Sommario

Introduzione

Domande frequenti

Tempistica per fine servizio

Quali sono i prodotti interessati?

Quali prodotti sostituiranno questa funzionalità?

Quali azioni devono intraprendere i clienti?

Sarò influenzato da questo cambiamento?

Qual è l'impatto sul prodotto?

Qual è l'impatto sul servizio attualmente?

Cosa devo fare per prepararmi per la disattivazione di questa funzione?

È necessario eseguire un'azione dopo la rimozione delle autorizzazioni della funzionalità?

Introduzione

Questo documento contiene le risposte alle domande frequenti relative al ritiro della funzionalità di avvisi sulle minacce globali di Cisco Secure Endpoint.

Annuncio di fine servizio

Cisco Secure Endpoint sta ritirando la funzionalità GTA (Global Threat Analytics). I clienti non potranno più iscriversi al GTA a partire dal 1° febbraio. I clienti non riceveranno più i dati degli eventi generati da GTA a partire dal 31 luglio.

Domande frequenti

Tempistica per fine servizio

- 6 febbraio 2024 - I clienti non potranno più iscriversi alle funzionalità GTA.

- 31 luglio 2024 - Il servizio cloud GTA smetterà di acquisire i dati. Il back-end e il dashboard GTA verranno smantellati e non verranno generati nuovi eventi per i clienti.

Quali sono i prodotti interessati?

- Cisco Secure Endpoint AKA AMP For Endpoints

- Cisco Global Threat Analytics

- Cisco Secure Network Analytics, conosciuto anche come Stealth Watch Enterprise

Quali prodotti sostituiranno questa funzionalità?

- XDR sarà l'allineamento più vicino in termini di funzionalità, ma non sostituirà 1-1 la funzionalità fornita da Global Threat Analytics.

Quali azioni devono intraprendere i clienti?

- Cisco Secure Endpoint

- Non è richiesta alcuna azione da parte del cliente.

- Previsioni: a partire dal 31 luglio, Secure Endpoint non presenterà più gli avvisi generati dalla funzionalità GTA.

- Analisi globale delle minacce

- Non è richiesta alcuna azione da parte del cliente.

- Cosa aspettarsi: a partire dal 31 luglio, i dati non verranno più acquisiti dal servizio GTA, l'elaborazione dei dati verrà interrotta e non verranno generati ulteriori eventi. I clienti sono invitati a disattivare la spedizione dei dati al GTA sui loro accessori supportati.

Sarò influenzato da questo cambiamento?

- Se si è proprietari di Secure Endpoint o Secure Network Analytics e si è abilitata la funzionalità GTA, questa modifica avrà effetto sui prodotti.

Qual è l'impatto sul prodotto?

- Endpoint sicuro

- Secure Endpoint non riceverà più avvisi e telemetria da Global Threat Analytics. Ciò determinerà un numero inferiore di notifiche da console relative al traffico di rete correlato a IP e URL dannosi.

- Secure Network Analytics

- Il widget Avvisi globali sulle minacce sul dashboard SNA non sarà disponibile dopo la versione 7.5.1. Per le versioni precedenti, il widget GTA sul dashboard SNA rimane e non viene caricato. I clienti Cisco Secure Network Analytics possono ottenere risultati simili al servizio GTA utilizzando la funzionalità di analisi centrale disponibile con l'architettura dell'archivio dati e integrandola con il feed di Talos Threat Intelligence. Per ulteriori dettagli sull'impatto dell'SNA, vedere le domande frequenti sulla fine del servizio (EOS) di GTA (Global Threat Alerts)

Qual è l'impatto sul servizio attualmente?

- I clienti che utilizzano la funzionalità GTA non subiranno alcun impatto fino alla data di smantellamento, il 31 luglio 2024.

Cosa devo fare per prepararmi per la disattivazione di questa funzione?

- Endpoint sicuro: non è richiesta alcuna azione da parte del cliente.

- Secure Network Analytics: non è richiesta alcuna azione da parte del cliente.

È necessario eseguire un'azione dopo la rimozione delle autorizzazioni della funzionalità?

- I clienti dovrebbero prendere in considerazione la disabilitazione della spedizione dei log al servizio GTA da Web Security Appliance (WSA) o proxy F5.

- Per SNA:

- Disattivazione della funzionalità in Gestione centrale (SMC)

(Andare a Inventario > selezionare il proprio SMC > Configurazione accessorio > Generale > Servizi esterni> deselezionare la casella di controllo "Abilita avvisi di minacce globali").

- Ripetere l'operazione con i Flow Collector (FC).

O

- Aggiornamento alla release 7.5.1 quando disponibile nell'estate del 2024