Contenu

Introduction

Informations générales

Abréviations

Flux de travail de la musique d'attente

ID de déploiement, UUID et leur relation dans EM

Prévérifications

Dans EM

Dans ESC

Dans StarOS VNF

Identifier la non-correspondance UUID

Récupérer l'UUID

Effacer les demandes en attente dans EM Zookeeper

Introduction

Ce document décrit les étapes requises pour la correction de la non-concordance d'Universally Unique IDentifier (UUID) entre Element Manager (EM) et StarOS Virtual Network Functions (VNF) dans une configuration Ultra-M qui héberge des VNF StarOS.

Informations générales

Ultra-M est une solution de coeur de réseau de paquets mobile virtualisée préemballée et validée, conçue pour simplifier le déploiement des VNF.

La solution Ultra-M se compose des types de machines virtuelles suivants :

- Auto-IT

- Déploiement automatique

- Services Ultra Automation (UAS)

- Gestionnaire d'éléments (EM)

- Contrôleur de services élastique (ESC)

- Fonction de contrôle (CF)

- Fonction de session (SF)

L'architecture de haut niveau d'Ultra-M et les composants impliqués sont représentés dans cette image :

Architecture UltraM

Note: La version Ultra M 5.1.x est prise en compte afin de définir les procédures dans ce document.

Abréviations

VNF

Fonction de réseau virtuel

CF

Fonction de contrôle

SF

Fonction de service

ESC

Contrôleur de service élastique

BALAI

Méthode de procédure

OSD

Disques de stockage d'objets

HDD

Disque dur

SSD

Disque dur SSD

VIM

Virtual Infrastructure Manager

VM

Machine virtuelle

EM

Gestionnaire d'éléments

SAMU

Services d’automatisation ultra

UUID

Identificateur Universally Unique

Flux de travail de la musique d'attente

ID de déploiement, UUID et leur relation dans EM

Il existe trois composants principaux : ESC, EM et StarOS VNF dans une configuration Ultra-M. EM agit comme proxy pour les requêtes ConfD et envoie une réponse au nom du VNF StarOS. Chacun de ces composants s'exécute en tant que machine virtuelle et gère les informations. Lorsque les données/l'état des machines virtuelles sur ces trois noeuds ne correspondent pas, une alarme de non-correspondance d'UUID est générée dans EM. ESC passe un appel YANG à EM afin d'obtenir des données ConfD. ConfD contient à la fois des informations de configuration et des données/états opérationnels. EM traduit les requêtes provenant de l'ESC et envoie les réponses si nécessaire.

Prévérifications

Dans EM

Vérifiez que EM est en mode HA et qu'il s'affiche comme maître/esclave :

ubuntu@vnfd2deploymentem-1:~$ ncs --status | more

vsn: 4.1.1

SMP support: yes, using 2 threads

Using epoll: yes

available modules: backplane,netconf,cdb,cli,snmp,webui

running modules: backplane,netconf,cdb,cli,webui

status: started

cluster status:

mode: master

node id: 6-1528831279

connected slaves: 1

Connectez-vous à EM et vérifiez si le cluster EM est sain :

ubuntu@vnfd2deploymentem-1:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ems

EM VNFM

ID SLA SCM PROXY

---------------------

5 up up up

9 up up up

ubuntu@vnfd2deploymentem-1:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode master

ncs-state ha node-id 9-1518035669

ncs-state ha connected-slave [ 5-1518043097 ]

Dans ESC

Dans ESC, vérifiez que la connexion netconf à EM est établie :

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$ netstat -an | grep 830

tcp        0      0 0.0.0.0:830                 0.0.0.0:*                   LISTEN

tcp        0      0 172.18.181.6:830            172.18.181.11:39266         ESTABLISHED

tcp        0      0 172.18.181.6:830            172.18.181.11:39267         ESTABLISHED

tcp        0      0 :::830                      :::*                        LISTEN

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$

À partir de l'ESC, assurez-vous que toutes les VM sont à l'état actif et que le service est actif :

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep "<vm_name>|<state>"

<state>IMAGE_ACTIVE_STATE</state>

<state>IMAGE_ACTIVE_STATE</state>

<state>IMAGE_ACTIVE_STATE</state>

<state>FLAVOR_ACTIVE_STATE</state>

<state>FLAVOR_ACTIVE_STATE</state>

<state>FLAVOR_ACTIVE_STATE</state>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_c1_0_13d5f181-0bd3-43e4-be2d-ada02636d870</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_c4_0_9dd6e15b-8f72-43e7-94c0-924191d99555</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_s2_0_b2cbf15a-3107-45c7-8edf-1afc5b787132</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_s3_0_882cf1ed-fe7a-47a7-b833-dd3e284b3038</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_s5_0_672bbb00-34f2-46e7-a756-52907e1d3b3d</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_s6_0_6f30be77-6b9f-4da8-9577-e39c18f16dfb</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_vnfd2-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_vnfd2-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_vnfd2-_0_f63241f3-2516-4fc4-92f3-06e45054dba0</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$

Dans StarOS VNF

Vérifiez que vnfm-proxy-agent est en ligne :

[local]POD1-VNF2-PGW# show vnfm-proxy-agent status

Thursday June 21 07:25:02 UTC 2018

VNFM Proxy Agent Status:

State        : online

Connected to : 172.18.180.3:2181

Bind Address : 172.18.180.13:38233

VNFM Proxy address count: 3

Vérifiez l'état emctrl show alive :

[local]POD1-VNF2-PGW# show emctrl status

Thursday June 21 07:25:09 UTC 2018

emctrl status:

emctrl in state: ALIVE

Identifier la non-correspondance UUID

L'UUID doit être comparé entre le VNF de StarOS et le EM afin d'identifier la non-correspondance. Ces procédures répertorient les étapes à effectuer dans StarOS VNF et EM afin d'obtenir les UUID des noeuds respectifs.

À partir de StarOS, vous pouvez obtenir l'UUID à partir de la liste show emctrl vdu ou à partir de la sortie show card hardware.

[local]POD1-VNF2-PGW# show emctrl vdu list

Thursday June 21 07:24:28 UTC 2018

Showing emctrl vdu

card[01]: name[CFC_01                                            ] uuid[33C779D2-E271-47AF-8AD5-6A982C79BA62]

card[02]: name[CFC_02                                            ] uuid[E75AE5EE-2236-4FFD-A0D4-054EC246D506]

card[03]: name[SFC_03                                            ] uuid[E1A6762D-4E84-4A86-A1B1-84772B3368DC]

card[04]: name[SFC_04                                            ] uuid[B283D43C-6E0C-42E8-87D4-A3AF15A61A83]

card[05]: name[SFC_05                                            ] uuid[CF0C63DF-D041-42E1-B541-6B15B0BF2F3E]

card[06]: name[SFC_06                                            ] uuid[65344D53-DE09-4B0B-89A6-85D5CFDB3A55]

Incomplete command

[local]POD1-VNF2-PGW# show card hardware | grep -i uuid

Thursday June 21 07:24:46 UTC 2018

UUID/Serial Number      : 33C779D2-E271-47AF-8AD5-6A982C79BA62

UUID/Serial Number      : E75AE5EE-2236-4FFD-A0D4-054EC246D506

UUID/Serial Number      : E1A6762D-4E84-4A86-A1B1-84772B3368DC

UUID/Serial Number      : B283D43C-6E0C-42E8-87D4-A3AF15A61A83

UUID/Serial Number      : CF0C63DF-D041-42E1-B541-6B15B0BF2F3E

UUID/Serial Number      : 65344D53-DE09-4B0B-89A6-85D5CFDB3A55

Indiquez les UUID dans le module EM :

ubuntu@vnfd2deploymentem-1:~$  ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show vdus vdu | select vnfci

CONSTITUENT                                                                   MEMORY  STORAGE

DEVICE     DEVICE     ELEMENT      IS                                                        CPU    UTILS   USAGE

ID                ID                            NAME       GROUP      GROUP        INFRA  INITIALIZED  VIM ID                                UTILS  BYTES   BYTES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

control-function  BOOT_generic_di-chasis_CF1_1  scm-cf-nc  scm-cf-nc  di-chasis    true   true         33c779d2-e271-47af-8ad5-6a982c79ba62  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_CF2_1  scm-cf-nc  scm-cf-nc  di-chasis    true   true         e75ae5ee-2236-4ffd-a0d4-054ec246d506  -      -       -

session-function  BOOT_generic_di-chasis_SF1_1  -          -          di-chasis    true   false        e1a6762d-4e84-4a86-a1b1-84772b3368dc  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF2_1  -          -          di-chasis    true   false        b283d43c-6e0c-42e8-87d4-a3af15a61a83  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF3_1  -          -          di-chasis    true   false        828281f4-c0f4-4061-b324-26277d294b86  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF4_1  -          -          di-chasis    true   false        65344d53-de09-4b0b-89a6-85d5cfdb3a55  -      -       -

D'après cette sortie, vous pouvez voir que la carte 5 a une NON-CORRESPONDANCE UUID entre le module EM et StarOS :

[local]POD1-VNF2-PGW# show emctrl vdu list

Thursday June 21 07:24:28 UTC 2018

Showing emctrl vdu

.....

card[05]: name[SFC_05                                            ] uuid[CF0C63DF-D041-42E1-B541-6B15B0BF2F3E]

.....

admin@scm# show vdus vdu | select vnfci

CONSTITUENT                                                                   MEMORY  STORAGE

DEVICE     DEVICE     ELEMENT      IS                                                        CPU    UTILS   USAGE

ID                ID                            NAME       GROUP      GROUP        INFRA  INITIALIZED  VIM ID                                UTILS  BYTES   BYTES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

session-function  .......

BOOT_generic_di-chasis_SF3_1  -          -          di-chasis    true   false        828281f4-c0f4-4061-b324-26277d294b86  -      -       -

......

Note: Si plusieurs cartes ne correspondent pas, assurez-vous que vous passez sur l'autre seulement après avoir fini avec l'une. Si vous essayez plusieurs cartes en même temps, il est probable que vous rencontriez un problème avec l'indexation VM ESC.

Récupérer l'UUID

Si la carte CF ne correspond pas à l'UUID , assurez-vous d'effectuer la synchronisation du système de fichiers :

[local]VNF2# filesystem synchronize all

Si la carte UUID non correspondante est SF et active, effectuez la migration de la carte afin de la mettre en veille :

[local]VNF2# card migrate from 4 to 5

Si la carte UUID non correspondante est CF et active, effectuez un changement de carte pour la mettre en veille :

[local]VNF2# card switch from 2 to 1

Suspendez la carte dont l'UUID ne correspond pas à l'interface de ligne de commande NCS dans EM :

ubuntu@vnfd2deploymentem-1:~$  ncs_cli -u admin -C

admin@scm# suspend-vnfci vdu session-function vnfci BOOT_generic_di-chasis_SF3_1

success true

Note: Dans de rares cas, l'interface de ligne de commande suspend-vnfci d'EM ne lance pas la mise à jour du service dans ESC.  Dans EM, les journaux (/var/log/em/vnfm-proxy/vnfm-proxy.log) affichent un message d'erreur indiquant que EM a des demandes en attente et qu'il ignore la nouvelle demande. Afin de résoudre ce problème, vérifiez EM zookeeper afin de voir toutes les demandes en attente bloquées, puis les effacer manuellement. Reportez-vous à la dernière section de ce document afin d'effectuer cette action, "Effacement de la demande en attente dans EM Zookeeper (facultatif)."

Vérifiez dans yangesc.log sur ESC que la transaction a été acceptée et attendez qu'elle soit finalisée :

####################################################################

#   ESC on vnfm2-esc-0.novalocal is in MASTER state.

####################################################################

[admin@vnfm2-esc-0 ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$ tail -f /var/log/esc/yangesc.log

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Type: SERVICE_ALIVE

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Status Msg: Service group deployment completed successfully!

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Tenant: core

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

07:29:49,510 21-Jun-2018 INFO  ===== GET OPERATIONAL/INFO DATA =====

07:30:32,318 21-Jun-2018 INFO  ===== GET OPERATIONAL/INFO DATA =====

07:36:25,083 21-Jun-2018 INFO  ===== GET OPERATIONAL/INFO DATA =====

07:36:25,628 21-Jun-2018 INFO

07:36:25,628 21-Jun-2018 INFO  =====  CONFD TRANSACTION STARTED  =====

07:36:25,717 21-Jun-2018 INFO

07:36:25,717 21-Jun-2018 INFO  ===== UPDATE SERVICE REQUEST RECEIVED (UNDER TENANT) =====

07:36:25,717 21-Jun-2018 INFO  Tenant name: core

07:36:25,717 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:36:25,843 21-Jun-2018 INFO

07:36:25,843 21-Jun-2018 INFO  =====  CONFD TRANSACTION ACCEPTED  =====

07:37:04,535 21-Jun-2018 INFO

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Type: VM_UNDEPLOYED

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Status Msg: VM Undeployed during deployment update, VM name: [vnfd2-deployment_s6_0_6f30be77-6b9f-4da8-9577-e39c18f16dfb]

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Tenant: core

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  VM group name: s6

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO  User configs: 1

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO  VM Source:

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO      VM ID: cf0c63df-d041-42e1-b541-6b15b0bf2f3e

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO      Host ID: 47853854d13d80e6d0212dabb0be2e12c12e431bf23d4e0260642594

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO      Host Name: pod1-compute-9.localdomain

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Type: SERVICE_UPDATED

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Status Msg: Service group update completed successfully

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Tenant: core

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

07:41:55,912 21-Jun-2018 INFO  ===== GET OPERATIONAL/INFO DATA =====

Une fois la VM dédéployée et le service mis à jour, reprenez la carte suspendue :

admin@scm# resume-vnfci vdu session-function vnfci BOOT_generic_di-chasis_SF3_1

success true

Confirmez à partir de yangesc.log que la machine virtuelle est à nouveau déployée et devient active :

####################################################################

#   ESC on vnfm2-esc-0.novalocal is in MASTER state.

####################################################################

[admin@vnfm2-esc-0 ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$ tail -f /var/log/esc/yangesc.log

07:41:55,912 21-Jun-2018 INFO  ===== GET OPERATIONAL/INFO DATA =====

07:41:56,412 21-Jun-2018 INFO

07:41:56,413 21-Jun-2018 INFO  =====  CONFD TRANSACTION STARTED  =====

07:41:56,513 21-Jun-2018 INFO

07:41:56,513 21-Jun-2018 INFO  ===== UPDATE SERVICE REQUEST RECEIVED (UNDER TENANT) =====

07:41:56,513 21-Jun-2018 INFO  Tenant name: core

07:41:56,513 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:41:56,612 21-Jun-2018 INFO

07:41:56,612 21-Jun-2018 INFO  =====  CONFD TRANSACTION ACCEPTED  =====

07:43:53,615 21-Jun-2018 INFO

07:43:53,615 21-Jun-2018 INFO  ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Type: VM_DEPLOYED

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Status Msg: VM Deployed in a deployment update. VM name: [vnfd2-deployment_s6_0_23cc139b-a7ca-45fb-b005-733c98ccc299]

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Tenant: core

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  VM group name: s6

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  User configs: 1

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  VM Source:

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO      VM ID: 637547ad-094e-4132-8613-b4d8502ec385

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO      Host ID: 47853854d13d80e6d0212dabb0be2e12c12e431bf23d4e0260642594

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO      Host Name: pod1-compute-9.localdomain

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Type: VM_ALIVE

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Status Msg: VM_Alive event received during deployment update, VM ID: [vnfd2-deployment_s6_0_23cc139b-a7ca-45fb-b005-733c98ccc299]

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Tenant: core

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  VM group name: s6

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  User configs: 1

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  VM Source:

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO      VM ID: 637547ad-094e-4132-8613-b4d8502ec385

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO      Host ID: 47853854d13d80e6d0212dabb0be2e12c12e431bf23d4e0260642594

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO      Host Name: pod1-compute-9.localdomain

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Type: SERVICE_UPDATED

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Status Msg: Service group update completed successfully

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Tenant: core

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

Comparez à nouveau l'UUID de StarOS et d'EM afin de confirmer que la non-correspondance est corrigée :

admin@scm# show vdus vdu | select vnfci

CONSTITUENT                                                                   MEMORY  STORAGE

DEVICE     DEVICE     ELEMENT      IS                                                        CPU    UTILS   USAGE

ID                ID                            NAME       GROUP      GROUP        INFRA  INITIALIZED  VIM ID                                UTILS  BYTES   BYTES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

control-function  BOOT_generic_di-chasis_CF1_1  scm-cf-nc  scm-cf-nc  di-chasis    true   true         33c779d2-e271-47af-8ad5-6a982c79ba62  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_CF2_1  scm-cf-nc  scm-cf-nc  di-chasis    true   true         e75ae5ee-2236-4ffd-a0d4-054ec246d506  -      -       -

session-function  BOOT_generic_di-chasis_SF1_1  -          -          di-chasis    true   false        e1a6762d-4e84-4a86-a1b1-84772b3368dc  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF2_1  -          -          di-chasis    true   false        b283d43c-6e0c-42e8-87d4-a3af15a61a83  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF3_1  -          -          di-chasis    true   false        637547ad-094e-4132-8613-b4d8502ec385  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF4_1  -          -          di-chasis    true   false        65344d53-de09-4b0b-89a6-85d5cfdb3a55  -      -       -

[local]POD1-VNF2-PGW# show emctrl vdu list

Thursday June 21 09:09:02 UTC 2018

Showing emctrl vdu

card[01]: name[CFC_01                                            ] uuid[33C779D2-E271-47AF-8AD5-6A982C79BA62]

card[02]: name[CFC_02                                            ] uuid[E75AE5EE-2236-4FFD-A0D4-054EC246D506]

card[03]: name[SFC_03                                            ] uuid[E1A6762D-4E84-4A86-A1B1-84772B3368DC]

card[04]: name[SFC_04                                            ] uuid[B283D43C-6E0C-42E8-87D4-A3AF15A61A83]

card[05]: name[session-function/BOOT_generic_di-chasis_SF3_1     ] uuid[637547AD-094E-4132-8613-B4D8502EC385]

card[06]: name[SFC_06                                            ] uuid[65344D53-DE09-4B0B-89A6-85D5CFDB3A55]

Incomplete command

[local]POD1-VNF2-PGW#

[local]POD1-VNF2-PGW#

[local]POD1-VNF2-PGW#

[local]POD1-VNF2-PGW# show card hardware | grep -i uuid

Thursday June 21 09:09:11 UTC 2018

UUID/Serial Number      : 33C779D2-E271-47AF-8AD5-6A982C79BA62

UUID/Serial Number      : E75AE5EE-2236-4FFD-A0D4-054EC246D506

UUID/Serial Number      : E1A6762D-4E84-4A86-A1B1-84772B3368DC

UUID/Serial Number      : B283D43C-6E0C-42E8-87D4-A3AF15A61A83

UUID/Serial Number      : 637547AD-094E-4132-8613-B4D8502EC385

UUID/Serial Number      : 65344D53-DE09-4B0B-89A6-85D5CFDB3A55

Effacer les demandes en attente dans EM Zookeeper

Note: Ceci est facultatif.

Accéder à zookeeper :

ubuntu@ultramvnfm1em-0:~$ /opt/cisco/usp/packages/zookeeper/current/bin/zkCli.sh

<snip>

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 0]

Liste des demandes en attente :

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 0] ls /request

Supprimer toutes les demandes répertoriées :

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 0] rmr /request/request00000000xx

Une fois toutes les demandes en attente effacées, relancez la demande de suspension.