Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

À partir de l'interface graphique de Cisco DNA-C :

Provisioning C9800 via Cisco DNA-C

Étape 1 : Conception

Étape2: Provisionnement

Dépannage

Introduction

Cet article fournit un exemple de configuration sur l'ajout, la gestion et la mise en service de contrôleurs LAN sans fil Catalyst 9800 non-fabric via Cisco DNA-Center.

Conditions préalables

Connaissance de base de la configuration de Catalyst 9800 et de DNA-Center

Conditions requises

Référez-vous à la matrice de compatibilité logicielle pour connaître les exigences de compatibilité des solutions sur le WLC Catalyst 9800 et Cisco DNA-Center.

Components Used

9800-CL sur la version 16.12.4a.

Cisco DNA-Center version 2.1.2.0.

Configuration

À partir de l'interface graphique de Cisco DNA-C :

1. Connectez-vous à l'interface utilisateur graphique Cisco DNA-C

2. Dans le coin supérieur gauche de la page web, cliquez sur le menu « hamburger », cliquez sur « Outils », puis sur « Découverte » :

Note: Vous pouvez également découvrir votre périphérique C9800 à l'aide du menu Inventaire.

3. Sur la page Discovery, cliquez sur “ Add Discovery ” :

4. Entrez les détails du WLC C9800

Faites défiler la page vers le bas pour activer les informations d'identification CLI/SNMP/HTTP/HTTPS :

NOTE: Le nom d'utilisateur/mot de passe/SSHv2 doit d'abord être configuré sur le périphérique.

Pour activer NETCONF sur la page Discovery :

NOTE: Le port NETCONF par défaut sur C9800 est le port 830.

Appuyez ensuite sur le bouton « Découvrir » et appuyez sur le bouton « Démarrer » :

REMARQUE : Vous pouvez planifier le processus de découverte pour une date et une heure différentes.

Si tout a été correctement configuré sur Cisco DNA Center et sur le WLC 9800, la détection devrait finir par ressembler à ceci :

Assurez-vous que le périphérique est dans un état « géré » dans la page « Inventaire » :

C9800 est maintenant ajouté à Cisco DNA-C.

Provisioning C9800 via Cisco DNA-C

Étape 1 : Conception

1. Sur la page d'accueil de Cisco DNA-C, cliquez sur l'onglet Design

Un plan de site et un plan d'étage ont déjà été ajoutés à l'onglet Hiérarchie du réseau.

2. Pour ajouter un SSID sans fil, cliquez sur l'onglet “ Network Settings ”, accédez à “ Wireless ”, puis cliquez sur “ Add ”

Faites défiler la page vers le bas pour accéder aux paramètres de sécurité et configurer le mot de passe PSK.

Cliquez sur l'onglet “ ” suivant pour accéder à l'onglet “ Wireless Profiles ”, dans lequel vous allez configurer votre profil sans fil pour qu'il soit affecté au site spécifique.

Cliquez sur le bouton “ Terminer ” pour ajouter les profils WLAN et Wireless Policy que vous venez de créer.

Étape2: Provisionnement

Maintenant que le WLAN et les profils ont été conçus, nous pouvons les approvisionner en WLC respectifs. Pour cela, cliquez sur l'onglet ” de mise à disposition “ en haut de Cisco DNA-C

1. Dans le menu Provisionner, vous pouvez filtrer le nom de votre périphérique sous l'option ” de filtre “ inventaire de périphérique.

2. Sélectionnez votre WLC et survolez “ champ Actions ” et naviguez jusqu'à “ Provisionner ”

3. Ajouter un périphérique à votre site

4. Dans cet exemple, les points d'accès et le WLC se trouvent au même emplacement, vous pouvez passer de l'étape de configuration et de configuration avancée ici et effectuer le déploiement à partir de la page de résumé.

Valider si le provisionnement a réussi :

5. L'étape suivante consiste à provisionner votre point d'accès en utilisant la même méthode que ci-dessus.

6. Vous pouvez maintenant valider l'état de mise en service à partir de l'interface utilisateur graphique C9800 »Configurations »WLAN

Vous avez maintenant correctement configuré WLC/AP via Cisco DNA-C

Dépannage

De Cisco DNA-C "sudo rca" de l'interface de ligne de commande de « chaque » Cisco DNAC dans le cluster ;

À partir de l'interface de ligne de commande C9800 :

Débogages:

debug snmp requests

debug snmp packets

debug netconf-yang level debug

show platform software yang-management process

Vérifie si tous les processus sont en cours d'exécution.

Si netconf-yang est en cours d'exécution, tous les processus, à l'exception de gnmib, doivent être à l'état UP