Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Guida alle procedure ottimali

Versione VMware

Implementazione dell'OVA

CPU

Memoria

Dischi rigidi

Dischi rigidi aggiuntivi

Rete

Restrizioni

Matrice di compatibilità VMware

Introduzione

In questo documento vengono descritte le best practice per l'implementazione di Catalyst Center VA in un formato guida.

Prerequisiti

Conoscenze di base delle soluzioni VMware e vShphere.

Nel presente documento vengono usati i seguenti acronimi:

VM = macchina virtuale.

OVA = Open Virtual Appliance.

VA = appliance virtuale.

Catalyst Center VA = Catalyst Center su ESXi.

- Catalyst Center VA con qualsiasi versione.

- VMware vSphere Client 7.0 o 8.0.

Guida alle procedure ottimali

Questo obiettivo della guida:

- Mostra la configurazione predefinita applicata quando si carica l'OAV.

- Specificare quali configurazioni possono essere modificate e quali devono essere mantenute per impostazione predefinita.

Attenzione: la modifica di CPU, RAM, dischi rigidi predefiniti e tipo di scheda di rete nella macchina virtuale NON è supportata. In questo documento sono descritte le uniche modifiche supportate.

Versione VMware

Assicurarsi di eseguire VMware versione 7.0, 8.0 o successiva:

- Passare a VMware hamburger menu > Inventario e selezionare il nodo in cui è installato Catalyst Center VM, quindi selezionare la scheda Riepilogo.

- Confermare la versione di VMware nella sezione Dettagli host:

Versione VMware

Implementazione dell'OVA

Suggerimento: se Catalyst Center VA non è ancora stato installato, fare riferimento a questa guida: creazione di una macchina virtuale.

Confermare la configurazione hardware della VM selezionando la VM e passare a Azioni > Modifica impostazioni:

Implementazione dell'OVA

Avviso: IMPOSSIBILE modificare questi parametri. Se viene visualizzato uno di questi elementi non corrispondente a quelli presentati qui, la distribuzione non è supportata.

Nella tabella seguente vengono visualizzate le risorse della macchina virtuale che è possibile modificare e non è possibile modificare.

Non modificabile

CPU

RAM

Dischi rigidi predefiniti (3)

Tipo scheda di rete

Modificabile

Disco rigido aggiuntivo

Scheda di rete mappata a uno switch virtuale

CPU

CPU

32

Prenotazione

6.400 MHz

Limite

MHz illimitata

Condivisioni

64000 alta

CPU

Memoria

Memoria

256 GB

Prenotazione

256 GB

Limite

MB illimitati

Condivisioni

Normale 2621440

Memoria

Dischi rigidi

Nota: per impostazione predefinita, l'OAV (installazione) crea un totale di 3 dischi rigidi.

Disco rigido 1

HD

100 GB

Tipo

Thick Provision o Thin Provision

Disco rigido 1

Disco rigido 2

HD

550 GB

Tipo

Thick Provision o Thin Provision

Disco rigido 2

Disco rigido 3

HD

2,295 TB

Tipo

Thick Provision o Thin Provision

Disco rigido 3

Dischi rigidi aggiuntivi

Nota: è possibile aggiungere dischi rigidi aggiuntivi per casi di utilizzo specifici, ad esempio Percorso per l'archiviazione dei file di backup.

Configurazione disco fisico.

Catalyst Center Virtual Appliance consente di montare un disco esterno sul sistema virtuale per i backup di sicurezza e automazione. Nota:

Dischi rigidi aggiuntivi

Attenzione: l'opzione Disco fisico è supportata solo per le macchine virtuali a nodo singolo.

Rete

Scheda di rete 1 - Enterprise.

Scheda di rete 1 = Deve essere mappato a un vSwitch.

Tipo adattatore = VMXNET3.

Scheda di rete 2 - Gestione.

Scheda di rete 2 = Deve essere mappato a un vSwitch.

Tipo adattatore = VMXNET3.

Nota: in Catalyst Center VA versione 2.3.7.4 è disponibile solo l'interfaccia Enterprise. Per configurare l'interfaccia di gestione, è necessario aggiungere manualmente una nuova scheda di rete.

Suggerimento: il driver VMXNET3 è compatibile NAPI sugli guest Linux. NAPI è un meccanismo di mitigazione degli interrupt che migliora le prestazioni di rete ad alta velocità su Linux passando avanti e indietro dalla modalità di interrupt alla modalità di polling durante la ricezione dei pacchetti.

Scheda di rete

Restrizioni

Fare riferimento alla sezione Limitazione e restrizione delle Note di rilascio per Catalyst Center su ESXi.

- Catalyst Center VA non supporta le seguenti funzionalità di VMware vSphere:

- Tolleranza agli errori

- Sospensione e ripresa delle VM

- Duplicazione delle VM

- Snapshot (come backup)

Avviso: l'utilizzo di snapshot su Catalyst Center VA NON è supportato e causa problemi principali nella distribuzione.

Per confermare che le istantanee non vengono utilizzate, passare alla VM e selezionare Azioni > Istantanee > Gestisci istantanee.

Gestione snapshot

Verificare che non vi siano snapshot della macchina virtuale:

Istantanee VM

Matrice di compatibilità VMware

Quando la macchina virtuale e l'host ESXi vengono gestiti da vCenter, è necessario verificare che siano compatibili.

In genere la compatibilità non corrisponde e la macchina virtuale può presentare errori o comportamenti imprevisti.

Nella distribuzione, selezionare la VM e passare a Riepilogo > Hardware VM.

Notare la riga Compatibilità sotto informazioni hardware VM.

Hardware VM

Fare riferimento alla sezione Compatibilità hardware VMware per confrontare i valori nella tabella di compatibilità dei prodotti VMware.

Compatibilità hardware VMware

Correggere eventuali incongruenze di compatibilità.