Table des matières

Introduction

Liens

Noter bien

Introduction

Cisco IOS® XE 17.12.4ESW13 fournit des correctifs importants à Cisco IOS XE 17.12.4 FCS, pour le contrôleur sans fil 9800 et pour les points d'accès.

Liens

Téléchargez Cisco IOS XE 17.12.4ESW13 ici.

- Pour le contrôleur sans fil intégré sur les points d'accès de la gamme Catalyst 9100, utilisez C9800-AP-universalk9.V1712_4_ESW13.zip

- Pour le contrôleur sans fil Catalyst 9800-CL pour le cloud, utilisez C9800-CL-universalk9.V1712_4_ESW13.SPA.bin

- Pour les contrôleurs sans fil Catalyst 9800-L, utilisez C9800-L-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin

- Pour les contrôleurs sans fil Catalyst 9800-40 et 9800-80, utilisez C9800-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin

- Notes de version pour 17.12.4 ES13

Noter bien

Les clients sont invités à migrer vers la version 17.12.5 de CCO lorsqu'elle est disponible. Les clients ne recevront pas de correctifs de bogues supplémentaires sur cette filiale ES lorsque le prochain code CCO (version de maintenance) aura déjà intégré des correctifs. Ce code est pris en charge par l'organisation TAC. Veuillez signaler tous les commentaires, suggestions et problèmes concernant ce code directement à wnbu-escalation@cisco.com.