Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Verifica

Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura per installare il servizio Telnet su server/computer client Windows utilizzando un unico prompt dei comandi anziché tramite interfaccia utente

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Windows 7/8, Server 2012

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni software:

- CloudCenter: 4,8 x

- Windows Server 2012

- Windows 7

- Windows 8

- PowerShell

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Telnet Client non viene installato automaticamente nelle VM di lavoro di Windows CloudCenter quando sono installati gli strumenti di cliqr, pertanto quando si utilizza Telnet Client non riesce a telnet.

Soluzione

Per installare manualmente il client telnet, è necessario eseguire la procedura seguente.

Passaggio 1. Aprire una finestra del prompt dei comandi. Fare clic su Start, digitare PowerShell nella casella Inizia ricerca e quindi premere INVIO.

Passaggio 2. Eseguire install-windowsfeature"telnet-client" da PowerShell come mostrato nell'immagine.

Passaggio 3. TelnetClient verrà installato correttamente.

Verifica

Passaggio 1. Eseguire telnet IP_address Port_number come mostrato nell'immagine.