Contenu

Introduction

Informations générales

Abréviations

Processus du balai

Commutateur de CAT dans une installation d'Ultra-M

Conditions préalables

Commutez la procédure de remplacement

Introduction

Ce document décrit l'étape nécessaire afin de remplacer un commutateur défectueux de Catalyst (CAT) dans un Ultra-M installé qui héberge des fonctions réseau virtuelles de StarOS (VNFs).

Informations générales

Ultra-M est une solution mobile virtualisée préemballée et validée de noyau de paquet qui est conçue afin de simplifier le déploiement de VNFs. Les serveurs qui font partie de l'installation d'Ultra-M sont connectés à trois types différents de Commutateurs :

- Commutateur de CAT

- Commutateur de feuille

- Commutateur d'épine

La topologie du réseau d'une installation d'Ultra-M est suivant les indications de l'image :

Topologie du réseau d'UltraM

Remarque: La topologie du réseau est seulement une représentation. Les connexions entre les Commutateurs pourraient légèrement varier et cela dépend de la solution déployée.

Ce document est destiné pour le personnel de Cisco qui sont au courant des exécutions de commutateur d'installation et de CAT de Cisco Ultra-M.

Abréviations

VNF

Fonction réseau virtuelle

BALAI

Méthode de procédure

RÉSEAU LOCAL

Réseau local

FTP

Protocole de transfert de fichiers

TFTP

Trivial File Transfer Protocol

CIMC

Contrôleur de gestion intégré de Cisco

Processus du balai

Processus de haut niveau de la procédure de remplacement

Commutateur de CAT dans une installation d'Ultra-M

Dans une installation d'Ultra-M, le commutateur de CAT manipule ces réseaux :

Réseau de gestion - Connecte le port CIMC des serveurs UCS et le port de gestion du Nexus commute.

Réseau de ravitaillement d'OpenStack - Connecte le port LAN1 de tous les serveurs UCS.

Réseau externe - Se connecte au prochain commutateur de saut.

Chaque étagère dans une installation d'Ultra-M a un commutateur de CAT afin de manipuler ces trois réseaux pour les périphériques actuels dans l'étagère. Puisqu'il y a seulement un commutateur de CAT par étagère et il n'y a aucune Redondance au commutateur de CAT, au moment du remplacement d'un commutateur défectueux de CAT, les réseaux manipulés par le CAT que le commutateur sera affecté. Cependant, puisqu'aucun du trafic de niveau de service ne porte par ces réseaux on ne serait pas aucune incidence de service au moment de la procédure de remplacement.

Conditions préalables

Prenez une sauvegarde du fichier de configuration du commutateur de CAT avec l'utilisation du FTP/tftp avant que vous poursuiviez le remplacement de commutateur :

CAT-POD1-01#copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Destination filename [cat-pod1-01-confg]? running-config-backup

!!

1030 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)

Vérifiez la version actuelle du logiciel qui fonctionne dans le commutateur et notez lui :

CAT-POD1-01#show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 03.06.06E RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 17-Dec-16 00:22 by prod_rel_team

<snip>

Switch Ports Model SW Version SW Image Mode

------ ----- ----- ---------- ---------- ----

* 1 56 WS-C3850-48T 03.06.06E cat3k_caa-universalk9 INSTALL

Configuration register is 0x102

Vérifiez l'autorisation en cours de permis :

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Notez les câbles physiques connectés au commutateur et également à l'état de port :

CAT-POD1-01#show int status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type

Gi1/0/1 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/2 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/3 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/4 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/5 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/6 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/7 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/8 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/9 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/10 notconnect 1 auto auto 10/100/1000BaseTX

<snip>

Commutez la procédure de remplacement

Installez le nouveau commutateur dans l'étagère et connectez les câbles au commutateur comme remarquable. Les étapes pour l'installation de commutateur peuvent être trouvées ici : Guide d'installation de composant matériel du commutateur du Catalyst 3850.

Faites l'installation exprès pour entrer dans les informations IP initiales. Cette action active l'accès au commutateur par l'adresse IP pour davantage de configuration. Les étapes afin d'exécuter l'installation exprès peuvent être trouvées dans ce lien : Commutateur du Catalyst 3850 obtenant le guide de démarrage.

Vérifiez la version de logiciel du commutateur de CAT et l'améliorez/downgrade à la version de logiciel précédente selon le lien donné ici : Mise à jour de commutateur de gamme Catalyst 3850, Gestion, et techniques de reprise.

Vérifiez le niveau de permis du nouveau commutateur de CAT et confirmez-le est selon les vieilles configurations de permis :

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Transférez la sauvegarde de configuration vers le nouveau commutateur :

CAT-POD1-01#copy tftp: running-config

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? running-config-backup

Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://10.10.10.10/running-config-backup...

Loadingrunning-config-backup from 10.10.10.10 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 1030 bytes]

1030 bytes copied in 9.612 secs (107 bytes/sec)

Rechargez le commutateur après que vous chargiez la configuration de sauvegarde :

CAT-POD1-01#reload

Une fois que le commutateur est en hausse, vérifiez l'état de port et confirmez-le est en tant qu'avant :

CAT-POD1-01#show int status