Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Introduzione

Questo documento descrive il messaggio di errore che si può ricevere quando si distribuisce l'immagine vanila Centos7 con l'uso di Google Cloud Platform.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Piattaforma Google Cloud

- Ambienti di macchine virtuali

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni software:

- CloudCenter versione 4.8.0

- Immagine Centos 7

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si distribuisce l'immagine Vanila Centos7 utilizzando CloudCenter con Google Platform. Una volta distribuita un'istanza subito dopo l'avvio di ClusterLifecycleAction, l'operazione non riesce e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

2017-08-30 17:36:36,638 INFO  impl.AbstractLifecycle [threadPoolExecutor-1]  - DeploymentJobName=CentOS_7 DeploymentJobID=50 ClusterLifecycleImpl[50,CentOS_7,STARTING,0] state from WAITING_TO_START -> STARTING

2017-08-30 17:36:39,847 ERROR event.LifecycleEventProcessor [threadPoolExecutor-1]  - Exception occurred while resolving Action-event.

com.osmosix.commons.exception.CloudProviderException: java.lang.IllegalArgumentException: Parameter project must conform to the pattern (?:(?:[-a-z0-9]{1,63}\.)*(?:[a-z](?:[-a-z0-9]{0,61}[a-z0-9])?):)?(?:[0-9]{1,19}|(?:[a-z0-9](?:[-a-z0-9]{0,61}[a-z0-9])?))

at com.osmosix.commons.cloudProvider.gc.GoogleComputeCloudProviderV1.createVolumes(GoogleComputeCloudProviderV1.java:1244)

at com.osmosix.gateway.impl.GatewayServiceImpl.createVolumes(GatewayServiceImpl.java:2666)

at com.osmosix.gateway.lifecycle.action.orchestration.node.LifecycleCreateVolumesAction.createVolumes(LifecycleCreateVolumesAction.java:161)

at com.osmosix.gateway.lifecycle.action.orchestration.node.LifecycleCreateVolumesAction.execute(LifecycleCreateVolumesAction.java:80)

at com.osmosix.gateway.lifecycle.action.workflow.SequentialWorkflowAction.execute(SequentialWorkflowAction.java:42)

at com.osmosix.gateway.lifecycle.event.LifecycleEventProcessor.resolveAndExecuteAction(LifecycleEventProcessor.java:32)

at com.osmosix.gateway.lifecycle.event.LifecycleAgentListener.onApplicationEvent(LifecycleAgentListener.java:16)

at com.osmosix.gateway.lifecycle.event.LifecycleAgentListener.onApplicationEvent(LifecycleAgentListener.java:7)

Soluzione

Si tratta di un problema noto e viene risolto in CloudCenter versione 4.8.1.

CloudCenter JIRA REF: CORE-15235