Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Informations générales

Interruptions SNMP pour l'association/désassociation AP sur le WLC AirOS

Introduction

Ce document décrit les déroutements SNMP (Simple Network Manager Protocol) qu'un WLC AireOS envoie pour l'association/désassociation AP.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Contrôleur LAN sans fil (WLC)

- Points d'accès (AP)

- SNMP (Simple Network Manager Protocol)

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est actif, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de n'importe quelle étape.

Informations générales

Pour chaque événement de dissociation/association AP, le WLC doit envoyer une interruption SNMP avec les OID suivants :

Déroutement de dissociation (liaisons variables)

1.3.6.1.2.1.1.3.0 (sysUpTime) <— inclus dans les interruptions comme première liaison de variable

1.3.6.1.6.3.1.1.4.1 (snmpTrapOID) <— deuxième liaison de variable (la valeur de cette valeur est un autre OID, indiquant l'événement de dissociation AP)

1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8 (bsnAPDisAssociate) <— OID indiquant l'événement

1.3.6.1.4.1.14179.2.6.2.20 (bsnAPMacAddrTrapVariable) <— composant de déroutement, adresse MAC de base (Media Access Control) du point d'accès

1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.3 (bsnAPName) <— composant de déroutement

Base d'informations de gestion (MIB) : AIRESPACE-WIRELESS-MIB (tous les OID sauf sysUpTime et snmpTrapOID) :

Interruption d'association (liaisons de variables)

1.3.6.1.2.1.1.3.0 (sysUpTime) <— inclus dans les interruptions comme première liaison de variable

1.3.6.1.6.3.1.1.4.1 (snmpTrapOID) <— deuxième liaison de variable (la valeur de ceci est un autre OID, indiquant l'événement d'association AP)

1.3.6.1.4.1.9.9.513.0.4 (ciscoLwappApAssociated) <— OID indiquant l'événement

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.5 (cLApName) <— composant de déroutement, nom de point d'accès

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.16 (cLApLastRebootReason) <— composant de déroutement (essentiellement la raison pour laquelle l'AP s'est déconnecté précédemment)

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.36 (cLApDataEncryptionStatus) <— composant de déroutement

MIB : CISCO-LWAPP-AP-MIB (tous les OID sauf sysUpTime et snmpTrapOID).

Interruptions SNMP pour l'association/désassociation AP sur le WLC AirOS

Configuration

La configuration du contrôle de déroutement peut être définie sur l'interface graphique du WLC avec le contrôle AP Register (Management > SNMP > Trap Controls > AP > AP Register). Ceci est activé par défaut. En outre, le WLC a besoin d'un récepteur de déroutement configuré (Management > SNMP > Trap Receivers) sur l'interface utilisateur graphique.

Vérifier l'association et la dissociation du point d'accès :

1. Traploiement

La sortie de show traplog sur le WLC montre des compteurs pour les interruptions associées et dissociées, en plus des messages pour chaque événement comme indiqué ci-dessous :

(Cisco Controller) >show trap log

AP Traps Statistics

AP Associated Traps ............... 1

AP Disassociated Traps ............ 1

23 Fri Jun 14 23:32:22 2019 AP 'torres-3802', MAC: 40:01:7a:73:fd:c0 disassoc

iated previously due to AP Reset. Uptime: 0 days,

00 h 02 m 05 s . Reason: controller reboot comman

d.

24 Fri Jun 14 23:29:32 2019 AP Disassociated. Base Radio MAC:40:01:7a:73:fd:c

0 ApName - torres-3802

2. Capture de paquets

La dissociation apparaît dans les captures de paquets comme l'illustre l'image :

1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8 est l'OID qui indique que l'AP a été déconnecté, suivi de l'instance de bsnAPMacAddrTrapVariable avec la radio MAC de base de l'AP (40:01:7a:73:fd:fd:c:c0) et instance de bsnAPName avec le nom de l'AP (torres-3802 est traduit à partir de la valeur hexadécimale).

L'association apparaît dans les captures de paquets comme indiqué sur l'image :

1.3.6.1.4.1.9.9.513.0.4 est l'OID qui indique que l'AP connecté à nouveau au WLC, suivi de l'instance de cLApName avec le nom de l'AP (torres-3802 est traduit à partir de la valeur hexadécimale) et de l'instance de cLAP LastRebootReason (dans ce cas, le numéro 4 indique un redémarrage manuel à partir du WLC).

Les filtres Wireshark ci-dessous peuvent être utilisés pour les paquets SNMP :

1. snmp.value.oid == 1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8

2. snmp.value.oid == 1.3.6.1.4.1.9.9.513.0.4

3. (snmp.value.oid == 1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8 ou snmp.value.oid == 1.3.6.1.4.1.9.9.513.0.4) et snmp.value.octets == "<nom du point d'accès>"