Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Introduzione

In questo documento viene descritto come risolvere il messaggio di errore "La stessa autorizzazione non deve essere visualizzata più volte" quando si distribuiscono applicazioni in Amazon Web Services (AWS).

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulla versione 4.X di Cloud Center.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Quando si distribuisce un processo in AWS, la distribuzione può non riuscire con questo errore; "La stessa autorizzazione non deve essere visualizzata più volte."

Soluzione

1. Accedere all'interfaccia utente di Cloud Center Manager (CCM).

2. Passare ad Applicazioni.

3. Selezionare l'applicazione che genera l'errore durante la distribuzione.

4. Selezionare l'opzione Modifica/Aggiorna.

5. Confermare che per nessuno dei nodi in Regole firewall sia stata definita due volte la stessa regola. Ogni regola firewall del nodo deve essere definita una sola volta.

6. Salvare il profilo dell'applicazione.