Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Dépannage

Scénario 1. Le mot de passe fourni pour déchiffrer la clé privée est incorrect ou aucun mot de passe n'a été fourni

Scénario 2. Aucun certificat CA intermédiaire dans la chaîne

Scénario 3. Aucun certificat CA racine dans la chaîne

Scénario 4 . Aucun certificat CA dans la chaîne

Scénario 5. Pas de clé privée

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit les problèmes causés par l'utilisation de certificats tiers sur le contrôleur de réseau local sans fil (WLC).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Contrôleur LAN sans fil (WLC)

- Infrastructure à clé publique (PKI)

- Certificats X.509

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- WLC 3504 avec version de microprogramme 8.10.105.0

- OpenSSL 1.0.2p pour l'outil de ligne de commande

- ordinateur Windows 10

- Chaîne de certificats de l'autorité de certification privée (CA) avec trois certificats (leaf, intermédiaire, racine)

- Serveur TFTP (Trivial File Transfer Protocol) pour le transfert de fichiers.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Sur le WLC AireOS, vous pouvez installer des certificats tiers à utiliser pour WebAuth et WebAdmin. Lors de l'installation, le WLC attend un seul PEM (Privacy Enhanced Mail) avec tous les certificats de la chaîne jusqu'au certificat de l'autorité de certification racine et à la clé privée. Les détails sur cette procédure sont documentés dans Générer CSR pour des certificats tiers et Télécharger des certificats chaînés sur le WLC.

Ce document développe et montre plus en détail les erreurs d'installation les plus courantes avec des exemples de débogage et la résolution pour chaque scénario. Les sorties de débogage utilisées tout au long de ce document sont de debug transfer all enable et debug pm pki enable enabled sur le WLC. TFTP a été utilisé pour transférer le fichier de certificats.

Dépannage

Scénario 1. Le mot de passe fourni pour déchiffrer la clé privée est incorrect ou aucun mot de passe n'a été fourni

*TransferTask: Apr 21 03:51:20.737: Add ID Cert: Adding certificate & private key using password check123

*TransferTask: Apr 21 03:51:20.737: Add Cert to ID Table: Adding certificate (name: bsnSslWebauthCert) to ID table using password check123

*TransferTask: Apr 21 03:51:20.737: Add Cert to ID Table: Decoding PEM-encoded Certificate (verify: YES)

*TransferTask: Apr 21 03:51:20.737: Decode & Verify PEM Cert: Cert/Key Length was 0, so taking string length instead

*TransferTask: Apr 21 03:51:20.737: Decode & Verify PEM Cert: Cert/Key Length 6276 & VERIFY

*TransferTask: Apr 21 03:51:20.741: Decode & Verify PEM Cert: X509 Cert Verification return code: 1

*TransferTask: Apr 21 03:51:20.741: Decode & Verify PEM Cert: X509 Cert Verification result text: ok

*TransferTask: Apr 21 03:51:20.741: Add Cert to ID Table: Decoding PEM-encoded Private Key using password check123

*TransferTask: Apr 21 03:51:20.799: Decode PEM Private Key: Error reading Private Key from PEM-encoded PKCS12 bundle using password check123

*TransferTask: Apr 21 03:51:20.799: Add ID Cert: Error decoding / adding cert to ID cert table (verifyChain: TRUE)

*TransferTask: Apr 21 03:51:20.799: Add WebAuth Cert: Error adding ID cert

*TransferTask: Apr 21 03:51:20.799: RESULT_STRING: Error installing certificate.

Solution : Assurez-vous que le mot de passe correct est fourni afin que le WLC puisse le décoder pour l'installation.

Scénario 2. Aucun certificat CA intermédiaire dans la chaîne

*TransferTask: Apr 21 04:34:43.319: Add ID Cert: Adding certificate & private key using password Cisco123

*TransferTask: Apr 21 04:34:43.319: Add Cert to ID Table: Adding certificate (name: bsnSslWebauthCert) to ID table using password Cisco123

*TransferTask: Apr 21 04:34:43.319: Add Cert to ID Table: Decoding PEM-encoded Certificate (verify: YES)

*TransferTask: Apr 21 04:34:43.319: Decode & Verify PEM Cert: Cert/Key Length was 0, so taking string length instead

*TransferTask: Apr 21 04:34:43.319: Decode & Verify PEM Cert: Cert/Key Length 4840 & VERIFY

*TransferTask: Apr 21 04:34:43.321: Decode & Verify PEM Cert: X509 Cert Verification return code: 0

*TransferTask: Apr 21 04:34:43.321: Decode & Verify PEM Cert: X509 Cert Verification result text: unable to get local issuer certificate

*TransferTask: Apr 21 04:34:43.321: Decode & Verify PEM Cert: Error in X509 Cert Verification at 0 depth: unable to get local issuer certificate

*TransferTask: Apr 21 04:34:43.321: Add Cert to ID Table: Error decoding (verify: YES) PEM certificate

*TransferTask: Apr 21 04:34:43.321: Add ID Cert: Error decoding / adding cert to ID cert table (verifyChain: TRUE)

*TransferTask: Apr 21 04:34:43.321: Add WebAuth Cert: Error adding ID cert

*TransferTask: Apr 21 04:34:43.321: RESULT_STRING: Error installing certificate.

Solution : validez les champs Émetteur et Identificateur de clé d'autorité X509v3 du certificat WLC pour valider le certificat CA qui a signé le certificat. Si le certificat d'autorité de certification intermédiaire a été fourni par l'autorité de certification, il peut être utilisé pour la validation. Sinon, demandez le certificat à votre autorité de certification.

Cette commande OpenSSL peut être utilisée pour valider ces détails sur chaque certificat :

> openssl x509 -in wlc.crt -text -noout

Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Serial Number:

50:93:16:83:04:d5:6b:db:26:7c:3a:13:f3:95:32:7e

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: C=US, O=TAC Lab, CN=Wireless TAC Lab Sub CA

Validity

Not Before: Apr 21 03:08:05 2020 GMT

Not After : Apr 21 03:08:05 2021 GMT

Subject: C=US, O=TAC Lab, CN=guest.wirelesslab.local

...

X509v3 extensions:

X509v3 Authority Key Identifier:

keyid:27:69:2E:C3:2F:20:5B:07:14:80:E1:86:36:7B:E0:92:08:4C:88:12

> openssl x509 -in int-ca.crt -text -noout

Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Serial Number:

d1:ec:26:0e:be:f1:aa:65:7b:4a:8f:c7:d5:7f:a4:97

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: C=US, O=TAC Lab, CN=Wireless TAC Lab Root CA

Validity

Not Before: Apr 21 02:51:03 2020 GMT

Not After : Apr 19 02:51:03 2030 GMT

Subject: C=US, O=TAC Lab, CN=Wireless TAC Lab Sub CA

...

X509v3 Subject Key Identifier:

27:69:2E:C3:2F:20:5B:07:14:80:E1:86:36:7B:E0:92:08:4C:88:12

Si vous utilisez Windows, vous pouvez également attribuer au certificat une extension .crt et double-cliquer pour valider ces détails.

Certificat WLC :

Certificat CA intermédiaire :

Une fois le certificat de CA intermédiaire identifié, poursuivez la chaîne en conséquence et réinstallez.

Scénario 3. Aucun certificat CA racine dans la chaîne

*TransferTask: Apr 21 04:28:09.643: Add ID Cert: Adding certificate & private key using password Cisco123

*TransferTask: Apr 21 04:28:09.643: Add Cert to ID Table: Adding certificate (name: bsnSslWebauthCert) to ID table using password Cisco123

*TransferTask: Apr 21 04:28:09.643: Add Cert to ID Table: Decoding PEM-encoded Certificate (verify: YES)

*TransferTask: Apr 21 04:28:09.643: Decode & Verify PEM Cert: Cert/Key Length was 0, so taking string length instead

*TransferTask: Apr 21 04:28:09.643: Decode & Verify PEM Cert: Cert/Key Length 4929 & VERIFY

*TransferTask: Apr 21 04:28:09.645: Decode & Verify PEM Cert: X509 Cert Verification return code: 0

*TransferTask: Apr 21 04:28:09.645: Decode & Verify PEM Cert: X509 Cert Verification result text: unable to get issuer certificate

*TransferTask: Apr 21 04:28:09.645: Decode & Verify PEM Cert: Error in X509 Cert Verification at 1 depth: unable to get issuer certificate

*TransferTask: Apr 21 04:28:09.646: Add Cert to ID Table: Error decoding (verify: YES) PEM certificate

*TransferTask: Apr 21 04:28:09.646: Add ID Cert: Error decoding / adding cert to ID cert table (verifyChain: TRUE)

Solution : ce scénario est similaire au scénario 2, mais cette fois avec le certificat intermédiaire lorsque vous validez l'émetteur (autorité de certification racine). Les mêmes instructions peuvent être suivies avec la vérification des champs Émetteur et Identificateur de clé d'autorité X509v3 sur le certificat d'autorité de certification intermédiaire pour valider l'autorité de certification racine.

Cette commande OpenSSL peut être utilisée pour valider ces détails sur chaque certificat :

> openssl x509 -in int-ca.crt -text -noout

Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Serial Number:

d1:ec:26:0e:be:f1:aa:65:7b:4a:8f:c7:d5:7f:a4:97

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: C=US, O=TAC Lab, CN=Wireless TAC Lab Root CA

Validity

Not Before: Apr 21 02:51:03 2020 GMT

Not After : Apr 19 02:51:03 2030 GMT

Subject: C=US, O=TAC Lab, CN=Wireless TAC Lab Sub CA

...

X509v3 extensions:

X509v3 Authority Key Identifier:

keyid:CB:A6:FF:6C:A7:D4:C3:4B:7C:A3:A9:A3:14:C3:90:8D:9B:04:A0:32

> openssl x509 -in root-ca.crt -text -noout

Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Serial Number:

d1:ec:26:0e:be:f1:aa:65:7b:4a:8f:c7:d5:7f:a4:96

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: C=US, O=TAC Lab, CN=Wireless TAC Lab Root CA

Validity

Not Before: Apr 21 02:40:24 2020 GMT

Not After : Apr 19 02:40:24 2030 GMT

Subject: C=US, O=TAC Lab, CN=Wireless TAC Lab Root CA

...

X509v3 Subject Key Identifier:

CB:A6:FF:6C:A7:D4:C3:4B:7C:A3:A9:A3:14:C3:90:8D:9B:04:A0:32

Certificat CA intermédiaire

Certificat de CA racine :

Une fois le certificat de l'autorité de certification racine identifié (l'émetteur et l'objet sont identiques), poursuivez la chaîne en conséquence et réinstallez.

Remarque : ce document utilise trois chaînes de certificats (leaf, CA intermédiaire, CA racine), ce qui est le scénario le plus courant. Il peut y avoir des scénarios dans lesquels 2 certificats CA intermédiaires sont impliqués. La même directive de ce scénario peut être utilisée jusqu'à ce que le certificat de l'autorité de certification racine soit trouvé.

Scénario 4 . Aucun certificat CA dans la chaîne

*TransferTask: Apr 21 04:56:50.272: Add ID Cert: Adding certificate & private key using password Cisco123

*TransferTask: Apr 21 04:56:50.272: Add Cert to ID Table: Adding certificate (name: bsnSslWebauthCert) to ID table using password Cisco123

*TransferTask: Apr 21 04:56:50.272: Add Cert to ID Table: Decoding PEM-encoded Certificate (verify: YES)

*TransferTask: Apr 21 04:56:50.272: Decode & Verify PEM Cert: Cert/Key Length was 0, so taking string length instead

*TransferTask: Apr 21 04:56:50.272: Decode & Verify PEM Cert: Cert/Key Length 3493 & VERIFY

*TransferTask: Apr 21 04:56:50.273: Decode & Verify PEM Cert: X509 Cert Verification return code: 0

*TransferTask: Apr 21 04:56:50.273: Decode & Verify PEM Cert: Error in X509 Cert Verification at 0 depth: unable to get local issuer certificate

*TransferTask: Apr 21 04:56:50.274: Add Cert to ID Table: Error decoding (verify: YES) PEM certificate

*TransferTask: Apr 21 04:56:50.274: Add WebAuth Cert: Error adding ID cert

*TransferTask: Apr 21 04:56:50.274: RESULT_STRING: Error installing certificate.

Solution : Avec aucun autre certificat dans le fichier autre que le certificat WLC, la validation échoue à la vérification à la profondeur 0. Le fichier peut être ouvert dans un éditeur de texte à valider. Les instructions des scénarios 2 et 3 peuvent être suivies pour identifier la chaîne jusqu’à l’autorité de certification racine, puis pour la réorganiser en conséquence et la réinstaller.

Scénario 5. Pas de clé privée

*TransferTask: Apr 21 05:02:34.764: Add WebAuth Cert: Adding certificate & private key using password

*TransferTask: Apr 21 05:02:34.764: Add ID Cert: Adding certificate & private key using password

*TransferTask: Apr 21 05:02:34.764: Add Cert to ID Table: Adding certificate (name: bsnSslWebauthCert) to ID table using password

*TransferTask: Apr 21 05:02:34.764: Add Cert to ID Table: Decoding PEM-encoded Certificate (verify: YES)

*TransferTask: Apr 21 05:02:34.764: Decode & Verify PEM Cert: Cert/Key Length was 0, so taking string length instead

*TransferTask: Apr 21 05:02:34.764: Decode & Verify PEM Cert: Cert/Key Length 3918 & VERIFY

*TransferTask: Apr 21 05:02:34.767: Decode & Verify PEM Cert: X509 Cert Verification return code: 1

*TransferTask: Apr 21 05:02:34.767: Decode & Verify PEM Cert: X509 Cert Verification result text: ok

*TransferTask: Apr 21 05:02:34.768: Add Cert to ID Table: Decoding PEM-encoded Private Key using password

*TransferTask: Apr 21 05:02:34.768: Retrieve CSR Key: can't open private key file for ssl cert.

*TransferTask: Apr 21 05:02:34.768: Add Cert to ID Table: No Private Key

*TransferTask: Apr 21 05:02:34.768: Add ID Cert: Error decoding / adding cert to ID cert table (verifyChain: TRUE)

*TransferTask: Apr 21 05:02:34.768: Add WebAuth Cert: Error adding ID cert

*TransferTask: Apr 21 05:02:34.768: RESULT_STRING: Error installing certificate.

Solution : le WLC s'attend à ce que la clé privée soit incluse dans le fichier si la demande de signature de certificat (CSR) a été générée en externe et doit être chaînée dans le fichier. Si le CSR a été généré dans le WLC, assurez-vous que le WLC n'est pas rechargé avant l'installation, sinon la clé privée est perdue.

Informations connexes

- Assistance technique et téléchargements Cisco