Table des matières

Remballage d'un commutateur

Remballage d'un commutateur

Si vous devez renvoyer votre commutateur de la gamme Catalyst 4500 à l'usine, suivez les instructions fournies dans cette annexe. Elles vous indiquent comment remballer votre commutateur, avant de l'expédier.

Pour remballer le commutateur dans son emballage d'origine, procédez comme suit :

Étape 1 Placez les mousses de protection autour du commutateur de la gamme Catalyst 4500. (Reportez-vous à la Figure B-1.)

Étape 2 Placez la documentation et le kit d'accessoires dans la boîte ou le sac prévus à cet effet.

Étape 3 Posez la boîte ou le sac contenant la documentation et le kit d'accessoires sur l'ensemble.

Étape 4 Insérez le commutateur (protégé par les mousses) dans le carton d'emballage.

Étape 5 Refermez le carton et scellez-le avec du ruban adhésif.

Figure B-1 Emballage d'un commutateur Catalyst 4500