Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

OAM Ethernet

Posizione protocolli OAM Ethernet

Panoramica su CFM

Principali meccanismi CFM

Nozioni base su CFM

Dominio di manutenzione

Associazione manutenzione

Punto di manutenzione - Punto finale di manutenzione

Punto intermedio del dominio di manutenzione

UP

UP MEP - Frame Forwarding

EURODEPUTATO GIÙ

DOWN MEP - Frame Forwarding

Posizionamento di MP in una porta bridge

MMA e UP/DOWN

Applicabilità di EP UP/DOWN negli switch

Gestione degli errori

Protocolli CFM

Continuity Check Protocol

Protocollo di loopback

Protocollo Linktrace

Casi di implementazione

Gestione della configurazione (UP MEP)

Topologia

Verifica

Comandi show

Verifica controllo di continuità

Risultati analisi

Gestione della configurazione (DOWN MEP)

Verifica

Comandi show

Verifica controllo di continuità

Comandi debug

Gestione delle prestazioni

Indicatori di prestazioni chiave (KPI)

Misurazione degli indicatori KPI

Variazione ritardo/ritardo frame

Perdita di frame

Cisco Performance Management Solution

Linee guida e limitazioni per l'utilizzo

Prerequisiti

Gestione della configurazione

Verifica

Comandi debug

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono descritte la tecnologia CFM (Connectivity Fault Management), la configurazione, i controlli successivi e la risoluzione dei problemi. Vengono forniti i concetti di base di CFM, gli elementi di base di CFM, una guida alla configurazione, i comandi show e l'analisi Wireshark dei messaggi CFM. In questo documento non vengono spiegati i limiti hardware o l'interfaccia supportata per il funzionamento di CFM.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Tecnologie Ethernet

- Connessioni virtuali Ethernet (EVC)

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Ethernet CFM è un protocollo OAM (Ethernet Layer Operation, Administration, and Management) completo per istanza di servizio. Include il monitoraggio proattivo della connettività, la verifica e l'isolamento dei guasti per le reti MAN (Metropolitan Area Network) e WAN di grandi dimensioni.

L'avvento della tecnologia Ethernet come MAN e WAN impone una nuova serie di requisiti OAM sulle operazioni tradizionali di Ethernet, che erano incentrate solo sulle reti aziendali. L'espansione della tecnologia Ethernet nel settore dei provider di servizi, dove le reti sono notevolmente più grandi e complesse rispetto alle reti aziendali e la base di utenti è più ampia, rende fondamentale la gestione operativa dei tempi di attività dei collegamenti. Ancora più importante, la tempestività di isolare e rispondere a un guasto diventa obbligatoria per le normali operazioni quotidiane e OAM si traduce direttamente nella competitività del fornitore di servizi.

OAM Ethernet

- Blocco predefinito - IEEE 802.1ag

- CFM - IEEE 802.3ah (clausola 57)

- OAM Ethernet Link (noto anche come OAM 802.3, OAM Link o OAM Ethernet in the First Mile (EFM)) - ITU-T Y.1731

- Funzioni e meccanismi OAM per reti basate su Ethernet - MEF E-LMI (Ethernet Local Management Interface)

Posizione protocolli OAM Ethernet

- E-LMI - Interfaccia UNI (User to Network Interface)

- Collegamento OAM - Qualsiasi collegamento point-to-point 802.3

- CFM - Da UNI a UNI end-to-end

- MPLS OAM - nel cloud MPLS

Panoramica su CFM

- Famiglia di protocolli che fornisce funzionalità per rilevare, verificare, isolare e segnalare errori di connettività Ethernet end-to-end

- Utilizza frame Ethernet regolari che viaggiano in banda con il traffico del cliente

- I dispositivi che non sono in grado di interpretare i messaggi CFM li inoltrano come normali frame di dati

- I frame CFM sono distinti per tipo di interfaccia (0x8902) e indirizzo dMAC (per messaggi multicast)

- Standardizzata da IEEE nel 2007 IEEE std. 802.1ag-2007

Principali meccanismi CFM

- Domini di manutenzione nidificati (MD) che suddividono le responsabilità di amministrazione della rete di un determinato servizio end-to-end

- Associazioni di manutenzione (MA) che monitorano le istanze del servizio in un determinato MD

- Punti di manutenzione (MP) che generano e rispondono alle unità PDU (Protocol Data Unit) CFM

- Protocolli (Continuity Check, Loopback e Linktrace) utilizzati per le attività di gestione degli errori

Nozioni base su CFM

Dominio di manutenzione

- Definiti da limiti operativi/contrattuali, ad esempio Cliente/Fornitore di servizi/Operatore

- MD può nidificare e toccare, ma non intersecare

- Fino a otto livelli di "nidificazione": Livello MD (0..7): più alto è il livello, maggiore è la portata

- Formato nome MD: null, indirizzo MAC, DNS o basato su stringhe

Associazione manutenzione

- Esegue il monitoraggio della connettività di una particolare istanza di servizio in un determinato MD, ad esempio un servizio che attraversa quattro MD = quattro MA

- Definito da un insieme di punti finali di manutenzione (mep) al margine di un dominio

- Identificato da MAID - Nome "breve MA" + Nome MD

- Formato del nome MA breve - Vlan-ID, VPN-ID, integer o basato su stringhe

Punto di manutenzione - Punto finale di manutenzione

- Endpoint associazione manutenzione

- Definizione dei limiti di un MD

- Supportare il rilevamento di errori di connettività tra qualsiasi coppia di deputati in una MA

- Associato per MA e identificato da un MEPID (1-8191)

- Avvio e risposta alle PDU CFM

Punto intermedio del dominio di manutenzione

- MIP (Maintenance Domain Intermediate Point)

- Sostiene la ricerca di percorsi tra i deputati e la localizzazione di difetti lungo tali percorsi

- Possibilità di associazione per MD e VLAN/EVC (creazione manuale o automatica)

- Possibilità di aggiungere, controllare e rispondere alle PDU CFM ricevute

UP

- Le PDU CFM generate dall'MEP vengono inviate alla funzione di relè del bridge e non tramite il cavo collegato alla porta in cui l'MEP è configurato

- Le PDU CFM a cui i deputati dovranno rispondere arriveranno attraverso la funzione di inoltro del ponte

- Applicabile agli switch

UP MEP - Frame Forwarding

EURODEPUTATO GIÙ

- Le PDU CFM generate dal dispositivo MEP vengono inviate tramite il cavo collegato alla porta in cui è configurato il dispositivo

- Le PDU CFM a cui il parlamentare europeo deve rispondere arriveranno attraverso il cavo collegato alla porta in cui è configurato il parlamentare

- Porta MEP - Abbassamento speciale MEP al livello zero (0) utilizzato per rilevare gli errori a livello di collegamento (piuttosto che di servizio)

- Applicabile a router e switch

DOWN MEP - Frame Forwarding

Posizionamento di MP in una porta bridge

MMA e UP/DOWN

Applicabilità di EP UP/DOWN negli switch

- I deputati DOWN vengono in genere utilizzati per le MA che si estendono su un singolo collegamento

- Gli UP-MEP sono comunemente utilizzati per le AM con una portata più ampia, come end-to-end e oltre un singolo collegamento

Gestione degli errori

Protocolli CFM

CFM definisce tre (3) protocolli:

1. Continuity Check Protocol

- Rilevamento errori

- Notifica degli errori

- Ripristino dei guasti

2. Protocollo di loopback

- Verifica degli errori

3. Protocollo Linktrace

- Individuazione dei percorsi e isolamento degli errori

Continuity Check Protocol

- Utilizzato per il rilevamento, la notifica e il ripristino degli errori

- Associazione per manutenzione multicast "heart-beat" i messaggi vengono trasmessi a intervalli periodici configurabili dai deputati (3,3 ms, 10 ms, 100 ms, 1 s, 10 s, 1 min, 10 min) - unidirezionale (nessuna risposta richiesta)

- Trasporta lo stato della porta su cui è configurato il parlamentare europeo

- Catalogato dai MIP allo stesso livello MD, terminato da deputati remoti nella stessa MA

Protocollo di loopback

- Utilizzato per la verifica degli errori - Ethernet Ping

- L'eurodeputato può trasmettere un LBM unicast a un europarlamentare o a un MIP nella stessa MA

- L'eurodeputato può anche trasmettere un LBM multicast (definito da ITU-T Y.1731), in cui rispondono solo i deputati della stessa MA

- Ricevere risposte da MP e trasformare LBM in un LBR unicast rinviato al parlamentare originale

Protocollo Linktrace

- Utilizzato per il rilevamento dei percorsi e l'isolamento degli errori - Ethernet Traceroute

- Il deputato può trasmettere un messaggio multicast (LTM) per scoprire i deputati e il percorso verso un MIP o un deputato nella stessa MA

- Ogni MIP lungo il percorso e il MP di terminazione restituiscono un LTR unicast al mep originale

Per mettere insieme i tre protocolli e implementarli nella rete, attenersi alla seguente procedura:

1. Eseguire un controllo della connettività per rilevare in modo proattivo un errore software o hardware.

2. In caso di rilevamento di errori, utilizzare loopback, CCM DB e Error DB per verificarlo.

3. Dopo la verifica, eseguire il comando traceroute per isolarlo. Per isolare il guasto è inoltre possibile utilizzare più meccanismi di bilanciamento del carico di segmenti.

4. Se il guasto isolato punta a un circuito virtuale, gli strumenti OAM per tale tecnologia possono essere utilizzati per un ulteriore isolamento del guasto; ad esempio, per MPLS PW è possibile usare VCCV e MPLS ping.

Casi di implementazione

Gestione della configurazione (UP MEP)

Topologia

Per esplorare la configurazione, è stata creata una topologia di piccole dimensioni per la dimostrazione. Di seguito sono riportati i nomi utilizzati per Dominio, Nome servizio e Nome EVC:

Domain: ISPdomain

Domain level: 5

Service Name: XCONN_EVC

EVC Name: EVC_CE1

PE1:

---------------------------Enabling CFM globally-------------------------------------

ethernet cfm ieee

ethernet cfm distribution enable

ethernet cfm global

ethernet cfm traceroute cache

ethernet cfm alarm notification all

ethernet cfm domain ISPdomain level 5

service XCONN_EVC evc EVC_CE1

continuity-check

---------------------------Enabling CFM MEP under EVC----------------------------

int gig4/2

service instance 2100 ethernet EVC_CE1

encapsulation dot1q 2100

xconnect 192.168.3.3 2100 encapsulation mpls

cfm mep domain ISPdomain mpid 102

monitor loss counter

PE3:

---------------------------Enabling CFM globally-------------------------------------

ethernet cfm ieee

ethernet cfm distribution enable

ethernet cfm global

ethernet cfm traceroute cache

ethernet cfm alarm notification all

ethernet cfm domain ISPdomain level 5

service XCONN_EVC evc EVC_CE1

continuity-check

---------------------------Enabling CFM MEP under EVC----------------------------

int gig4/2

service instance 2100 ethernet EVC_CE1

encapsulation dot1q 2100

xconnect 192.168.1.1 2100 encapsulation mpls

cfm mep domain ISPdomain mpid 201

monitor loss counter

Verifica

Comandi show

PE1#show ethernet cfm maintenance-points local

Local MEPs:

--------------------------------------------------------------------------------

MPID Domain Name                                 Lvl   MacAddress     Type  CC

Ofld Domain Id                                   Dir   Port           Id

MA Name                                           SrvcInst       Source

EVC name

--------------------------------------------------------------------------------

102  ISPdomain                                   5     ccef.48d0.64b0 XCON  Y

No   ISPdomain                                   Up    Gi4/2          N/A

XCONN_EVC                                         2100           Static

EVC_CE1

Total Local MEPs: 1

PE1#show ethernet cfm maintenance-points remote

--------------------------------------------------------------------------------

MPID  Domain Name                                 MacAddress          IfSt  PtSt

Lvl  Domain ID                                   Ingress

RDI  MA Name                                     Type Id             SrvcInst

EVC Name                                                        Age

Local MEP Info

--------------------------------------------------------------------------------

201   ISPdomain                                   8843.e1df.00b0      Up    Up

5    ISPdomain                                   Gi4/2:(192.168.3.3, 2100)

-    XCONN_EVC                                   XCON N/A            2100

EVC_CE1                                                         5s

MPID: 102 Domain: ISPdomain MA: XCONN_EVC

In questo output è possibile visualizzare il mpid remoto e l'indirizzo MAC remoto. Lo stato CFM è attivo/attivo.

Verifica controllo di continuità

PE1#ping ethernet mpid 201 domain ISPdomain service XCONN_EVC

Type escape sequence to abort.

Sending 5 Ethernet CFM loopback messages to 8843.e1df.00b0, timeout is 5 seconds:!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms

PE1#traceroute ethernet mpid 201 domain ISPdomain service XCON$

Type escape sequence to abort. TTL 64. Linktrace Timeout is 5 seconds

Tracing the route to 8843.e1df.00b0 on Domain ISPdomain, Level 5,

service XCONN_EVC, evc EVC_CE1

Traceroute sent via Gi4/2:(192.168.3.3, 2100), path found via MPDB

B = Intermediary Bridge

! = Target Destination

* = Per hop Timeout

--------------------------------------------------------------------------------

MAC      Ingress        Ingr Action  Relay Action

Hops   Host             Forwarded   Egress         Egr Action   Previous Hop

--------------------------------------------------------------------------------

B 1                    ccef.48d0.64b0 Gi4/2          IngOk        RlyMPDB

Forwarded

! 2                    8843.e1df.00b0                             RlyHit:MEP

Not Forwarded                              ccef.48d0.64b0

Risultati analisi

Un dispositivo sniffer è stato posizionato su PE1, che acquisisce tutti i pacchetti CFM provenienti da postazione remota. Di seguito è riportato un esempio:

Nella schermata:

- I numeri di sequenza 2 e 13 mostrano il messaggio CCM (General Continuity Check Message).

- I numeri di sequenza 4, 5, 6, 7 e 8 mostrano le risposte di loopback (LBR), generate a causa di un test ping.

- Il numero di sequenza 10 mostra la risposta Linetrace (LTR), generata a causa di un test traceroute.

Gestione della configurazione (DOWN MEP)

Nell'esempio precedente, CE1 è in grado di utilizzare il EVC, che si trova dietro PE1 e PE3. È possibile attivare l'opzione inattivo MEP sul dispositivo CE1, ma con un livello più alto di MD. Nell'esempio viene mostrato il livello 7 del MD.

Domain: CEdomain

Domain level: 7

CE1_A

--------------------Enabling CFM globally---------------------------

ethernet cfm ieee

ethernet cfm global

ethernet cfm domain CEdomain level 7

service CUST vlan 2100 direction down (down Mep)

continuity-check

------------------Enabling CFM MEP under interface--------------------

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport access vlan 2100

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

ethernet cfm mep domain CEdomain mpid 1002 service CUST

CE1_B

--------------------Enabling CFM globally---------------------------

ethernet cfm ieee

ethernet cfm global

ethernet cfm domain CEdomain level 7

service CUST vlan 2100 direction down

continuity-check

------------------Enabling CFM MEP under interface--------------------

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport access vlan 2100

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

ethernet cfm mep domain CEdomain mpid 2001 service CUST

Verifica

Comandi show

CE1#show ethernet cfm maintenance-points remote

--------------------------------------------------------------------------------

MPID  Domain Name                                 MacAddress          IfSt  PtSt

Lvl  Domain ID                                   Ingress

RDI  MA Name                                     Type Id             SrvcInst

EVC Name                                                        Age

Local MEP Info

--------------------------------------------------------------------------------

2001  CEdomain                                    5835.d970.9381      Up    Up

7    CEdomain                                    Gi1/0/1

-    CUST                                        Vlan 2100           N/A

N/A                                                             3s

MPID: 1002 Domain: CEdomain MA: CUST

Total Remote MEPs: 1

CE1#show ethernet cfm maintenance-points local

Local MEPs:

--------------------------------------------------------------------------------

MPID Domain Name                                 Lvl   MacAddress     Type  CC

Ofld Domain Id                                   Dir   Port           Id

MA Name                                           SrvcInst       Source

EVC name

--------------------------------------------------------------------------------

1002 CEdomain                                    7     0023.eac6.8d01 Vlan  Y

No   CEdomain                                    Down  Gi1/0/1        2100

CUST                                              N/A            Static

N/A

Verifica controllo di continuità

CE1#ping ethernet mpid 2001 domain CEdomain service CUST

Type escape sequence to abort.

Sending 5 Ethernet CFM loopback messages to 5835.d970.9381, timeout is 5 seconds:!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Total Local MEPs: 1

Till now MIP is not configured on PE1 and PE3 hence output of show command and

traceroute command will be as per below.

CE1#tracer ethernet mpid 2001 domain CEdomain service CUST

Type escape sequence to abort. TTL 64. Linktrace Timeout is 5 seconds

Tracing the route to 5835.d970.9381 on Domain CEdomain, Level 7, vlan 2100

Traceroute sent via Gi1/0/1

B = Intermediary Bridge

! = Target Destination

* = Per hop Timeout

--------------------------------------------------------------------------------

MAC      Ingress        Ingr Action  Relay Action

Hops   Host             Forwarded   Egress         Egr Action   Previous Hop

--------------------------------------------------------------------------------

! 1                    5835.d970.9381 Gi1/0/1        IngOk        RlyHit:MEP

Not Forwarded                              0023.eac6.8d01

CE1_A può vedere CE1_B tramite traceroute.

Configurare MIP su PE1 e PE2.

PE1:

interface GigabitEthernet 4/2

service instance 2100 ethernet EVC_CE1

cfm mip level 7

PE2:

interface GigabitEthernet 4/2

service instance 2100 ethernet EVC_CE1

cfm mip level 7

A questo punto, controllare i risultati del comando traceroute da CE1.

CE1#traceroute ethernet mpid 2001 domain CEdomain service CUST

Type escape sequence to abort. TTL 64. Linktrace Timeout is 5 seconds

Tracing the route to 5835.d970.9381 on Domain CEdomain, Level 7, vlan 2100

Traceroute sent via Gi1/0/1

B = Intermediary Bridge

! = Target Destination

* = Per hop Timeout

--------------------------------------------------------------------------------

MAC      Ingress        Ingr Action  Relay Action

Hops   Host             Forwarded   Egress         Egr Action   Previous Hop

--------------------------------------------------------------------------------

B 1                    ccef.48d0.64b0 Gi4/2          IngOk        RlyMPDB

Forwarded                                  0023.eac6.8d01

B 2                    8843.e1df.00b0                             RlyMPDB

Forwarded      Gi4/2          EgrOK        ccef.48d0.64b0

! 3                    5835.d970.9381 Gi1/0/1        IngOk        RlyHit:MEP

Not Forwarded                              8843.e1df.00b0

È possibile vedere la differenza nell'output del comando traceroute. Gli hop intermedi vengono rilevati dopo la configurazione dei MIP in PE1 e PE2.

Comandi debug

debug ethernet cfm diagnostic packets

debug ethernet cfm packets

Gestione delle prestazioni

Indicatori di prestazioni chiave (KPI)

- Rapporto perdite di frame - percentuale (%) di frame di servizio non recapitati/numero totale di frame di servizio recapitati nell'intervallo di tempo T

- Ritardo fotogramma - ritardo di andata e ritorno/senso unico per un frame di servizio

- Variazione ritardo fotogramma - variazione del ritardo fotogramma tra una coppia di frame di servizio

Misurazione degli indicatori KPI

Variazione ritardo/ritardo frame

- Misurazioni unidirezionali o bidirezionali

- Richiede traffico sintetico con timestamp

- Richiede la sincronizzazione dell'ora del giorno per un ritardo unidirezionale

Perdita di frame

- Perdita di frame unidirezionale

- Da origine a destinazione - Far-End

- Da destinazione a origine - Near-End

- Perdita frame servizio (perdita effettiva) - richiede cambio contatore

- Applicabile solo agli EVC point-to-point

- Perdita di fotogrammi statistica - si basa sul traffico sintetico

- Richiede traffico sintetico per servizi multipunto

- Applicabile a EVC point-to-point e multipoint

Cisco Performance Management Solution

- Prove delle prestazioni Ethernet basate su IEEE 802.1ag e PDU specifiche del fornitore

- Misurare FD/FDV/FL unidirezionale e FD/FDV bidirezionale

- Supporto parziale di rete multi-vendor

- Configurazione e pianificazione tramite SLA IP

- Spedito con nome funzione: IP SLA for Metro Ethernet

- Probe delle prestazioni Ethernet basate su PDU Y.1731

- Priorità a questi meccanismi in Cisco IOS®: Interoperabilità multifornitore tra ETH-DM/ETH-DM a due vie, ETH-LM a un terminale e estensioni Y.1731 (ETH-SLM) proposte da Cisco

- Implementazione assistita da software e hardware configurata e pianificata tramite SLA IP

- Distribuzione graduale per piattaforme Cisco IOS e Cisco IOS-XR selezionate

Linee guida e limitazioni per l'utilizzo

- Implementazione di Cisco 7600

- Y.1731 PM non supportato per questi scenari CFM:

- L'eurodeputato su switchport

- VPLS L2VFI

- UP MEP su istanza di servizio con Bridge-Domain

- DOWN MEP su istanza di servizio senza tag con Bridge-Domain

- DOWN MEP su interfaccia (sub) con doppio tag

- Port MEP

- Dopo il passaggio al Supervisor, le statistiche di Y.1731 PM vengono cancellate

- Riavvio IPSLA richiesto

- Considerazioni sul port-channel

- Le interfacce membro devono risiedere su schede di linea ES+

- Per le sonde LMM (Loss probes), tutti i membri devono risiedere sulla stessa NPU (la restrizione non si applica alle sonde di ritardo)

- Quando si aggiunge o si elimina un collegamento a un membro, la sessione viene resa non valida

- Y.1731 PM non supportato su Port-Channel con bilanciamento del carico EVC manuale

- Y.1731 PM non supportato su mLACP

Prerequisiti

- Configurare CFM.

- MD, MA e deputati

- Abilita la distribuzione della configurazione dei membri del sistema locale nelle schede di linea ES+.

- Programmare l'hardware per rispondere alle PDU in entrata DMM (Delay Measurement Message)/LMM (Loss Measurement Message)

- Router(config)#ethernet cfm distribution enable

- (Facoltativo) Configurare il protocollo origine ora (NTP o PTPv2). Obbligatorio per la misurazione del ritardo unidirezionale.

- Abilita la sincronizzazione verso il basso sulla scheda di linea.

- Router(config)#platform time-source

- (Facoltativo) Abilitare il monitoraggio dei contatori per costo/aggregato dei frame di servizio in CFM MEP. Obbligatorio per le richieste di verifica di perdita.

- Router(config-if-srv-ecfm-mep)#monitor loss counter

Gestione della configurazione

I comandi precedenti sono già stati abilitati in Fault Management, pertanto solo lo SLA IP è abilitato per iniziare con Performance Management.

Ip sla 10

Ethernet y1731 loss LMM domain SPdomain evc EVC_CE1 mpid 201 cos 8 source mpid 102

Frame interval 100

Aggregate interval 180

Ip sla schedule 10 start-time after 00:00:30 life forever.

Verifica

PE1#show ip sla stat 10

IPSLAs Latest Operation Statistics

IPSLA operation id: 10

Loss Statistics for Y1731 Operation 10

Type of operation: Y1731 Loss Measurement

Latest operation start time: 09:30:11.332 UTC Fri Dec 20 2013

Latest operation return code: OK

Distribution Statistics:

Interval

Start time:  09:30:11.332 UTC Fri Dec 20 2013

Elapsed time: 56 seconds

Number of measurements initiated: 120

Number of measurements completed: 120

Flag: OK

PE1#show ethernet cfm pm session active

Display of Active Session

----------------------------------------------------------------------------

EPM-ID   SLA-ID    Lvl/Type/ID/Cos/Dir Src-Mac-address Dst-Mac-address

----------------------------------------------------------------------------

0       10        5/XCON/N/A/7/Up     ccef.48d0.64b0  8843.e1df.00b0

Total number of Active Session: 1

--> Src-Mac-address: SRC MAC of MEP,check 'show ethernet cfm maintenance-points local'

--> Dst-Mac-address: MAC of dest MEP,check 'show ethernet cfm maintenance-points remote'

PE1#show ethernet cfm pm session detail 0

Session ID: 0

Sla Session ID: 10

Level: 5

Service Type: XCO

Service Id: N/A

Direction: Up

Source Mac: ccef.48d0.64b0

Destination Mac: 8843.e1df.00b0

Session Status: Active

MPID: 102

Tx active: yes

Rx active: yes

Timeout timer: stopped

Last clearing of counters: 08:54:20.079 UTC Sat Dec 20 2013

DMMs:

Transmitted: 0

DMRs:

Rcvd: 0

1DMs:

Transmitted: 0

Rcvd: 0

LMMs:

Transmitted: 3143161

LMRs

Rcvd: 515720

VSMs:   Transmitted: 0

VSRs:   Rcvd: 0

Comandi debug

debug ip sla trace <oper_id>

debug ip sla error <oper_id

Informazioni correlate

- ITU-T Y.1731 Monitoraggio delle prestazioni in una rete di provider di servizi

- Panoramica di Cisco Carrier Ethernet OAM

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems