Sommario

Introduzione

Problema

Prerequisiti

Soluzione

Passaggio 1.In primo luogo, è necessario scaricare il firmware dal sito Web di Cisco.

Passaggio 2. Inserire APIC e selezionare la versione appropriata per ACI qui, In questo 4.2(7f) è selezionato.

Passaggio 3. Copiare l'immagine ISO del software APIC sul server HTTP

Passaggio 4. SSH/console per Cisco Integrated Management Controller

Da una finestra del terminale, accedere alla console CIMC

Modificare l'ambito in supporto virtuale:

Mappare l'immagine con estensione iso al server HTTP

Controllare lo stato del mapping:

Connetti a SOL per monitorare il processo di installazione:

Passaggio 5. Spegnimento e riaccensione dalla console KVM dell'interfaccia grafica CIMC

Passaggio 6. Tornare alla CLI di CIMC e monitorare l'uscita di "Connect Host".

Passaggio 7: dopo aver immesso l'URL HTTP, il processo di avvio continua.

Passaggio 8: Controllo dell'interfaccia corretto

Passaggio 9: Uscire da SOL dopo lo spegnimento

Passaggio 10: configurazione iniziale

Introduzione

In questo documento viene descritto come ricreare l'immagine di APIC con l'aiuto del server HTTP.

Problema

In caso di guasto di un cluster APIC o di migrazione hardware da L2/M2 a L4/M4, è possibile che per ripristinare la funzionalità sia necessario ricreare l'immagine di singoli dispositivi APIC. In questa procedura viene descritto un approccio semplificato per ricreare l'immagine degli APIC uno alla volta utilizzando un server HTTP, in modo da velocizzare il ripristino dei cluster con un'interruzione minima delle attività.

Ripetere la procedura in sequenza per ciascun dispositivo APIC che richiede la re-imaging. Una volta ricreata l'immagine di tutti gli APIC, ripristinare la configurazione del cluster in base alle necessità ed eseguire test completi per convalidarne la funzionalità.

Questa procedura concisa consente un ripristino APIC efficiente, consentendo agli amministratori di risolvere rapidamente i guasti del cluster e di ripristinare le operazioni di rete in modo efficace.

Prerequisiti

1. CIMC deve essere configurato con l'indirizzo IP OOB.

2. Controllare le note sulla versione di APIC e verificare a quale immagine software APIC è necessario rieseguire l'immagine.

3. Ottenere un'immagine software da software.cisco.com

4. Confermare che il checksum MD5 dell'immagine corrisponda a quello pubblicato su Cisco.com

5. Caricare l'immagine APIC sul server HTTP.

Soluzione

Per ricreare l'immagine dell'APIC utilizzando un server HTTP, è necessario eseguire la procedura seguente.

Passaggio 1.In primo luogo, è necessario scaricare il firmware dal sito Web di Cisco.

Aprire software.cisco.com/download.

Passaggio 2. Inserire APIC e selezionare la versione appropriata per ACI qui, In questo 4.2(7f) è selezionato.

Ad esempio:

Passaggio 3. Copiare l'immagine ISO del software APIC sul server HTTP

Esempio: http://x.x.x.x/iso/

Passaggio 4. SSH/console per Cisco Integrated Management Controller

- Da una finestra del terminale, accedere alla console CIMC

# ssh admin@cimc_ip

Dove cimc_ip è l'indirizzo IP CIMC. Ad esempio:

# ssh admin@x.x.x.x

admin@x.x.x.x's password:

system#

- Modificare l'ambito in supporto virtuale:

system# scope vmedia

system /vmedia #

- Mappare l'immagine con estensione iso al server HTTP

system /vmedia # map-www volume_name http://http_server_ip_and_path iso_file_name

Dove:

- nome_volume è il nome del volume.

- http_server_ip_and_path è l'indirizzo IP del server HTTP e il percorso del file ISO.

- nomefile_iso è il nome del file iso.

Nota: tra http_server_ip_and_path e iso_filename è presente uno spazio

Ad esempio:

system /vmedia # map-www apic http://x.x.x.x/iso/ aci-apic-dk9.4.2.7f.iso

Server username: admin

Server password:

Confirm password:

Nota: /* Se non è richiesta l'autenticazione, premere Invio

- Controllare lo stato del mapping:

system /vmedia # show mappings detail

Map-Status deve essere visualizzato come OK.

Ad esempio:

system /vmedia # show mappings detail

Volume apic:

Map-Status: OK

Drive-Type: CD

Remote-Share: http://x.x.x.x/iso/

Remote-File: aci-apic-dk9.4.2.7f.iso

Mount-Type: www

Mount-Options: noauto,username=admin,password=********3

system /vmedia #

- Connetti a SOL per monitorare il processo di installazione:

system /vmedia # connect host

CISCO Serial Over LAN:

Press Ctrl+x to Exit the session

Passaggio 5. Spegnimento e riaccensione dalla console KVM dell'interfaccia grafica CIMC

Scegliere Alimentazione > Power Cycle System (avvio a freddo) per spegnere e riaccendere il controller

Dalla console SOL: guardare lo schermo durante il processo di avvio e prepararsi a premere F6 al momento opportuno per accedere al menu di selezione di avvio.

Ad esempio:

Dopo aver premuto F6

Nota: se si perde l'opportunità e non è stato possibile premere F6 al momento opportuno, tornare al punto 5 per spegnere e riaccendere il controller e ripetere la procedura finché non si è in grado di premere F6 per accedere al menu di selezione di avvio.

È inoltre possibile che sia necessario immettere la password del BIOS. La password predefinita è password

Nel menu di selezione dell'avvio, selezionare l'opzione Cisco CIMC-Mapped vDVD1.22 come dispositivo di avvio singolo.

Passaggio 6. Tornare alla CLI di CIMC e monitorare l'uscita di "Connect Host".

Monitorare la CLI CIMC , quando viene visualizzato il messaggio "Per velocizzare l'installazione, immettere l'URL ISO nei prossimi dieci minuti" quindi immettere l'URL del server http con l'immagine APIC.

++ grep /run/install/repo

++ cut -f 1 -d ' '

++ tr -d '[:digit:]'

+ usbdevice=/dev/sr

+ mkdir /mnt/usbdata

+ mount /dev/sr2 /mnt/usbdata

mount: special device /dev/sr2 does not exist

+ true

+ '[' -f /mnt/usbdata/ifabric.iso ']'

+ mountpoint -q /mnt/usbdata

+ true

+ echo 'INFO: found second partition on install media but did not find ifabric.iso. '

INFO: found second partition on install media but did not find ifabric.iso.

+ echo 'Continuing on to ISO URL prompt.'

Continuing on to ISO URL prompt.

+ '[' 0 -eq 0 ']'

+ read_iso_url

+ true,,

+ echo 'To speed up the install, enter iso url in next ten minutes: '      << Enter the http server URL with apic image  >>

To speed up the install, enter iso url in next ten minutes:

+ read -t 600 -p '? ' url

?

http://x.x.x.x/iso/aci-apic-dk9.4.2.7f.iso 5:program-log      << Enter the http server details  >>

[anaconda] 1:main* 2:shell  3:log  4:storage-lo> Switch tab: Alt+Tab | Help: F1

Nota: non esiste spazio tra http_server_ip_and_path e iso_filename.

Passaggio 7: dopo aver immesso l'URL HTTP, il processo di avvio continua.

Nota: se si sceglie l'opzione statica, verrà richiesto di immettere il nome dell'interfaccia, l'indirizzo IP di gestione e il gateway.

+ '[' 0 -eq 0 ']'

+ read_iso_url

+ true

+ echo 'To speed up the install, enter iso url in next ten minutes: '

To speed up the install, enter iso url in next ten minutes:

+ read -t 600 -p '? ' url

?

[ahttp://x.x.x.x/iso/aci-apic-dk9.4.2.7f.iso 5:program-log

++ awk -F '/|:' '{print $4}'

+ urlip=x.x.x.x

+ '[' -z http://x.x.x.x/iso/aci-apic-dk9.4.2.7f.iso ']'

+ '[' -z x.x.x.x ']'

+ break

+ '[' -n http://x.x.x.x/iso/aci-apic-dk9.4.2.7f.iso ']'

+ set +e

+ configured=0

+ '[' 0 -eq 0 ']'

+ echo 'Configuring network interface'

Configuring network interface

+ echo 'type static, dhcp, bash for a shell to configure networking, or url to re-enter the url: '

>>

<< Type static and configure the APIC OOB IP address with it’s gateway>>

type static, dhcp, bash for a shell to configure networking, or url to re-enter the url:

+ read -p '? ' ntype

? static.   << Enter the static  to configure the networking >>

[anaconda] 1:main* 2:shell  3:log  4:storage-lo> Switch tab: Alt+Tab | Help: F1

Nota: dopo aver digitato l'interfaccia statica, questa verrà elencata nell'interfaccia CIMC, quindi selezionare l'interfaccia corretta. Se è stata selezionata l'interfaccia errata, la perdita di pacchetto sarà del 100% e dopo tre tentativi di ping non riusciti, verrà nuovamente richiesto di selezionare l'interfaccia corretta finché la perdita di pacchetto non sarà pari a 0. Se non si è a conoscenza dell'interfaccia, selezionare l'interfaccia tutte una alla volta.

Ad esempio:

+ case $ntype in

+ configure_static

+ echo 'Available interfaces'

Available interfaces

+ ls -l /sys/class/net

total 0

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 May  3 07:08 enp11s0 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:03.0/0000:06:00.0/0000:07:01.0/0000:09:00.0/0000:0a:00.0/0000:0b:00.0/net/enp11s0

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 May  3 07:08 enp12s0 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:03.0/0000:06:00.0/0000:07:01.0/0000:09:00.0/0000:0a:01.0/0000:0c:00.0/net/enp12s0

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 May  3 07:08 enp1s0f0 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/net/enp1s0f0

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 May  3 07:08 enp1s0f1 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/net/enp1s0f1

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 May  3 07:08 lo -> ../../devices/virtual/net/lo

+ read -p 'Interface to configure: ' interface

Interface to configure: enp1s0f0     <<  select the correct interface   >>

[anaconda] 1:main* 2:shell  3:log  4:storage-lo>

Passaggio 8: Controllo dell'interfaccia corretto

Dopo aver immesso l'interfaccia, tenterà di eseguire il ping sul server http e, se l'interfaccia selezionata è corretta, il pacchetto perduto deve essere 0% e inizierà il recupero dell'immagine dal server http.

Ad esempio: dopo aver inserito l'interfaccia corretta con perdita di pacchetti pari a 0%.

+ read -p 'Interface to configure: ' interface

Interface to configure:  enp1s0f0

+ read -p 'address: ' addr

address: x.x.x.x/24

+ read -p 'gateway: ' gw

gateway: x.x.x.x

+ ip addr add x.x.x.x/24 dev enp1s0f0

+ ip link set enp1s0f0 up

+ ip route add default via x.x.x.x

++ seq 1 2

+ for count in '$(seq 1 2)'

+ ping -c 1 x.x.x.x

PING x.x.x.x (x.x.x.x) 56(84) bytes of data.

64 bytes from x.x.x.x: icmp_seq=1 ttl=64 time=55.0 ms

--- x.x.x.x ping statistics ---

1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms

rtt min/avg/max/mdev = 55.056/55.056/55.056/0.000 ms

+ configured=1

+ break

+ '[' 1 -eq 0 ']'

+ echo 'Fetching http://x.x.x.x/iso/aci-apic-dk9.4.2.7f.iso'

Fetching http://x.x.x.x/iso/aci-apic-dk9.4.2.7f.iso >> started fetching the apic image from HTTP server

+ wget -o /dev/null -O /tmp/cdrom.iso http://x.x.x.x/iso/aci-apic-dk9.4.2.7f.iso

Se è stata selezionata l'interfaccia errata, il pacchetto andrà perduto al 100% e, dopo tre tentativi di ping non riusciti, verrà chiesto di nuovo di selezionare l'interfaccia corretta.

Ad esempio: dopo aver inserito l'interfaccia sbagliata con una perdita di pacchetti del 100%

+ read -p 'Interface to configure: ' interface

Interface to configure: enp11s0

+ read -p 'address: ' addr

address: x.x.x.x/24

+ read -p 'gateway: ' gw

gateway: x.x.x.x

+ ip addr add x.x.x.x/24 dev enp11s0

+ ip link set enp11s0 up

+ ip route add default via x.x.x.x

++ seq 1 2

+ for count in '$(seq 1 2)'

+ ping -c 1 x.x.x.x

PING x.x.x.x (x.x.x.x) 56(84) bytes of data.

From x.x.x.x icmp_seq=1 Destination Host Unreachable

--- x.x.x.x ping statistics ---

1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms

+ sleep 20

+ for count in '$(seq 1 2)'

+ ping -c 1 x.x.x.x

PING x.x.x.x (x.x.x.x) 56(84) bytes of data.

From x.x.x.x icmp_seq=1 Destination Host Unreachable

--- x.x.x.x ping statistics ---

1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms

+ sleep 20

+ '[' 0 -eq 0 ']'

+ echo 'Configuring network interface'

Configuring network interface

+ echo 'type static, dhcp, bash for a shell to configure networking, or url to re-enter the url: ' <<Asking again to select the interface after selecting the type i,e static >>

type static, dhcp, bash for a shell to configure networking, or url to re-enter the url:

+ read -p '? ' ntype

?

Monitorare la CLI di CIMC e attendere circa 40-50 min. , si otterrà il seguente output sulla CLI.

[anaconda] 1:main* 2:shell  3:log  4:storage-lo> Switch tab: Alt+Tab | Help: F1

[  OK  ] Started Show Plymouth Power Off Screen.

[  OK  ] Stopped Availability of block devices.

Stopping Logout off all iSCSI sessions on shutdown...

Stopping LVM2 metadata daemon...

[  OK  ] Stopped LVM2 metadata daemon.

[  OK  ] Stopped Logout off all iSCSI sessions on shutdown.

[  OK  ] Stopped target Network.

[  OK  ] Stopped Remount Root and Kernel File Systems.

Stopping Remount Root and Kernel File Systems...

[  OK  ] Started Restore /run/initramfs.

[  OK  ] Reached target Shutdown.

dracut Warning: Killing all remaining processes

Powering off.

reboot: Power down

Passaggio 9: Uscire da SOL dopo lo spegnimento

Attendere che venga visualizzato il messaggio poweroff nella console SOL, quindi uscire da SOL premendo Ctrl e x (Ctrl+x) ed eseguire nuovamente il login a CIMC e modificare nuovamente l'ambito.

(i) Change the scope to virtual media again:

system# scope vmedia

system /vmedia #

(ii) Unmap the .iso image that you mapped in 2.c:

system /vmedia # unmap volume_name

At the Save mapping prompt, enter yes if you want to save the mapping or no if you do not want to save the mapping. For example:

system /vmedia # unmap apic

Save mapping? Enther 'yes' or 'no' to confirm (CTRL-C to cancel) → yes

system /vmedia #

(iii) Connect back to SOL again:

system /vmedia #  connect host

Passaggio 10: configurazione iniziale

Dalla console KVM: selezionare Alimentazione > Accendi sistema per accendere il controller e Lunch KVM , verrà richiesta la configurazione iniziale APIC