Sommario

Introduzione

Premesse

Come importare adattatori/adattatori atomici come flusso di lavoro atomico?

Introduzione

In questo documento viene descritto come importare gli adattatori atomici come flusso di lavoro atomico.

Premesse

Come da questo documento - https://docs.cloudcenter.cisco.com/display/ACTIONORCHESTRATOR/Action+Orchestrator+5.0.0

Il supporto dovrebbe fornire ai clienti accesso/informazioni sugli adattatori o sulle schede atomiche come flussi di lavoro atomici. tra cui Azure, Vmware, Kubernetes, DNAC, UCSD e così via

Come importare adattatori/adattatori atomici come flusso di lavoro atomico?

Questa è la procedura per importare gli adattatori atomici. Per visualizzare una registrazione, fare clic qui.

Riproduci registrazione

Password: 7NqHgvXV

Nota: È necessario disporre di AO versione 5.0.1 o successiva a causa di modifiche nelle cartelle di importazione/esportazione.

1. Passare al sito git: https://github.com/cisco/ActionOrchestratorContent

2. Se non si dispone di un account utente git, è necessario crearne uno.

3. Aprire Action Orchestrator, passare alla pagina Admin, quindi fare clic sul collegamento Git Repository, come mostrato nell'immagine.

4. Fare clic su NEW GIT REPOSITORY.

5. Assegnare al repository un nome visualizzato.

6. In Chiavi account predefinite, fare clic su NEW, quindi selezionare Git Password-Based Credentials.

7. Assegnare alla chiave dell'account un nome visualizzato e quindi inserire l'utente e la password git creati nel passaggio 2 (se già esistenti non è necessario crearne uno).

8. Per il protocollo, fare clic su HTTPS.

9. Per TIPO REPO API REST, selezionare GITHUB.

10. Nell'input REPO dell'API REST inserito in api.github.com/repos/cisco/ActionOrchestratorContent.

11. Lascia il ramo come principale.

12. È necessario inserire un percorso di codice a seconda di ciò che si desidera utilizzare. Se si desidera ottenere gli adattatori atomici (come ACI, UCSD, Kubernetes, ecc) è necessario inserire il percorso del codice come /atomic-actions. Se si desidera ottenere gli esempi del flusso di lavoro, è necessario inserire il percorso del codice come /workflow-samples. Se si desidera utilizzare entrambi i tipi di connessione, sarà necessario creare due connessioni git separate.

13. Fare clic su Sottometti per creare la connessione al repository.

14. Importare quindi gli adattatori atomici.

15. Fare clic sull'area Workflow.

16. Fare clic su Import (Importa).

17. Selezionare il REPO GIT appena creato.

18. Selezionare quindi il nome file (adattatore atomico) appropriato da importare e selezionare la versione desiderata.

19. Selezionare la casella IMPORTA COME NUOVO WORKFLOW (CLONE).

20. Fare clic su IMPORT.

21. Il flusso di lavoro importa e quindi è disponibile per l'utilizzo nella casella degli strumenti in Attività.

Nota: Il workflow viene importato sotto l'intestazione ATOMIC WORKFLOW nell'area Workflow.