Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Introduzione

In questo documento viene descritto un errore ricevuto durante la distribuzione di un'immagine di lavoro 4.8.0 in VMware con ACI (Application Centric Infrastructure).

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulla versione 4.8.0 di Cloud Center.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Quando si distribuisce un'immagine di lavoro 4.8.0 in VMware con ACI, viene visualizzato uno dei due messaggi di errore riportati di seguito.

ERROR policy.AciSecurityPolicyUtil [threadPoolExecutor-1]  -

External network parameter ECS:L3out:L3Out-EPG is of the wrong format!

o

ERROR policy.AciSecurityPolicyUtil [threadPoolExecutor-1]  -

External network parameter is of the wrong format

Soluzione

Si tratta di un problema noto dell'immagine di lavoro 4.8.0. Non è in grado di capire L3 Out con 3 valori, vedere CORE-15315 (Stato: Fissato su v. 4.8.1.) per ulteriori informazioni.

Questo problema è stato risolto nella versione 4.8.0.1. Per risolvere il problema, aggiornare l'immagine Worker alla versione 4.8.0.1.