Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Introduzione

In questo documento viene descritto un problema in cui le modifiche apportate al criterio Azione non vengono salvate.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco CloudCenter 4.7.1.1.

- Cisco CloudCenter 4.8.0.0

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Quando si utilizza il parametro per modificare il criterio Azione e salvare il criterio, viene indicato che le modifiche vengono applicate, tuttavia la GUI non salva la modifica prevista dall'utente.

Esegui per: Distribuzione applicazione

Evento On: Stato modificato

Tipo di azione: Eseguire un comando

Script: Seleziona il nome dello script

1. Criteri azioni 'Stato processo'.

2. Salvataggio delle modifiche ai criteri azioni 'Stato processo' con un nome di script.

3. Conferma del salvataggio del criterio azione 'Stato processo' completato.

4. Il criterio azione 'Stato processo' non ha salvato le modifiche come previsto.

Soluzione

La correzione viene fornita nella versione 4.8.1. di CloudCenter.

http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/4.8.1

Problema: Quando un utente ha tentato di distribuire un'applicazione con un criterio di azione, tale criterio non è stato eseguito in base allo script.

Risoluzione: Il database Mongo era inattivo e di conseguenza anche il servizio di notifica era inattivo. Ciò ha impedito l'esecuzione del criterio. Una volta che MongoDB era attivo e in esecuzione, lo script è stato eseguito come previsto.