Table des matières

Préface

Présentation du produit

Préparation à l'installation

Installation du commutateur

Procédures de retrait et de remplacement

Caractéristiques de l'alimentation

Caractéristiques des émetteurs-récepteurs, des connecteurs de module et des câbles

Remballage du commutateur

Caractéristiques électriques et thermiques des châssis et des modules

Dépannage

Cisco et le logo Cisco sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Vous trouverez une liste des marques commerciales de Cisco sur la page Web www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans les présentes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas de relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1005R)

Copyright © 2010 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.