Sommario

Introduzione

Problema: la distribuzione non riesce e viene visualizzato l'errore "Quota CPU superata. Limite: 8.0"

Soluzione

Introduzione

Questo documento descrive come risolvere un messaggio di errore di superamento della CPU mentre è su Google Cloud.

Problema: la distribuzione non riesce e viene visualizzato l'errore "Quota CPU superata. Limite: 8.0"

Impossibile distribuire l'istanza su Google Cloud GCE con Cisco Call Manager (CCM) versione 4.8.0/4.7.x. L'operazione non riesce e viene visualizzato l'errore "Quota CPU superata. Limite: 8.0.", come mostrato nell'immagine:

Nei registri CCO osmosix è possibile trovare il seguente errore:

AppLifecycleImpl[17,Jango,STARTING] 17-05-30 04:21:37 / (running)

==================================================================

ClusterLifecycleImpl[18,CentOS_1,WAITING_TO_START,0] (not started)

2017-05-30 04:21:38,473 INFO  impl.AbstractLifecycle [threadPoolExecutor-2]  - DeploymentJobName=CentOS_1 DeploymentJobID=18 ClusterLifecycleImpl[18,CentOS_1,STARTING,0] state from WAITING_TO_START -> STARTING

2017-05-30 04:21:41,708 WARN  util.MacroUtil  [threadPoolExecutor-2]  - Value for key: JOB_DESC is null

2017-05-30 04:21:42,837 INFO  impl.GatewayServiceImpl [threadPoolExecutor-2]  - VLAN ID:null

2017-05-30 04:21:42,959 INFO  gc.GoogleComputeCloudProviderV1 [threadPoolExecutor-2]  - NetworkInterfaceInfo{privateIPAllocationMode=DHCP, networkID='default', order=1, publicIpAllocate=true, staticIPAllocation=null, ipamCallOutAllocation=null, properties=null}

2017-05-30 04:21:45,951 ERROR gc.BaseGoogleComputeCloudProvider [threadPoolExecutor-2]  - GoogleJsonErrors

2017-05-30 04:21:45,952 ERROR gc.BaseGoogleComputeCloudProvider [threadPoolExecutor-2]  - Google JsonResponse Exception

com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException: 403 Forbidden

{

"code" : 403,

"errors" : [ {

"domain" : "usageLimits",

"message" : "Quota 'CPUS' exceeded. Limit: 8.0",

"reason" : "quotaExceeded"

} ],

"message" : "Quota 'CPUS' exceeded. Limit: 8.0"

}

Accedere all'interfaccia utente di Google Cloud e controllare la scheda Notifica, dove è possibile trovare l'errore esatto, come mostrato nell'immagine.

Allocazione delle risorse limitata in base al piano sottoscritto. Se superi il limite.

Per procedere alla verifica, accedere al GCC e selezionare Quota, come mostrato nell'immagine, è possibile trovare le Quote per il piano esistente.

Soluzione

Per risolvere il problema, controllare la sottoscrizione corrente GCE e aggiornare, se necessario, oppure rimuovere le istanze inutilizzate per rilasciare le risorse.