Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Abilita registrazione debug in CCM e CCO

Introduzione

In questo documento viene descritto come abilitare la registrazione di debug in CCM e CCO.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Abilita registrazione debug in CCM e CCO

Per aumentare il livello di registrazione per osmosix.log su CCM/CCO, è necessario modificare il valore del livello da info a debug per com.osmosix e com.cliqr.

Modificare questo file in CCM / CCO:

/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/log4j.xml

Modifica:

<logger name="com.osmosix">

<level value="info" />

</logger>

<logger name="com.cliqr">

<level value="info" />

</logger>

a

<logger name="com.osmosix">

<level value="debug" />

</logger>

<logger name="com.cliqr">

<level value="debug" />

</logger>

Inoltre, aggiungere questo se non si trova nel file log4j.xml (è elencato in Apache HttpClient logging se si trova già nel file log4j.xml):

<logger name="org.apache.http">

<level value="trace" />

</logger>

Le versioni precedenti alla 4.3.3 richiedono il riavvio.

/etc/init.d/tomcat stop

/etc/init.d/tomcat start