Sommario

Introduzione

Problema

Soluzione

Introduzione

In questo documento viene descritto il processo utilizzato per sostituire un singolo APIC in un cluster di struttura che ha esito negativo a causa di un problema hardware.

Problema

Esiste un fabric ACI (Application Centric Infrastructure) funzionante e si è verificato un errore in Application Policy Infrastructure Controller (APIC). Il guasto è correlato a un problema hardware e l'intera unità deve essere sostituita.

Soluzione

Per risolvere il problema, completare i seguenti passaggi:

1. Identificare l'APIC non riuscito e le impostazioni correnti dell'infrastruttura:

1. Dall'interfaccia Web di un APIC operativo, scegliere Sistema > Controller.

2. Sul lato sinistro della schermata, scegliere Controller > (qualsiasi APIC) > Cluster.

3. L'errore APIC viene visualizzato come Non disponibile nella colonna Stato operativo (Operational State). Prendere nota del nome dell'infrastruttura, delle dimensioni della destinazione e dell'ID nodo dell'APIC in errore, nonché dello spazio di indirizzi TEP (Tunnel End Point):

Suggerimento: per ottenere queste informazioni, è possibile anche immettere il comando acidiag avread nella CLI dell'APIC.

2. Smantellare l'APIC fallito:

1. Evidenziate l'APIC fallito.

2. Dall'elenco a discesa Azioni, scegliere Smantella. Lo stato dell'APIC può ora essere modificato in Out of Service Admin.

3. Rimuovere l'APIC guasto dal rack e installare l'unità sostitutiva. Il nuovo APIC può essere avviato dallo script di configurazione iniziale.

4. Utilizzare le informazioni raccolte nel passaggio 1 per far corrispondere i valori dell'APIC non riuscito e procedere attraverso lo script di installazione.

Nota: accertarsi di utilizzare le stesse impostazioni di configurazione annotate dal vecchio APIC (ad esempio il nome dell'infrastruttura, l'ID del controller e il pool di indirizzi TEP). Se l'APIC non viene configurato con le stesse impostazioni, l'infrastruttura potrebbe entrare in uno stato parzialmente divergente. Inoltre, l'APIC sostitutivo deve eseguire la stessa versione del software ACI degli altri due APIC per poter essere aggiunto al cluster.

5. commissionare il nuovo APIC:

1. Una volta avviato l'APIC, evidenziare l'APIC attualmente fuori servizio nella pagina Cluster.

2. Dall'elenco a discesa Azioni, scegliere Commissione.

L'APIC riceve un indirizzo IP che viene rispecchiato nell'interfaccia Web dell'APIC.

Nota: possono essere necessari fino a dieci minuti prima che questo avvenga. Il nuovo APIC può inoltre passare da uno stato operativo disponibile a uno non disponibile e viceversa prima che il relativo stato di salute venga visualizzato come Completamente adeguato.

3. Per verificare che il nuovo APIC sia stato aggiunto all'infrastruttura, utilizzare la CLI del nuovo APIC per accedere all'infrastruttura. Utilizzare le credenziali configurate per il resto dell'infrastruttura al momento dell'accesso.