Sommario

Introduzione

Problema

Soluzione

Introduzione

Questo documento descrive come aggiungere un proxy a Cloud Center Manager (CCM) e Cloud Center Orchestrator (CCO) per consentire a Cloud Center di funzionare senza una connessione diretta a Internet.

Problema

Per la corretta distribuzione e le operazioni di Cloud Center, si consiglia di avere accesso diretto a Internet per i download dei pacchetti. Nel caso di un centro dati privato o di reti interne, è necessario disporre di un server proxy HTTP/HTTPS per l'accesso a Internet.

Soluzione

Nota: Sostituire "proxyserver.com" nella configurazione con l'indirizzo del server proxy.

Configurazione in ambiente:

http_proxy=http://proxyserver.com:80

export http_proxy

https_proxy=https://proxyserver.com:80

export https_proxy

Modifica yum.conf:

vi /etc/yum.conf

http_proxy=http://proxyserver.com:80

https_proxy=https://proxyserver.com:80

Modifica ambiente Tomcat:

vi /usr/local/tomcat/bin/setenv.sh

export JAVA_OPTS="-Dhttp.proxySet=true -Dhttp.proxyHost=proxyserver.com -Dhttp.proxyPort=80 -Dhttps.proxySet=true -DhttpsHost=proxyserver.com -Dhttps.proxyPort=80"