Sommario

Introduzione

Premesse

Codice errore F1344

Codice errore F1425

Passi dettagliati per la risoluzione degli errori

Esempio

Introduzione

In questo documento viene descritto come risolvere gli errori ACI F1344 e F1425.

Premesse

Entrambi gli errori ACI F1344 e F1425 le procedure di riparazione sono incluse nello stesso documento in quanto ci può essere una somiglianza nel modo di affrontare questi errori.

Codice errore F1344

Il codice di errore 1344 si verifica quando si verifica un errore di configurazione causato dalla sovrapposizione di subnet nello stesso VRF (Virtual Routing and Forwarding).

È possibile che più interfacce di layer 3 (L3) siano configurate con la stessa subnet nello stesso VRF, il che può causare il guasto.

APIC# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F1344"'

Total Objects shown: 3

# fault.Inst

code : F1344

ack : yes

annotation :

cause : config-failure

changeSet : ipv4CfgFailedBmp (New: ipv4:Addraddr_failed_flag,ipv4:Addrctrl_failed_flag,ipv4:AddrlcOwn_failed_flag,ipv4:AddrmodTs_failed_flag,ipv4:AddrmonPolDn_failed_flag,ipv4:Addrpref_failed_flag,ipv4:Addrtag_failed_flag,ipv4:Addrtype_failed_flag,ipv4:AddrvpcPeer_failed_flag), ipv4CfgState (New: 1), operStQual (New: subnet-overlap)

childAction :

created : 2019-05-05T14:35:10.660+03:00

delegated : no

descr : Address configuration failure. Reason: 1

dn : topology/pod-1/node-1003/sys/ipv4/inst/dom-TN_PROD:VRF_PROD_CRIT/if-[vlan37]/addr-[192.168.88.126/25]/fault-F1344

domain : infra

extMngdBy : undefined

highestSeverity : warning

lastTransition : 2019-05-05T14:37:18.540+03:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : warning

prevSeverity : warning

rn : fault-F1344

rule : ipv4-addr-ipv4-cfg-ctrl

severity : warning

status :

subject : failure-to-deploy

type : config

uid :

Esempi comuni di generazione degli errori:

1. Gli IP di loopback negli output L3 si sovrappongono agli indirizzi IP negli output L3L.

2. Combinazione di sovrapposizioni di prefissi di subnet in domini bridge (BD) e/o subnet EPG.

Codice errore F1425

Il codice di errore F1425 si verifica quando lo stato operativo dello stato dell'indirizzo IPv4 viene modificato in subnet-overlap/no primary/address già configurato come hop successivo in una route statica.

Azione consigliata: per risolvere il problema, provare le seguenti azioni:

- Esaminare eventuali problemi di configurazione.

- Verificare che la configurazione sia corretta o completata.

- Se l'interfaccia non è attiva, correggere la connettività/configurazione per ripristinare lo stato dell'interfaccia.

APIC# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F1425"'

Total Objects shown: 3

# fault.Inst

code : F1425

ack : no

alert : no

annotation :

cause : ip-provisioning-failed

changeSet : ipv4CfgFailedBmp (New: ipv4:Addraddr_failed_flag,ipv4:Addrctrl_failed_flag,ipv4:AddrlcOwn_failed_flag,ipv4:AddrmodTs_failed_flag,ipv4:AddrmonPolDn_failed_flag,ipv4:Addrpref_failed_flag,ipv4:Addrtag_failed_flag,ipv4:Addrtype_failed_flag,ipv4:AddrvpcPeer_failed_flag), ipv4CfgState (New: 1), operStQual (New: subnet-overlap)

childAction :

created : 2022-06-19T03:25:56.759+03:00

delegated : no

descr : IPv4 address(10.66.212.97/28) is operationally down, reason:Subnet overlap on node 211 fabric hostname SULM-WLEF-CI-211

dn : topology/pod-1/node-211/sys/ipv4/inst/dom-mgmt:OSS/if-[vlan102]/addr-[10.66.212.97/28]/fault-F1425

domain : access

extMngdBy : undefined

highestSeverity : major

lastTransition : 2022-06-19T03:28:24.946+03:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : major

prevSeverity : major

rn : fault-F1425

rule : ipv4-addr-oper-st-down

severity : major

status :

subject : oper-state-err

title :

type : operational

uid :

userdom : all

Passi dettagliati per la risoluzione degli errori

1. Isolare tutte le interfacce L3Out che possono sovrapporsi all'indirizzo di loopback in L3Out.

2. Isolare tutte le subnet che si sovrappongono tra le subnet EPG e/o BD.

Poiché la sovrapposizione degli indirizzi IP può riguardare loopback/L3Outs o subnet BD, è consigliabile eseguire il dump completo degli indirizzi IP.

apic# moquery -c ipv4Addr

Una volta identificata la sovrapposizione, è possibile utilizzare uno di questi comandi per verificare se la sovrapposizione è legata a una configurazione BD specifica.

apic# moquery -c fvSubnet

apic# moquery -c fvBD

Richiede un certo livello di analisi dei dati utilizzando il GREP al fine di estrarre e identificare i conflitti specifici.

Esempio

Errore:

# fault.Inst

code : F1344

ack : no

cause : config-failure

changeSet : ipv4CfgFailedBmp (New: ipv4:Addraddr_failed_flag,ipv4:Addrctrl_failed_flag,ipv4:AddrlcOwn_failed_flag,ipv4:AddrmodTs_failed_flag,ipv4:AddrmonPolDn_failed_flag,ipv4:Addrpref_failed_flag,ipv4:Addrtag_failed_flag,ipv4:Addrtype_failed_flag,ipv4:AddrvpcPeer_failed_flag), ipv4CfgState (New: 1), operStQual (New: subnet-overlap)

childAction :

created : 2018-03-14T23:12:40.354+01:00

delegated : no

descr : Address configuration failure. Reason: 1

dn : topology/pod-1/node-301/sys/ipv4/inst/dom-O-HMPO-Prod:O-HMPO-DB-DMZ-Prod-VRF/if-[lo21]/addr-[10.23.255.3/32]/fault-F1344

domain : infra

highestSeverity : warning

lastTransition : 2018-03-14T23:14:47.336+01:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : warning

prevSeverity : warning

rn : fault-F1344

rule : ipv4-addr-ipv4-cfg-ctrl

severity : warning

status :

subject : failure-to-deploy

type : config

uid :

Analisi:

Esistono due tipi di loopback:

apic# moquery -c ipv4Addr

<SNIP>

# ipv4.Addr

addr : 10.23.255.3/32

childAction :

ctrl :

dn : topology/pod-1/node-301/sys/ipv4/inst/dom-O-HMPO-Prod:O-HMPO-DB-DMZ-Prod-VRF/if-[lo21]/addr-[10.23.255.3/32]

ipv4CfgFailedBmp : ipv4:Addraddr_failed_flag,ipv4:Addrctrl_failed_flag,ipv4:AddrlcOwn_failed_flag,ipv4:AddrmodTs_failed_flag,ipv4:AddrmonPolDn_failed_flag,ipv4:Addrpref_failed_flag,ipv4:Addrtag_failed_flag,ipv4:Addrtype_failed_flag,ipv4:AddrvpcPeer_failed_flag

ipv4CfgFailedTs : 00:00:00:00.000

ipv4CfgState : 1

lcOwn : local

modTs : 2018-03-14T16:11:58.033+01:00

monPolDn :

operSt : down

operStQual : subnet-overlap

pref : 1

rn : addr-[10.23.255.3/32]

status :

tag : 0

type : primary

vpcPeer : 0.0.0.0

# ipv4.Addr

addr : 10.23.255.3/32

childAction :

ctrl :

dn : topology/pod-1/node-301/sys/ipv4/inst/dom-O-HMPO-Prod:O-HMPO-DB-DMZ-Prod-VRF/if-[lo23]/addr-[10.23.255.3/32]

ipv4CfgFailedBmp :

ipv4CfgFailedTs : 00:00:00:00.000

ipv4CfgState : 0

lcOwn : local

modTs : 2018-03-14T16:11:54.905+01:00

monPolDn :

operSt : up

operStQual : up

pref : 1

rn : addr-[10.23.255.3/32]

status :

tag : 0

type : primary

vpcPeer : 0.0.0.0

Lo21 si sovrappone a Lo23.

Appartiene a due diversi L3Out nello stesso VRF.