Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Introduzione

In questo documento viene descritto un problema relativo a distribuzioni non riuscite in qualsiasi cloud con il messaggio di errore "Identificatore formato '%s'".

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle versioni 4.8.0.1, 4.8.0.1 e 4.8.1 di CloudCenter.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Le distribuzioni di Windows in qualsiasi cloud che utilizza script di callout hostname hanno esito negativo con il messaggio di errore "Identificatore formato '%s'". Lo stesso messaggio di errore viene visualizzato anche nei log.

Soluzione

Questo è un bug noto. Attualmente, l'unica soluzione è disattivare le didascalie dei nomi host o aggiornare alla versione 4.8.0.2, la prima versione in cui il problema è stato risolto.