Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Configurazione

Configurazioni

Verifica

Introduzione

In questo documento viene descritto come disabilitare il protocollo IPV6 nel sistema operativo Linux.

A cura di Gustavo Bell, tecnico Cisco TAC.

Prerequisiti

Requisiti

- Accesso al sistema come utente root.

- Sistema operativo

Configurazione

Configurazioni

Passaggio 1. Connettersi al sistema operativo come root

Passaggio 2. Verificare se il sistema dispone di un indirizzo IP IPV6.

ip add | grep inet6

output possibile

inet6 ::1/128 scope host

inet6 fe80::18e2:36ec:dd69:6c3f/64 scope link

Passaggio 3. Modificare il file /etc/sysctl.conf e aggiungere le righe seguenti/

echo "net.ipv6.conf.eth0.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

Passaggio 4. Riavviare il sistema

systemctl reboot

Verifica

Passaggio 1. Verificare se PV6 è in esecuzione. L'output deve essere vuoto

ip add | grep inet6