Sommario

Introduzione

Premesse

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Configurazione WAN remota (ACI Main Fabric Side)

Configurazione WAN remota (lato RLEAF)

Passaggio di configurazione ACI 1. Configura criteri di installazione di Pod Fabric

Passaggio di configurazione ACI 2. Configura routing esterno da dorso a IPN

ACI Configuration, passaggio 3. Individua elementi foglia/e remoti

ACI Configuration, passaggio 4. Configurazione di Routed OutSide da RLEAFa IPN

ACI Configuration, passaggio 5. Crea criterio di connessione esterno dell'infrastruttura

Passaggio di configurazione ACI 6. Registra Remote Leaf per ACI Fabric Pod

ACI Configuration, passaggio 7. Configurazione QoS per foglia remota

ACI Configuration Step 8 (Facoltativo). Creazione del gruppo di protezione esplicita vPC (Virtual Port-Channel) con Foglia remota

Verifica

RLeaf TEP Review

Revisione SPINE TEP

Subnet instradabili foglia remote

Configurazione F0467 non riuscita

Convalida bootstrap

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come individuare e configurare un elemento foglia remoto (RLEAF) in un fabric ACI (Application Centric Infrastructure) esistente con l'interfaccia GUI di Application Policy Infrastructure Controller (APIC).

Premesse

L'installazione di uno switch foglia remoto ACI aiuta i clienti a estendere la struttura ACI (servizi ACI e gestione APIC) ai centri dati remoti in cui non sono collegati switch spine locali o APIC. Gli switch a foglia remota vengono aggiunti a un pod esistente nel fabric sulla WAN (Wide Area Network). Tutti i criteri implementati nel centro dati principale vengono implementati negli switch remoti, che si comportano come switch foglia locali appartenenti al fabric. Nella topologia delle foglie remote, tutto il traffico unicast viene trasmesso tramite VXLAN sul layer 3. Il traffico di layer 2 broadcast, unicast sconosciuto e multicast (BUM) viene inviato con tunnel HER (Head End Replication) senza l'utilizzo di multicast. Tutto il traffico locale sul sito remoto viene commutato direttamente tra gli endpoint, sia fisici che virtuali. Tutto il traffico che richiede l'utilizzo del proxy dorso viene inoltrato al fabric principale. Proprio come una foglia locale, la foglia remota può essere utilizzata per connettere server virtuali, server fisici e contenitori. Il traffico diretto agli endpoint collegati alla foglia remota viene inoltrato localmente tramite switch foglia remoti.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- ACI Fabric

- GUI ACI

- CLI ACI Leaf and Spine Switch

- CLI switch NXoS

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- APIC versione 3.1(2q)

- LCS dorsale N9K-X9732C-EX

- Foglia N9K-X9732C-EX

- IP Network(IPN) - Nexus 7000, N7K-SUP2E, N7K-F348XP-25

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

La soluzione foglia remota è supportata dalla versione ACI 3.1(1). Nella tabella è riportato l'elenco dell'hardware che supporta le soluzioni foglia remote alla data di creazione del documento.

Dorso/foglia

Modello

Dorso fisso

N9364C

LC spine modulari

N9732C-EX

N9736C-FX

Foglia

N93180YC-EX

N93180YC-FX

N93108TC-EX

N93108TC-FX

N93180LC-EX

N9348GC-FXP

N9336C-FX2

Configurazione

Esempio di rete

Nel diagramma di rete è illustrata la topologia utilizzata nell'esempio.

Configurazioni

Questo documento si concentra principalmente sul lato ACI della configurazione per l'installazione in remoto e non copre i dettagli completi della configurazione lato WAN dello switch IPN. Tuttavia, alcune importanti configurazioni da IPN sono elencate qui per riferimento.

Configurazione WAN remota (ACI Main Fabric Side)

Di seguito sono riportate le configurazioni utilizzate nel dispositivo IPN collegato al dorso ACI nel fabric principale:

vrf context RLEAF

description VRF created for remote-leaf lab

router ospf 1

vrf RLEAF

router-id 172.16.191.191

area 0.0.0.1 nssa

# In this example same IPN router is used to connect to RLEAF and SPINE

interface loopback191

vrf member RLEAF

ip address 172.16.191.191/32

Configurazioni specifiche dell'interfaccia sull'IPN che si connette al dorso.

Verso Spine-601

Verso Spine-501

interface Ethernet3/38

mtu 9150

nessuna chiusura

interface Ethernet3/38.4

descrizione collegamento a spine601

mtu 9150

incapsulamento dot1Q 4

RLEAF membro vrf

indirizzo ip 10.10.19.10/24

rete ip ospf point-to-point

area ospf 1 router ip 0.0.0.1

nessuna chiusura

interface Ethernet3/39

mtu 9150

nessuna chiusura

interface Ethernet3/39.4

descrizione collegamento a spine501

mtu 9150

incapsulamento dot1Q 4

RLEAF membro vrf

indirizzo ip 10.10.20.10/24

rete ip ospf point-to-point

area ospf 1 router ip 0.0.0.1

nessuna chiusura

Configurazione WAN remota (lato RLEAF)

Di seguito sono riportate le configurazioni utilizzate nel dispositivo IPN collegato alla foglia remota:

contesto vrf RLEAF

descrizione VRF creato per il laboratorio in modalità foglia remota

router ospf 1

rf RLEAF

router-id 172.16.191.191

area 0.0.0.1 nssa

# Nell'esempio, lo stesso router IPN viene utilizzato per la connessione a REFAF e SPINE

interfaccia loopback191

RLEAF membro vrf

indirizzo ip 172.16.191.191/32

Configurazioni specifiche dell'interfaccia sull'IPN che si connette al modulo RLEAF:

Verso RLEAF-204

Verso RLEAF-203

interface Ethernet3/34

mtu 9150

nessuna chiusura

interface Ethernet3/34.4

collegamento descrizione a rleaf204

mtu 915

incapsulamento dot1Q 4

ip access-group 100 in

RLEAF membro vrf

indirizzo ip 10.10.21.10/24

rete ip ospf point-to-point

area ospf 1 router ip 0.0.0.1

indirizzo relay ip dhcp 10.0.0.1

indirizzo relay ip dhcp 10.0.0.2

indirizzo relay ip dhcp 10.0.0.3

nessuna chiusura

interface Ethernet3/35

mtu 9150

nessuna chiusura

interface Ethernet3/35.4

collegamento descrizione a rleaf203

mtu 9150

incapsulamento dot1Q 4

ip access-group 100 in

RLEAF membro vrf

indirizzo ip 10.10.22.10/24

rete ip ospf point-to-point

area ospf 1 router ip 0.0.0.1

indirizzo relay ip dhcp 10.0.0.1

indirizzo relay ip dhcp 10.0.0.2

indirizzo relay ip dhcp 10.0.0.3

nessuna chiusura

Nota: verificare che l'indirizzo IP del relay dhcp sia configurato con l'indirizzo IP del fabric APIC nell'interfaccia connessa alla foglia remota. Questa operazione è necessaria per consentire alla foglia remota di ottenere i file di bootstrap da APIC. Nell'esempio, 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3 sono gli indirizzi IP del STEP APIC. La foglia remota invia il comando DHCP DISCOVER verso la WAN per ottenere l'indirizzo IP della sottointerfaccia connessa al router WAN. Il router WAN inoltra il messaggio DISCOVER DHCP da Remote Leaf agli APIC nel POD.

Passaggio di configurazione ACI 1. Configura criteri di installazione di Pod Fabric

1. Passare a Fabric > Inventory > Pod Fabric Setup Policy.

2. Fare doppio clic per aprire Criteri di configurazione fabric per il POD esistente.

3. Aggiungere (+) il pool remoto, fornire un ID remoto (in questo esempio: 11) e il pool remoto (in questo esempio: 172.17.0.0/20) e fare clic su Invia. È possibile che nel frammento di codice immagine venga visualizzato uno schema di indirizzamento IP diverso.

Nota: la subnet del pool TEP foglia remota non deve sovrapporsi alla subnet del pool TEP dell'infrastruttura principale. La subnet utilizzata deve essere /24 o inferiore.

Passaggio di configurazione ACI 2. Configura routing esterno da dorso a IPN

1. Passare a Tenant > Infra > Reti di routing esterne.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e creare Stesura esterna.

3. Configurare OSPF Routed Outside per Spine su IPN.

4. Utilizzare OSPF come protocollo di routing.

5. Utilizzare overlay-1 come VRF.

In questo esempio, la foglia remota è collegata a un singolo tessuto del baccello. Quindi, "Enable remote leaf with Multipod" (Abilita foglia remota con multipod) non è selezionato. Se si utilizza una foglia remota con una struttura a più pod, è necessario selezionare questa opzione.

Configurare il profilo del nodo per ogni direttrice (in questo esempio, node-501 e node-601) connessa a IPN. Di seguito è riportato l'esempio di node-501. Seguire la stessa procedura per node-601. Gli snippet di immagini possono mostrare schemi di indirizzamento IP diversi.

Configurare il profilo di interfaccia per la connessione IPN.

Nota: assicurarsi di usare encap vlan-4 per l'integrazione remota delle foglie con un singolo pod.

Esempio di percorso-501/percorso-[eth1/9].

Esempio di percorso-601/percorso-[eth2/9].

Configurare L3Out Network (External EPG) per IPN.

A questo punto è stata eseguita la configurazione di OSPF L3Out da Spine (node-501 e node-601) al dispositivo IPN. L'adiacenza OSPF deve essere attiva e le route devono essere scambiate a condizione che l'OSPF sull'IPN sia configurato correttamente. Quindi, controllare la vicinanza OSPF da Spine a dispositivo IPN.

Dal dorso:

spine501# show ip ospf neighbors vrf overlay-1

OSPF Process ID default VRF overlay-1

Total number of neighbors: 1

Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

172.16.191.191  1 FULL/ -          00:00:36 10.10.20.10     Eth1/9.9

spine501#

spine601# show ip ospf neighbors vrf overlay-1

OSPF Process ID default VRF overlay-1

Total number of neighbors: 1

Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

172.16.191.191  1 FULL/ -          00:00:39 10.10.19.10     Eth2/9.9

spine601#

Da IPN:

SPINE-IPN# show ip ospf neighbors vrf RLEAF

OSPF Process ID 1 VRF RLEAF

Total number of neighbors: 2

Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

172.16.60.60       1 FULL/ -          00:00:06 10.10.19.11     Eth3/38.4

172.16.50.50       1 FULL/ -          00:00:17 10.10.20.11     Eth3/39.4

SPINE-IPN#

A questo punto si dispone di un collegamento OSPF tra Spine e IPN e si può notare che la route alla rete infra ACI fabric pod viene appresa da IPN tramite OSPF.

SPINE-IPN# show ip route vrf RLEAF

IP Route Table for VRF "RLEAF"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%' in via output denotes VRF

10.0.0.0/16, ubest/mbest: 2/0

*via 10.10.19.11, Eth3/38.4, [110/20], 00:01:21, ospf-1, nssa type-2

*via 10.10.20.11, Eth3/39.4, [110/20], 00:01:21, ospf-1, nssa type-2

< snip >

SPINE-IPN#

ACI Configuration, passaggio 3. Individua elementi foglia/e remoti

In questa fase, il fabric è pronto per individuare una foglia remota connessa all'IPN attraverso la WAN. Accertarsi che l'IPN collegato all'RLEAF disponga del percorso per l'infra rete ACI pod sulla rete WAN.

RLEAF-IPN# show lldp neighbors

Capability codes:

(R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device

(W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other

Device ID            Local Intf      Hold-time  Capability  Port ID

switch               Eth3/34         120        BR           Eth1/54

switch               Eth3/35         120        BR           Eth1/54

Total entries displayed: 2

RLEAF-IPN#

RLEAF-IPN# show ip route vrf RLEAF

IP Route Table for VRF "RLEAF"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.0.0.0/16, ubest/mbest: 2/0

*via 10.10.19.11, Eth3/38.4, [110/20], 00:01:21, ospf-1, nssa type-2

*via 10.10.20.11, Eth3/39.4, [110/20], 00:01:21, ospf-1, nssa type-2

< snip >

Controllare l'IPN connesso alla foglia remota e verificare che l'indirizzo IP dell'infrastruttura APIC sia configurato come inoltro DHCP.

RLEAF-IPN# show ip dhcp relay

< snip >

Helper addresses are configured on the following interfaces:

Interface        Relay Address     VRF Name

-------------    -------------     --------

Ethernet3/34.4    10.0.0.1

Ethernet3/34.4    10.0.0.2

Ethernet3/34.4    10.0.0.3

Ethernet3/35.4    10.0.0.1

Ethernet3/35.4    10.0.0.2

Ethernet3/35.4    10.0.0.3

RLEAF-IPN#

Selezionare Inventory > Fabric Membership in ACI GUI e controllare se sono stati rilevati nuovi switch.

Registrare la foglia appena scoperta per il tessuto esistente:

1. Identificare la nuova foglia in base al numero di serie.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla foglia appena scoperta e fare clic su Registra.

3. Fornire l'ID del pod e l'ID del nodo corretti.

4. Selezionare il POOL TEP RL.

5. Specificare un nome di nodo.

6. Verificare e confermare che il ruolo sia selezionato come foglia remota.

7. Fare clic su Aggiorna.

Nota: assicurarsi di selezionare il pool di TEP per la limitazione della velocità di risposta corretto configurato nel passo 1. Inoltre, controllare e confermare che il ruolo sia selezionato automaticamente come foglia remota quando si seleziona RL TEP POOL dall'elenco a discesa.

Ora potete vedere che il tipo di nodo è identificato come "foglia remota" e lo stato come "Rilevamento". Il nodo non ha ancora un indirizzo IP dell'infrastruttura.

ACI Configuration, passaggio 4. Configurazione di Routed OutSide da RLEAF a IPN

1. Passare a Tenant > Infra > Reti di routing esterne e creare Reti di routing esterne.

2. Creare profili di nodi RLEAF per i nodi 203 e 204.

A questo punto, è possibile selezionare rleaf-203 (Nodo-203) e rleaf-204 (Nodo-204) dall'elenco a discesa Node ID (ID nodo) man mano che vengono rilevati nel fabric.

Profilo nodo RLEAF 203:

Profilo nodo RLEAF 204:

Creare un profilo di interfaccia RLEAF per node-203 e node-204:

Nota: non è possibile visualizzare Noderleaf-203 (Node-203)o rleaf-204 (Node-204) dall'elenco a discesa Node poiché RLEAF203 o RLEAF204 non è registrato. Immettere quindi manualmente il percorso nei campi Nodo e tracciato come mostrato nell'immagine.

Creare il profilo di interfaccia per node-203. Immettere manualmente i campi Nodo e Percorso come mostrato.

Node: topology/pod-1/node-203

Path: topology/pod-1/paths-203/pathep-[eth1/54]

Creare il profilo di interfaccia per node-204. Immettere manualmente i campi Nodo e Percorso come mostrato.

Node: topology/pod-1/node-204

Path: topology/pod-1/paths-204/pathep-[eth1/54]

Creare la rete esterna L3Out (External EPG):

ACI Configuration, passaggio 5. Crea criterio di connessione esterno dell'infrastruttura

1. Passare a Tenant > Infra > Criteri > Protocollo > Criteri di connessione esterna infrastruttura > Criteri di connessione esterna infrastruttura e creare il profilo Intrasite/Intersito.

2. Aggiungere Fabric External Routing Profile con una rete esterna di RLEAF203 e RLEAF204 connessa al router WAN (IPN).

3. Nella fattispecie, i valori indicati sono rispettivamente 10.10.22.0/24 e 10.10.21.0/24.

Passaggio di configurazione ACI 6. Registra Remote Leaf per ACI Fabric Pod

La foglia remota ottiene quindi l'indirizzo IP dell'infrastruttura dal pool APIC TEP.

Attendere qualche istante per ripristinare lo stato attivo della foglia remota. Ora, si può vedere che la foglia remota rleaf-203 e rleaf-204 sono registrati su ACI fabric.

apic3# acidiag fnvread

ID   Pod ID                 Name    Serial Number         IP Address    Role        State   LastUpdMsgId

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101        1              leaf101      SAL1946SWJM     10.0.232.64/32    leaf         active   0

102        1              leaf102      SAL1946SWNS     10.0.232.73/32    leaf         active   0

103        1              leaf103      SAL1946SWNU     10.0.232.69/32    leaf         active   0

104        1              leaf104      SAL1946SWNT       10.0.8.64/32    leaf         active   0

201        1              leaf201      FDO21031WXP     10.0.232.72/32    leaf         active   0

202        1              leaf202      FDO20331BFQ     10.0.232.68/32    leaf         active   0

203        1             rleaf203      FDO22080JDA      172.17.3.128/32    leaf         active   0

204        1             rleaf204      FDO220810B0      172.17.7.128/32    leaf         active   0

501        1             spine501      FOX1949GHHM     10.0.232.66/32    spine        active   0

601        1             spine601      FOX1948G9EA     10.0.232.65/32    spine        active   0

Total 10 nodes

apic3#

Ora, si può vedere la vicinanza OSPF tra foglia remota e IPN.

Dalla RLEAF 203:

rleaf203# show ip ospf neighbors vrf overlay-1

OSPF Process ID default VRF overlay-1

Total number of neighbors: 1

Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

172.16.191.191  1 FULL/ -          00:24:57 10.10.22.10     Eth1/54.6

rleaf203#

rleaf203# show ip route vrf overlay-1

IP Route Table for VRF "overlay-1"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.0.0.0/16, ubest/mbest: 1/0

*via 10.10.22.10, eth1/54.6, [110/20], 00:30:24, ospf-default, nssa type-2

10.0.0.1/32, ubest/mbest: 1/0

*via 10.10.22.10, eth1/54.6, [110/20], 00:30:24, ospf-default, nssa type-2

< snip >

Dalla RLEAF 204:

rleaf204# show ip ospf neighbors vrf overlay-1

OSPF Process ID default VRF overlay-1

Total number of neighbors: 1

Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

172.16.191.191  1 FULL/ -          00:25:36 10.10.21.10     Eth1/54.6

rleaf204#

rleaf204# show ip route vrf overlay-1

IP Route Table for VRF "overlay-1"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.0.0.0/16, ubest/mbest: 1/0

*via 10.10.21.10, eth1/54.6, [110/20], 00:31:37, ospf-default, nssa type-2

10.0.0.1/32, ubest/mbest: 1/0

*via 10.10.21.10, eth1/54.6, [110/20], 00:31:37, ospf-default, nssa type-2

< snip >

Da IPN:

RLEAF-IPN# show ip ospf neighbors vrf RLEAF

OSPF Process ID 1 VRF RLEAF

Total number of neighbors: 4

Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

172.16.204.204  1 FULL/ -          00:26:03 10.10.21.11     Eth3/34.4

172.16.203.203   1 FULL/ -          00:26:03 10.10.22.11     Eth3/35.4

RLEAF-IPN#

ACI Configuration, passaggio 7. Configurazione QoS per foglia remota

È necessario classificare le classi di struttura ACI (livelli QoS) in un valore DSCP all'interno di IPN. Per soddisfare questo requisito, ACI Fabric deve essere abilitato con DSCP class-cos translation policy per il traffico L3. Utilizzare questa configurazione per mappare i livelli QOS ACI e le classi predefinite ai valori DSCP in IPN.

Passare a Tenant > Infra > Policies > DSCP class-cos translation policy for L3 traffic (Tenant > Infra > Policies > DSCP class-cos translation policy per il traffico L3) come mostrato nell'immagine.

ACI Configuration Step 8 (Facoltativo). Creazione del gruppo di protezione esplicita vPC (Virtual Port-Channel) con Foglia remota

Poiché gli switch foglia remoti sono registrati su ACI fabric, è possibile creare vPC Explicit Protection Group con una foglia remota. Selezionare Fabric > Access Policies > Switch Policies > Policies > Virtual Port Channel Default e creare gruppi di protezione VPC (+) espliciti. Gli snippet di immagini mostrano diversi schemi di indirizzamento IP.

rleaf203# show system internal epm vpc

Local TEP IP                  : 172.17.3.128

Peer TEP IP                   : 172.17.7.129

vPC configured                : Yes

vPC VIP                       : 172.17.3.130

MCT link status               : Up

Local vPC version bitmap      : 0x7

Peer vPC version bitmap       : 0x7

Negotiated vPC version        : 3

Peer advertisement received   : Yes

Tunnel to vPC peer            : Up

vPC# 343

if : port-channel1, if index : 0x16000000

local vPC state : MCEC_STATE_UP, peer vPC state : MCEC_STATE_UP

current link state : LOCAL_UP_PEER_UP

vPC fast conv : Off

rleaf203#

Verifica

RLeaf TEP Review

RL-DP-PTEP (Remote Leaf Data-Plane Tunnel End Point) - Questo indirizzo IP viene assegnato a ciascuno switch foglia remoto dal pool TEP allocato alla postazione remota. I pacchetti VXLAN da un nodo foglia remoto hanno origine con questo PASSAGGIO come indirizzo IP di origine quando i nodi foglia remoti non fanno parte di un dominio vPC.

RL-vPC (Remote Leaf vPC Tunnel End Point) - Indirizzo IP anycast assegnato alla coppia vPC di nodi foglia remoti dal pool TEP allocato alla postazione remota. Tutti i pacchetti VXLAN provenienti da entrambi gli switch foglia remoti sono stati originati da questo indirizzo TEP se gli switch foglia remoti fanno parte di un dominio vPC.

rleaf203# show ip int vrf overlay-1

IP Interface Status for VRF "overlay-1"

eth1/54.6, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 64, mode: external

IP address: 10.10.22.11, IP subnet: 10.10.22.0/24

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo0, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 4, mode: ptep

IP address: 172.17.3.128, IP subnet: 172.17.3.128/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo1, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 65, mode: unspecified

IP address: 172.16.203.203, IP subnet: 172.16.203.203/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo2, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 72, mode: vpc

IP address: 172.17.3.130, IP subnet: 172.17.3.130/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo3, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 75, mode: dp-ptep

IP address: 172.17.3.129, IP subnet: 172.17.3.129/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo1023, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 66, mode: ftep

IP address: 172.17.0.32, IP subnet: 172.17.0.32/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

rleaf203#

rleaf204# show ip int vrf overlay-1

IP Interface Status for VRF "overlay-1"

eth1/54.6, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 64, mode: external

IP address: 10.10.21.11, IP subnet: 10.10.21.0/24

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo0, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 4, mode: ptep

IP address: 172.17.7.128, IP subnet: 172.17.7.128/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo1, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 65, mode: unspecified

IP address: 172.16.204.204, IP subnet: 172.16.204.204/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo2, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 71, mode: dp-ptep

IP address: 172.17.7.129, IP subnet: 172.17.7.129/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo9, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 81, mode: vpc

IP address: 172.17.3.130, IP subnet: 172.17.3.130/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo1023, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 66, mode: ftep

IP address: 172.17.0.32, IP subnet: 172.17.0.32/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

rleaf204#

Revisione SPINE TEP

RL-UCAST (Remote Leaf Unicast Tunnel End Point) - Parte dell'indirizzo IP anycast del pool TEP locale assegnata automaticamente a tutti i dorsi a cui sono associati gli switch foglia remoti. Quando si inviano pacchetti unicast dagli endpoint collegati ai nodi RLEAF al pod principale ACI, i pacchetti incapsulati VXLAN vengono inviati alla destinazione come indirizzo RL-Ucast-TEP e all'origine come RL-DP-TEP o RL-vPC. Qualsiasi dorso nel DC Pod principale ACI può quindi ricevere il traffico, decapsularlo, eseguire la ricerca L2 o L3 richiesta e infine incapsularlo di nuovo e inoltrarlo alla destinazione finale.

Remote Leaf Unicast Multicast Tunnel End Point (RL-MCAST-HREP) - Questo è un altro indirizzo IP anycast parte del pool TEP locale assegnato automaticamente a tutti i dorsi a cui sono associati gli switch foglia remoti. Quando il traffico BUM (Layer 2 Broadcast, Unknown Unicast, or Multicast) viene generato da un endpoint collegato ai nodi foglia remoti, i pacchetti sono VXLAN incapsulati dal nodo FOGLIA e inviati con la destinazione come indirizzo RL-Mcast-TEP e l'origine come RL-DP-TEP o RL-vPC. Qualsiasi spine nel Pod ACI può ricevere il traffico BUM e inoltrarlo all'interno della struttura.

spine501# show ip int vrf overlay-1

< snip >

lo12, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 88, mode: rl-mcast-hrep

IP address: 10.0.0.37, IP subnet: 10.0.0.37/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo13, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 91, mode: rl-ucast

IP address: 10.0.0.36, IP subnet: 10.0.0.36/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

spine501#

spine601# show ip int vrf overlay-1

< snip >

lo11, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 76, mode: rl-mcast-hrep

IP address: 10.0.0.37, IP subnet: 10.0.0.37/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo12, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 79, mode: rl-ucast

IP address: 10.0.0.36, IP subnet: 10.0.0.36/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

spine601#

Subnet instradabili foglia remote

Se gli APIC sono raggiungibili tramite IPN/ISDN/WAN, la subnet remota non è necessaria per il rilevamento dei nodi foglia remoti. Questa subnet viene utilizzata per creare voci NAT per gli APIC sugli switch a dorso e per supportare vPOD. Questa funzione può essere utilizzata anche in combinazione con RL Direct.

Configurazione F0467 non riuscita

Se si utilizza la procedura guidata per aggiungere una foglia remota a un pod, la procedura guidata non configura i criteri di accesso necessari elencati e viene visualizzato il popolare messaggio di errore F0467. È necessario crearli manualmente.

- Profilo switch foglia per nodi foglia remoti e selettori foglia

- Profilo interfaccia foglia per nodi foglia remoti e selettore interfaccia per uplink

- Gruppo di criteri dell'interfaccia di accesso

F0467 Fault delegate: Configuration failed for uni/tn-infra/out-rl-infra.l3out/instP-ipnInstP node 203 eth1/54 due to Invalid Path Configuration, debug message: invalid-path: Either the EpG is not associated with a domain or the domain does not have this interface assigned to it;

topology/pod-1/node-203/local/svc-policyelem-id-0/uni/epp/rtd-[uni/tn-infra/out-rl-infra.l3out/instP-ipnInstP]/node-203/stpathatt-[eth1/54]/nwissues

Convalida bootstrap

È possibile che le foglie remote non vengano individuate a causa dell'attivazione della convalida Bootscript.

In pratica, quando la convalida bootscript è attivata, la foglia si accende e viene a conoscenza della versione che dovrebbe essere eseguita tramite DHCP e quindi scarica l'immagine dagli APICS. Il problema però è che per il telecomando con RL diretto abilitato per funzionare ci sono regole tcam specifiche che devono essere installate sulla foglia per consentire il traffico APIC natted. Poiché la convalida dello script di avvio ha esito negativo, queste regole e questi oggetti non vengono installati nell'URL. Tuttavia, poiché tali oggetti/regole non sono installati, non è possibile scaricare correttamente l'immagine dall'APIC.

In questo caso, provare a individuare l'URL con BSV disattivato.

Informazioni correlate

- https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/white-paper-c11-740861.html

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems