Table des matières

Préface

Présentation

Installation du serveur

Maintenance du serveur

Spécifications techniques

Caractéristiques du câble et du cordon d'alimentation

Considérations relatives au contrôleur RAID

Installation pour l'intégration de Cisco UCS

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou des marques déposées de Cisco Systems, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour afficher la liste des marques commerciales Cisco, rendez-vous à l'adresse : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique aucune relation de partenariat entre Cisco et toute autre société. (1110R)

Copyright © 2012 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.