Contenu

Introduction

Informations générales

Processus du balai

Abréviations

Conditions préalables

Sauvegarde OSPD

Identifiez les VMs hébergées dans le noeud d'OSD-calcul

Gracieux mettez hors tension

Le noeud d'OSD-calcul de l'affaire 1. héberge CF/ESC/EM/UAS

Migrez la carte CF vers l'état de réserve

CF d'arrêt et VM d'EM d'ESC

Migrez l'ESC vers le mode standby

Retirez le noeud d'OSD-calcul de la liste d'agrégat de nova

Automatique-les déploient d'hôtes de noeud d'OSD-calcul de l'affaire 2./Auto-IT/EM/UAS

Sauvegarde que la BDC de Automatique-les déploient

Sauvegarde system.cfg d'Automatique-service informatique

Suppression de noeud d'OSD-calcul

Noeud d'OSD-calcul d'effacement de la liste de service

Agents de neutron d'effacement

Effacement du nova et de la base de données ironique

L'effacement de se couvrent

Installez le nouveau noeud de calcul

Ajoutez le nouveau noeud d'OSD-calcul au couvrir

Configurations de rechange de serveur de courrier

Restaurez les VMs

Noeud d'OSD-calcul de l'affaire 1. accueillant des CF, l'ESC, l'EM et l'UAS

Ajout à la liste d'agrégat de nova

Reprise de VM UAS

Reprise de VM d'ESC

Récupérez les VMs de CF et d'EM de l'ESC

Le noeud d'OSD-calcul de l'affaire 2. accueillant l'Automatique-service informatique, Automatique-les déploient, EM et UAS

La reprise de Automatique-déploient la VM

Reprise de VM d'Automatique-service informatique

Panne de reprise d'ESC de traitement

Automatique-déployez la mise à jour de la configuration

Activation des Syslog

Introduction

Ce document décrit les étapes qui sont exigées pour remplacer un disque défectueux de mémoire d'objet (OSD) - calculent le serveur dans un Ultra-M installé qui héberge des fonctions réseau virtuelles de StarOS (VNFs).

Informations générales

Ultra-M est une solution mobile virtualisée préemballée et validée de noyau de paquet conçue afin de simplifier le déploiement de VNFs. OpenStack est le gestionnaire virtualisé d'infrastructure (SCORE) pour Ultra-M et se compose de ces types de noeud :

- Calcul

- OSD - Calcul

- Contrôleur

- Plate-forme d'OpenStack - Directeur (OSPD)

L'architecture de haut niveau d'Ultra-M et les composants impliqués sont dépeints dans cette image :

Ce document est destiné pour le personnel de Cisco qui sont au courant de la plate-forme de Cisco Ultra-M et elle détaille les étapes qui sont exigées pour être effectuées au niveau d'OpenStack et de StarOS VNF au moment du remplacement de serveur de calcul.

Remarque: Ultra la release M 5.1.x est considérée comme afin de définire les procédures dans ce document.

Processus du balai

Abréviations

VNF

Fonction réseau virtuelle

CF

Fonction de contrôle

SF

Fonction de service

ESC

Contrôleur élastique de service

BALAI

Méthode de procédure

OSD

Disques de mémoire d'objet

HDD

Lecteur de disque dur

Disque transistorisé

Lecteur semi-conducteur

SCORE

Gestionnaire virtuel d'infrastructure

VM

Virtual machine

EM

Gestionnaire d'éléments

UAS

Services d’automatisation ultra

UUID

Universellement identifiant unique

Conditions préalables

Sauvegarde OSPD

Avant que vous remplaciez un noeud d'OSD-calcul, il est important de vérifier l'état actuel de votre environnement de plate-forme d'OpenStack de Red Hat. Il vous est recommandé contrôle l'état actuel afin d'éviter des complications quand le processus de remplacement de calcul est allumé. Il peut être réalisé par cet écoulement de remplacement.

En cas de reprise, Cisco vous recommande prennent une sauvegarde de la base de données OSPD (DB) avec l'utilisation de ces étapes :

[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql

[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-all-databases.sql

/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack

tar: Removing leading `/' from member names

Ce processus s'assure qu'un noeud peut être remplacé sans affecter la Disponibilité de tous les exemples. En outre, c'est sauvegarde recommandée la configuration de StarOS particulièrement si le noeud de calcul à remplacer héberge la VM de CF.

Identifiez les VMs hébergées dans le noeud d'OSD-calcul

Identifiez les VMs qui sont hébergées sur le serveur de calcul. Il peut y avoir deux possibilités :

Le serveur d'OSD-calcul contient la combinaison EM/UAS/Auto-Deploy/Auto-IT des VMs :

[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep osd-compute-0

| c6144778-9afd-4946-8453-78c817368f18 | AUTO-DEPLOY-VNF2-uas-0                                   | pod1-osd-compute-0.localdomain |

| 2d051522-bce2-4809-8d63-0c0e17f251dc | AUTO-IT-VNF2-uas-0                                       | pod1-osd-compute-0.localdomain |

| 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 | VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea | pod1-osd-compute-0.localdomain |

| f5bd7b9c-476a-4679-83e5-303f0aae9309 | VNF2-UAS-uas-0                                           | pod1-osd-compute-0.localdomain |

Le serveur de calcul contient la combinaison CF/ESC/EM/UAS des VMs :

[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep osd-compute-1

| 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 | VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea   | pod1-compute-8.localdomain     |

| f9c0763a-4a4f-4bbd-af51-bc7545774be2 | VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229     | pod1-compute-8.localdomain     |

| 75528898-ef4b-4d68-b05d-882014708694 | VNF2-ESC-ESC-0                                             | pod1-compute-8.localdomain     |

| f5bd7b9c-476a-4679-83e5-303f0aae9309 | VNF2-UAS-uas-0                                             | pod1-compute-8.localdomain     |

Remarque: Dans le résultat présenté ici, la première colonne correspond à l'UUID, la deuxième colonne est le nom VM et la troisième colonne est l'adresse Internet où la VM est présente. Les paramètres de cette sortie seront utilisés dans les parties suivantes.

Vérifiez que Ceph a la capacité disponible afin de permettre un serveur simple OSD à retirer :

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# sudo ceph df

GLOBAL:

SIZE       AVAIL      RAW USED     %RAW USED

13393G     11804G        1589G         11.87

POOLS:

NAME        ID    USED      %USED     MAX AVAIL     OBJECTS

rbd         0          0         0         3876G           0

metrics     1     4157M      0.10         3876G      215385

images      2     6731M      0.17         3876G         897

backups     3         0         0         3876G           0

volumes     4      399G      9.34         3876G      102373

vms         5      122G      3.06         3876G       31863

Vérifiez l'état d'arborescence d'osd de ceph est sur le serveur d'OSD-calcul :

[heat-admin@pod1-osd-compute-1 ~]$ sudo ceph osd tree

ID WEIGHT   TYPE NAME                         UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY

-1 13.07996 root default

-2  4.35999     host pod1-osd-compute-0

0  1.09000         osd.0                          up  1.00000          1.00000

3  1.09000         osd.3                          up1.00000          1.00000

6  1.09000         osd.6                          up  1.00000          1.00000

9  1.09000         osd.9                          up  1.00000          1.00000

-3  4.35999     host pod1-osd-compute-2

1  1.09000        osd.1                          up  1.00000          1.00000

4  1.09000         osd.4                          up  1.00000          1.00000

7  1.09000         osd.7                          up  1.00000          1.00000

10  1.09000         osd.10                         up  1.00000          1.00000

-4  4.35999     host pod1-osd-compute-1

2  1.09000         osd.2                          up  1.00000          1.00000

5  1.09000         osd.5                          up  1.00000          1.00000

8  1.09000         osd.8                          up  1.00000          1.00000

11  1.09000         osd.11                         up  1.00000          1.00000

Les processus de Ceph sont en activité sur le serveur d'OSD-calcul :

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# systemctl list-units *ceph*

UNIT                              LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d11.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-11

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d2.mount  loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-2

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d5.mount  loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-5

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d8.mount  loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-8

ceph-osd@11.service               loaded active running Ceph object storage daemon

ceph-osd@2.service                loaded active running Ceph object storage daemon

ceph-osd@5.service                loaded active running Ceph object storage daemon

ceph-osd@8.service                loaded active running Ceph object storage daemon

system-ceph\x2ddisk.slice         loaded active active  system-ceph\x2ddisk.slice

system-ceph\x2dosd.slice          loaded active active  system-ceph\x2dosd.slice

ceph-mon.target                   loaded active active  ceph target allowing to start/stop all ceph-mon@.service instances at once

ceph-osd.target                   loaded active active  ceph target allowing to start/stop all ceph-osd@.service instances at once

ceph-radosgw.target               loaded active active  ceph target allowing to start/stop all ceph-radosgw@.service instances at once

ceph.target                       loaded active active  ceph target allowing to start/stop all ceph*@.service instances at once

Désactivez et arrêtez chaque exemple de Ceph et retirez chaque exemple d'OSD et d'unmount le répertoire. Répétition pour chaque exemple de Ceph :

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# systemctl disable ceph-osd@11

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# systemctl stop ceph-osd@11

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# ceph osd out 11

marked out osd.11.

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# ceph osd crush remove osd.11

removed item id 11 name 'osd.11' from crush map

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# ceph auth del osd.11

updated

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# ceph osd rm 11

removed osd.11

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# umount /var/lib/ceph.osd/ceph-11

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# rm -rf /var/lib/ceph.osd/ceph-11

ou

Le script de Clean.sh peut être utilisé afin d'effectuer cette tâche :

[heat-admin@pod1-osd-compute-0 ~]$ sudo ls /var/lib/ceph/osd

ceph-11 ceph-3 ceph-6 ceph-8

[heat-admin@pod1-osd-compute-0 ~]$ /bin/sh clean.sh

[heat-admin@pod1-osd-compute-0 ~]$ cat clean.sh

#!/bin/sh

set -x

CEPH=`sudo ls /var/lib/ceph/osd`

for c in $CEPH

do

i=`echo $c |cut -d'-' -f2`

sudo systemctl disable ceph-osd@$i || (echo "error rc:$?"; exit 1)

sleep 2

sudo systemctl stop ceph-osd@$i || (echo "error rc:$?"; exit 1)

sleep 2

sudo ceph osd out $i || (echo "error rc:$?"; exit 1)

sleep 2

sudo ceph osd crush remove osd.$i || (echo "error rc:$?"; exit 1)

sleep 2

sudo ceph auth del osd.$i || (echo "error rc:$?"; exit 1)

sleep 2

sudo ceph osd rm $i || (echo "error rc:$?"; exit 1)

sleep 2

sudo umount /var/lib/ceph/osd/$c || (echo "error rc:$?"; exit 1)

sleep 2

sudo rm -rf /var/lib/ceph/osd/$c || (echo "error rc:$?"; exit 1)

sleep 2

done

sudo ceph osd tree

Des processus OSD ont été migrés/après tout supprimés, le noeud peuvent être retirés du couvrir.

Remarque: Quand Ceph est retiré, VNF HD RAID entrera dans l'état dégradé mais le HD-disque doit encore être accessible.

Gracieux mettez hors tension

Le noeud d'OSD-calcul de l'affaire 1. héberge CF/ESC/EM/UAS

Migrez la carte CF vers l'état de réserve

Ouvrez une session au StarOS VNF et identifiez la carte qui correspond à la VM de CF. Utilisez l'UUID de la VM de CF identifiée de la section identifient les VMs hébergées dans le noeud d'OSD-calcul, et trouvent la carte qui correspond à l'UUID.

[local]VNF2# show card hardware

Tuesday might 08 16:49:42 UTC 2018

<snip>

Card 2:

Card Type               : Control Function Virtual Card

CPU Packages            : 8 [#0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7]

CPU Nodes               : 1

CPU Cores/Threads       : 8

Memory                  : 16384M (qvpc-di-large)

UUID/Serial Number      : F9C0763A-4A4F-4BBD-AF51-BC7545774BE2

<snip>

Vérifiez l'état de la carte :

[local]VNF2# show card table

Tuesday might 08 16:52:53 UTC 2018

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

2: CFC      Control Function Virtual Card           Active         No

3: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

4: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

5: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

6: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

7: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

8: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

9: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

10: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Standby        -

Si la carte est dans l'état active, déplacez la carte à l'état de réserve :

[local]VNF2# card migrate from 2 to 1

CF d'arrêt et VM d'EM d'ESC

Ouvrez une session au noeud d'ESC qui correspond au VNF et vérifiez l'état des VMs :

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli

[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color "<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

<vm_name>VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>VNF2-DEPLOYM_c3_0_3e0db133-c13b-4e3d-ac14-

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<deployment_name>VNF2-DEPLOYMENT-em</deployment_name>

<vm_id>507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8</vm_id>

<vm_id>dc168a6a-4aeb-4e81-abd9-91d7568b5f7c</vm_id>

<vm_id>9ffec58b-4b9d-4072-b944-5413bf7fcf07</vm_id>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

<vm_name>VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<snip>

Arrêtez les CF et la VM d'EM un par un avec l'utilisation de son nom VM. Le nom VM remarquable de la section identifient les VMs hébergées dans le noeud d'OSD-calcul.

[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli vm-action STOP VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229

[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli vm-action STOP VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea

Après qu'il arrête, les VMs doivent entrer dans l'état d'INTERRUPTION :

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli

[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color "<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

<vm_name>VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229</vm_name>

<state>VM_SHUTOFF_STATE</state>

<vm_name>VNF2-DEPLOYM_c3_0_3e0db133-c13b-4e3d-ac14-

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<deployment_name>VNF2-DEPLOYMENT-em</deployment_name>

<vm_id>507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8</vm_id>

<vm_id>dc168a6a-4aeb-4e81-abd9-91d7568b5f7c</vm_id>

<vm_id>9ffec58b-4b9d-4072-b944-5413bf7fcf07</vm_id>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

<vm_name>VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea</vm_name>

<state>VM_SHUTOFF_STATE</state>

<snip>

Migrez l'ESC vers le mode standby

Ouvrez une session à l'ESC hébergé dans le noeud de calcul et vérifiez s'il est dans l'état principal. Si oui, commutez l'ESC au mode standby :

[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ escadm status

0 ESC status=0 ESC Master Healthy

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ sudo service keepalived stop

Stopping keepalived:                                       [  OK  ]

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ escadm status

1 ESC status=0 In SWITCHING_TO_STOP state. Please check status after a while.

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ sudo reboot

Broadcast message from admin@vnf1-esc-esc-0.novalocal

(/dev/pts/0) at 13:32 ...

The system is going down for reboot NOW!

Retirez le noeud d'OSD-calcul de la liste d'agrégat de nova

Répertoriez les agrégats de nova et identifiez l'agrégat qui correspond au serveur de calcul basé sur le VNF hébergé par lui. Habituellement, il serait du format <VNFNAME>-EM-MGMT<X> et <VNFNAME>-CF-MGMT<X> :

[stack@director ~]$ nova aggregate-list

+----+-------------------+-------------------+

| Id | Name              | Availability Zone |

+----+-------------------+-------------------+

| 29 | POD1-AUTOIT   | mgmt              |

| 57 | VNF1-SERVICE1 | -                 |

| 60 | VNF1-EM-MGMT1 | -                 |

| 63 | VNF1-CF-MGMT1 | -                 |

| 66 | VNF2-CF-MGMT2 | -                 |

| 69 | VNF2-EM-MGMT2 | -                 |

| 72 | VNF2-SERVICE2 | -                 |

| 75 | VNF3-CF-MGMT3 | -                 |

| 78 | VNF3-EM-MGMT3 | -                 |

| 81 | VNF3-SERVICE3 | -                 |

+----+-------------------+-------------------+

Dans ce cas, le serveur d'OSD-calcul appartient à VNF2. Ainsi, les agrégats qui correspondent seraient VNF2-CF-MGMT2 et VNF2-EM-MGMT2.

Retirez le noeud d'OSD-calcul de l'agrégat identifié :

nova aggregate-remove-host <Aggregate> <Host>

[stack@director ~]$ nova aggregate-remove-host VNF2-CF-MGMT2 pod1-osd-compute-0.localdomain

[stack@director ~]$ nova aggregate-remove-host VNF2-EM-MGMT2 pod1-osd-compute-0.localdomain

[stack@director ~]$ nova aggregate-remove-host POD1-AUTOIT   pod1-osd-compute-0.localdomain

Vérifiez si le noeud d'OSD-calcul a été retiré des agrégats. Maintenant, assurez-vous que l'hôte n'est pas répertorié sous les agrégats :

nova aggregate-show <aggregate-name>

[stack@director ~]$ nova aggregate-show VNF2-CF-MGMT2

[stack@director ~]$ nova aggregate-show VNF2-EM-MGMT2

[stack@director ~]$ nova aggregate-show POD1-AUTOIT

Automatique-les déploient d'hôtes de noeud d'OSD-calcul de l'affaire 2./Auto-IT/EM/UAS

Sauvegarde que la BDC de Automatique-les déploient

La sauvegarde les données autodeploy BDC de confd périodiquement ou après que chaque lancement/mise hors fonction et sauvegardent le fichier à un serveur de sauvegarde. Automatique-Déployer n'est pas redondante et si ces données sont perdues, il sera difficile de désactiver le déploiement.

Ouvrez une session Automatique-pour déployer la VM et le répertoire de sauvegarde BDC de confd :

ubuntu@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~$sudo -i

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~#service uas-confd stop

uas-confd stop/waiting

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# cd /opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.1/var/confd

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:/opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.1/var/confd#tar cvf autodeploy_cdb_backup.tar cdb/

cdb/

cdb/O.cdb

cdb/C.cdb

cdb/aaa_init.xml

cdb/A.cdb

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# service uas-confd start

uas-confd start/running, process 13852

Remarque: Copie autodeploy_cdb_backup.tar au serveur de sauvegarde.

Sauvegarde system.cfg d'Automatique-service informatique

Prenez la sauvegarde du fichier system.cfg au backup-server :

Auto-it = 10.1.1.2

Backup server = 10.2.2.2

[stack@director ~]$ ssh ubuntu@10.1.1.2

ubuntu@10.1.1.2's password:

Welcome to Ubuntu 14.04.3 LTS (GNU/Linux 3.13.0-76-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com/

System information as of Wed Jun 13 16:21:34 UTC 2018

System load:  0.02               Processes:           87

Usage of /:   15.1% of 78.71GB   Users logged in:     0

Memory usage: 13%                IP address for eth0: 172.16.182.4

Swap usage:   0%

Graph this data and manage this system at:

https://landscape.canonical.com/

Get cloud support with Ubuntu Advantage Cloud Guest:

http://www.ubuntu.com/business/services/cloud

Cisco Ultra Services Platform (USP)

Build Date: Wed Feb 14 12:58:22 EST 2018

Description: UAS build assemble-uas#1891

sha1: bf02ced

ubuntu@auto-it-vnf-uas-0:~$ scp -r /opt/cisco/usp/uploads/system.cfg root@10.2.2.2:/home/stack

root@10.2.2.2's password:

system.cfg                                                                                                                                                                                                          100%  565     0.6KB/s   00:00

ubuntu@auto-it-vnf-uas-0:~$

Remarque: Les procédures à exécuter pour un arrêt gracieux d'EM/UAS hébergé sur OSD-Compute-0 sont mêmes dans le les deux le cas. Référez-vous à Case.1 pour la même chose.

Suppression de noeud d'OSD-calcul

Les étapes mentionnées dans cette section sont communes indépendamment des VMs hébergées dans le noeud de calcul.

Noeud d'OSD-calcul d'effacement de la liste de service

Supprimez le service de calcul de la liste de service :

[stack@director ~]$ source corerc

[stack@director ~]$ openstack compute service list | grep osd-compute-0

| 404 | nova-compute     | pod1-osd-compute-0.localdomain     | nova     | enabled | up    | 2018-05-08T18:40:56.000000 |

openstack compute service delete <ID>

[stack@director ~]$ openstack compute service delete 404

Agents de neutron d'effacement

Supprimez le vieil agent associé de neutron et ouvrez l'agent de vswitch pour le serveur de calcul :

[stack@director ~]$ openstack network agent list | grep osd-compute-0

| c3ee92ba-aa23-480c-ac81-d3d8d01dcc03 | Open vSwitch agent | pod1-osd-compute-0.localdomain     | None              | False  | UP    | neutron-openvswitch-agent |

| ec19cb01-abbb-4773-8397-8739d9b0a349 | NIC Switch agent   | pod1-osd-compute-0.localdomain     | None              | False  | UP    | neutron-sriov-nic-agent   |

openstack network agent delete <ID>

[stack@director ~]$ openstack network agent delete c3ee92ba-aa23-480c-ac81-d3d8d01dcc03

[stack@director ~]$ openstack network agent delete ec19cb01-abbb-4773-8397-8739d9b0a349

Effacement du nova et de la base de données ironique

Supprimez un noeud de la liste de nova et de la base de données ironique et vérifiez-le :

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@al01-pod1-ospd ~]$ nova list | grep osd-compute-0

| c2cfa4d6-9c88-4ba0-9970-857d1a18d02c | pod1-osd-compute-0 | ACTIVE | -          | Running     | ctlplane=192.200.0.114 |

[stack@al01-pod1-ospd ~]$ nova delete c2cfa4d6-9c88-4ba0-9970-857d1a18d02c

nova show <compute-node> | grep hypervisor

[stack@director ~]$ nova show pod1-osd-compute-0 | grep hypervisor

| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname  | 4ab21917-32fa-43a6-9260-02538b5c7a5a

ironic node-delete <ID>

[stack@director ~]$ ironic node-delete 4ab21917-32fa-43a6-9260-02538b5c7a5a

[stack@director ~]$ ironic node-list (node delete must not be listed now)

L'effacement de se couvrent

Créez un fichier script nommé delete_node.sh avec le contenu comme affiché. Assurez-vous que les modèles mentionnés sont identiques que ceux utilisés dans le script de deploy.sh utilisé pour le déploiement de pile :

delete_node.sh

openstack overcloud node delete --templates -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/network-isolation.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/storage-environment.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/neutron-sriov.yaml -e /home/stack/custom-templates/network.yaml -e /home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e /home/stack/custom-templates/compute.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack <stack-name> <UUID>

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@director ~]$ /bin/sh delete_node.sh

+ openstack overcloud node delete --templates -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/network-isolation.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/storage-environment.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/neutron-sriov.yaml -e /home/stack/custom-templates/network.yaml -e /home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e /home/stack/custom-templates/compute.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack pod1 49ac5f22-469e-4b84-badc-031083db0533

Deleting the following nodes from stack pod1:

- 49ac5f22-469e-4b84-badc-031083db0533

Started Mistral Workflow. Execution ID: 4ab4508a-c1d5-4e48-9b95-ad9a5baa20ae

real   0m52.078s

user   0m0.383s

sys    0m0.086s

Attente l'exécution de pile d'OpenStack afin de se déplacer à l'état COMPLET :

[stack@director ~]$  openstack stack list

+--------------------------------------+------------+-----------------+----------------------+----------------------+

| ID                                   | Stack Name | Stack Status    | Creation Time        | Updated Time         |

+--------------------------------------+------------+-----------------+----------------------+----------------------+

| 5df68458-095d-43bd-a8c4-033e68ba79a0 | pod1 | UPDATE_COMPLETE | 2018-05-08T21:30:06Z | 2018-05-08T20:42:48Z |

+--------------------------------------+------------+-----------------+----------------------+----------------------

Installez le nouveau noeud de calcul

- Les étapes afin d'installer un nouveau serveur UCS C240 M4 et les étapes de première installation peuvent être référées de :

Installation de serveur du Cisco UCS C240 M4 et guide de service

- Après l'installation du serveur, insérez les disques durs dans les emplacements respectifs en tant que vieux serveur

- Ouvrez une session au serveur avec l'utilisation de l'IP CIMC

- Exécutez la mise à jour du BIOS si le micrologiciel n'est pas selon la version recommandée utilisée précédemment. Des étapes pour la mise à jour du BIOS sont indiquées ici :

Guide de mise à jour du BIOS de Serveur rack Cisco UCS série C

- Vérifiez le statut de lecteurs physiques. Ce doit être Unconimaged bon

- Créez une unité de disques virtuelle des lecteurs physiques avec le niveau 1 RAID

Mémoire > contrôleur modulaire d'incursion de Cisco 12G SAS (SLOT-HBA) > les informations physiques d'entraînement

Remarque: Cette image est pour le but d'illustration seulement, dans l'effectif, l'OSD-calcul CIMC que vous verrez sept lecteurs physiques dans les emplacements (1,2,3,7,8,9,10) dans le bon état Unconfigured car aucune unité de disques virtuelle n'est créée de eux.

La mémoire > le contrôleur modulaire d'incursion de Cisco 12G SAS (SLOT-HBA) > les informations de contrôleur > créent l'unité de disques virtuelle des lecteurs physiques inutilisés

Sélectionnez le VD et le configurez « placent comme lecteur de démarrage »

Enable IPMI au-dessus de RÉSEAU LOCAL : Admin > services de communication > services de communication

Débronchement hyperthreading : Le calcul > le BIOS > configurent BIOS > ont avancé > configuration de processeur

- Semblable à BOOTOS VD créé avec l'examen médical pilote 1 et 2, créent quatre unités de disques plus virtuelles As

JOURNAL > de lecteur numéro physique 3

OSD1 > de lecteur numéro physique 7

OSD2 > de lecteur numéro physique 8

OSD3 > de lecteur numéro physique 9

OSD4 > de lecteur numéro physique 10

- À l'extrémité, les lecteurs d'examen médical et les unités de disques virtuelles doivent être semblables suivant les indications de l'image :

lecteurs d'examen médicald'unités de disques virtuelles

Remarque: L'image affichée ici et les étapes de configuration mentionnées dans cette section sont concernant la version 3.0(3e) de micrologiciels et il pourrait y avoir de légères variations si vous travaillez sur d'autres versions.

Ajoutez le nouveau noeud d'OSD-calcul au couvrir

Les étapes mentionnées dans cette section sont communes indépendamment de la VM hébergée par le noeud de calcul.

Ajoutez le serveur de calcul avec un index différent.

Créez un fichier add_node.json avec seulement les coordonnées du nouveau serveur de calcul à ajouter. Assurez-vous que l'index pour le nouveau serveur d'OSD-calcul n'a pas été utilisé avant. Typiquement, incrémentez la prochaine valeur de calcul la plus élevée.

Exemple : Antérieur le plus élevé était OSD-Compute-0 ainsi OSD-Compute-3 créé en cas de système 2-vnf.

Remarque: Soyez conscient du format de json.

[stack@director ~]$ cat add_node.json

{

"nodes":[

{

"mac":[

"<MAC_ADDRESS>"

],

"capabilities": "node:osd-compute-3,boot_option:local",

"cpu":"24",

"memory":"256000",

"disk":"3000",

"arch":"x86_64",

"pm_type":"pxe_ipmitool",

"pm_user":"admin",

"pm_password":"<PASSWORD>",

"pm_addr":"192.100.0.5"

}

]

}

Importez le fichier de json :

[stack@director ~]$ openstack baremetal import --json add_node.json

Started Mistral Workflow. Execution ID: 78f3b22c-5c11-4d08-a00f-8553b09f497d

Successfully registered node UUID 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e

Started Mistral Workflow. Execution ID: 33a68c16-c6fd-4f2a-9df9-926545f2127e

Successfully set all nodes to available.

Exécutez l'introspection de noeud avec l'utilisation de l'UUID remarquable de l'étape précédente :

[stack@director ~]$ openstack baremetal node manage 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e

[stack@director ~]$ ironic node-list |grep 7eddfa87

| 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e | None | None                                 | power off   | manageable         | False       |

[stack@director ~]$ openstack overcloud node introspect 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e --provide

Started Mistral Workflow. Execution ID: e320298a-6562-42e3-8ba6-5ce6d8524e5c

Waiting for introspection to finish...

Successfully introspected all nodes.

Introspection completed.

Started Mistral Workflow. Execution ID: c4a90d7b-ebf2-4fcb-96bf-e3168aa69dc9

Successfully set all nodes to available.

[stack@director ~]$ ironic node-list |grep available

| 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e | None | None                                 | power off   | available          | False       |

Ajoutez les adresses IP à custom-templates/layout.yml sous OsdComputeIPs. Dans ce cas, quand vous remplacez OSD-Compute-0 vous ajoutez cette adresse à la fin de la liste pour chaque type :

OsdComputeIPs:

internal_api:

- 11.120.0.43

- 11.120.0.44

- 11.120.0.45

- 11.120.0.43   <<< take osd-compute-0 .43 and add here

tenant:

- 11.117.0.43

- 11.117.0.44

- 11.117.0.45

- 11.117.0.43   << and here

storage:

- 11.118.0.43

- 11.118.0.44

- 11.118.0.45

- 11.118.0.43   << and here

storage_mgmt:

- 11.119.0.43

- 11.119.0.44

- 11.119.0.45

- 11.119.0.43   << and here

Exécutez le script de deploy.sh qui a été précédemment utilisé pour déployer la pile, afin d'ajouter le nouveau noeud de calcul à la pile de couvrir :

[stack@director ~]$ ./deploy.sh

++ openstack overcloud deploy --templates -r /home/stack/custom-templates/custom-roles.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/network-isolation.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/storage-environment.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/neutron-sriov.yaml -e /home/stack/custom-templates/network.yaml -e /home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e /home/stack/custom-templates/compute.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack ADN-ultram --debug --log-file overcloudDeploy_11_06_17__16_39_26.log --ntp-server 172.24.167.109 --neutron-flat-networks phys_pcie1_0,phys_pcie1_1,phys_pcie4_0,phys_pcie4_1 --neutron-network-vlan-ranges datacentre:1001:1050 --neutron-disable-tunneling --verbose --timeout 180

…

Starting new HTTP connection (1): 192.200.0.1

"POST /v2/action_executions HTTP/1.1" 201 1695

HTTP POST http://192.200.0.1:8989/v2/action_executions 201

Overcloud Endpoint: http://10.1.2.5:5000/v2.0

Overcloud Deployed

clean_up DeployOvercloud:

END return value: 0

real   38m38.971s

user   0m3.605s

sys    0m0.466s

Attente l'état de pile d'OpenStack à être COMPLET :

[stack@director ~]$  openstack stack list

+--------------------------------------+------------+-----------------+----------------------+----------------------+

| ID                                   | Stack Name | Stack Status    | Creation Time        | Updated Time         |

+--------------------------------------+------------+-----------------+----------------------+----------------------+

| 5df68458-095d-43bd-a8c4-033e68ba79a0 | pod1       | UPDATE_COMPLETE | 2017-11-02T21:30:06Z | 2017-11-06T21:40:58Z |

+--------------------------------------+------------+-----------------+----------------------+----------------------+

Vérifiez que le nouveau noeud d'OSD-calcul est dans l'état active :

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@director ~]$ nova list |grep osd-compute-3

| 0f2d88cd-d2b9-4f28-b2ca-13e305ad49ea | pod1-osd-compute-3    | ACTIVE | -          | Running     | ctlplane=192.200.0.117 |

[stack@director ~]$ source corerc

[stack@director ~]$ openstack hypervisor list |grep osd-compute-3

| 63 | pod1-osd-compute-3.localdomain    |

Connectez-vous dans le nouveau serveur d'OSD-calcul et vérifiez les processus de Ceph. Au commencement, l'état sera dans HEALTH_WARN comme Ceph récupère :

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_WARN

223 pgs backfill_wait

4 pgs backfilling

41 pgs degraded

227 pgs stuck unclean

41 pgs undersized

recovery 45229/1300136 objects degraded (3.479%)

recovery 525016/1300136 objects misplaced (40.382%)

monmap e1: 3 mons at {Pod1-controller-0=11.118.0.40:6789/0,Pod1-controller-1=11.118.0.41:6789/0,Pod1-controller-2=11.118.0.42:6789/0}

election epoch 58, quorum 0,1,2 Pod1-controller-0,Pod1-controller-1,Pod1-controller-2

osdmap e986: 12 osds: 12 up, 12 in; 225 remapped pgs

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v781746: 704 pgs, 6 pools, 533 GB data, 344 kobjects

1553 GB used, 11840 GB / 13393 GB avail

45229/1300136 objects degraded (3.479%)

525016/1300136 objects misplaced (40.382%)

477 active+clean

186 active+remapped+wait_backfill

37 active+undersized+degraded+remapped+wait_backfill

4 active+undersized+degraded+remapped+backfilling

Mais après une brève période (20 minutes), Ceph revient à un état HEALTH_OK :

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {Pod1-controller-0=11.118.0.40:6789/0,Pod1-controller-1=11.118.0.41:6789/0,Pod1-controller-2=11.118.0.42:6789/0}

election epoch 58, quorum 0,1,2 Pod1-controller-0,Pod1-controller-1,Pod1-controller-2

osdmap e1398: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v784311: 704 pgs, 6 pools, 533 GB data, 344 kobjects

1599 GB used, 11793 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 8168 kB/s wr, 0 op/s rd, 32 op/s wr

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph osd tree

ID WEIGHT   TYPE NAME                         UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY

-1 13.07996 root default

-2        0     host pod1-osd-compute-0

-3  4.35999     host pod1-osd-compute-2

1  1.09000         osd.1                          up  1.00000          1.00000

4  1.09000         osd.4                          up  1.00000          1.00000

7  1.09000         osd.7                          up  1.00000          1.00000

10  1.09000         osd.10                         up  1.00000          1.00000

-4  4.35999     host pod1-osd-compute-1

2  1.09000         osd.2                          up  1.00000          1.00000

5  1.09000         osd.5                          up  1.00000          1.00000

8  1.09000         osd.8                          up  1.00000          1.00000

11  1.09000         osd.11                         up  1.00000          1.00000

-5  4.35999     host pod1-osd-compute-3

0  1.09000         osd.0                          up  1.00000          1.00000

3  1.09000         osd.3                          up  1.00000          1.00000

6  1.09000         osd.6                          up  1.00000          1.00000

9  1.09000         osd.9                          up  1.00000          1.00000

Configurations de rechange de serveur de courrier

Après avoir ajouté le serveur au couvrir, référez-vous s'il vous plaît au lien ci-dessous pour appliquer les configurations qui étaient précédemment présentes dans le vieux serveur :

Restaurez les VMs

Noeud d'OSD-calcul de l'affaire 1. accueillant des CF, l'ESC, l'EM et l'UAS

Ajout à la liste d'agrégat de nova

Ajoutez le noeud d'OSD-calcul aux agrégat-hôtes et le vérifiez si l'hôte a été ajouté. Dans ce cas, le noeud d'OSD-calcul doit être ajouté des agrégats de CF et d'EM à hôte.

nova aggregate-add-host <Aggregate> <Host>

[stack@director ~]$ nova aggregate-add-host VNF2-CF-MGMT2 pod1-osd-compute-3.localdomain

[stack@director ~]$ nova aggregate-add-host VNF2-EM-MGMT2 pod1-osd-compute-3.localdomain

[stack@direcotr ~]$ nova aggregate-add-host POD1-AUTOIT   pod1-osd-compute-3.localdomain

nova aggregate-show <Aggregate>

[stack@director ~]$ nova aggregate-show VNF2-CF-MGMT2

[stack@director ~]$ nova aggregate-show VNF2-EM-MGMT2

[stack@director ~]$ nova aggregate-show POD1-AUTOITT

Reprise de VM UAS

Vérifiez l'état de la VM UAS dans la liste de nova et supprimez-le :

[stack@director ~]$ nova list | grep VNF2-UAS-uas-0

| 307a704c-a17c-4cdc-8e7a-3d6e7e4332fa | VNF2-UAS-uas-0                                                 | ACTIVE | -          | Running     | VNF2-UAS-uas-orchestration=172.168.11.10; VNF2-UAS-uas-management=172.168.10.3

[stack@director ~]$ nova delete VNF2-UAS-uas-0

Request to delete server VNF2-UAS-uas-0 has been accepted.

Afin de récupérer la VM d'autovnf-uas, exécutez le script d'uas-contrôle pour vérifier l'état. Il doit signaler une ERREUR. Puis passage de nouveau avec --réparez l'option afin de recréer la VM des disparus UAS :

[stack@director ~]$ cd /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts/

[stack@director scripts]$ ./uas-check.py auto-vnf VNF2-UAS

2017-12-08 12:38:05,446 - INFO: Check of AutoVNF cluster started

2017-12-08 12:38:07,925 - INFO: Instance 'vnf1-UAS-uas-0' status is 'ERROR'

2017-12-08 12:38:07,925 - INFO: Check completed, AutoVNF cluster has recoverable errors

[stack@director scripts]$ ./uas-check.py auto-vnf VNF2-UAS --fix

2017-11-22 14:01:07,215 - INFO: Check of AutoVNF cluster started

2017-11-22 14:01:09,575 - INFO: Instance VNF2-UAS-uas-0' status is 'ERROR'

2017-11-22 14:01:09,575 - INFO: Check completed, AutoVNF cluster has recoverable errors

2017-11-22 14:01:09,778 - INFO: Removing instance VNF2-UAS-uas-0'

2017-11-22 14:01:13,568 - INFO: Removed instance VNF2-UAS-uas-0'

2017-11-22 14:01:13,568 - INFO: Creating instance VNF2-UAS-uas-0' and attaching volume ‘VNF2-UAS-uas-vol-0'

2017-11-22 14:01:49,525 - INFO: Created instance ‘VNF2-UAS-uas-0'

Procédure de connexion aux autovnf-uas. L'attente quelques minutes et UAS doit retourner au bon état :

VNF2-autovnf-uas-0#show uas

uas version 1.0.1-1

uas state ha-active

uas ha-vip 172.17.181.101

INSTANCE IP   STATE  ROLE

-----------------------------------

172.17.180.6  alive  CONFD-SLAVE

172.17.180.7  alive  CONFD-MASTER

172.17.180.9  alive  NA

Remarque: Si uas-check.py --la difficulté échoue, vous pourriez devoir copier ces fichier et passage de nouveau.

[stack@director ~]$ mkdir –p /opt/cisco/usp/apps/auto-it/common/uas-deploy/

[stack@director ~]$ cp /opt/cisco/usp/uas-installer/common/uas-deploy/userdata-uas.txt /opt/cisco/usp/apps/auto-it/common/uas-deploy/

Reprise de VM d'ESC

Vérifiez l'état de la VM d'ESC de la liste de nova et supprimez-le :

stack@director scripts]$ nova list |grep ESC-1

| c566efbf-1274-4588-a2d8-0682e17b0d41 | VNF2-ESC-ESC-1                                                 | ACTIVE | -          | Running     | VNF2-UAS-uas-orchestration=172.168.11.14; VNF2-UAS-uas-management=172.168.10.4                                                                                                 |

[stack@director scripts]$ nova delete VNF2-ESC-ESC-1

Request to delete server VNF2-ESC-ESC-1 has been accepted.

D'AutoVNF-UAS, trouvez la transaction de déploiement d'ESC et dans le log pour la transaction trouvez la ligne de commande boot_vm.py afin de créer l'exemple d'ESC :

ubuntu@VNF2-uas-uas-0:~$ sudo -i

root@VNF2-uas-uas-0:~# confd_cli -u admin -C

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on VNF2-uas-uas-0

VNF2-uas-uas-0#show transaction

TX ID                                 TX TYPE          DEPLOYMENT ID    TIMESTAMP                         STATUS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35eefc4a-d4a9-11e7-bb72-fa163ef8df2b  vnf-deployment   VNF2-DEPLOYMENT  2017-11-29T02:01:27.750692-00:00  deployment-success

73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b  vnfm-deployment  VNF2-ESC         2017-11-29T01:56:02.133663-00:00  deployment-success

VNF2-uas-uas-0#show logs 73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b | display xml

<config xmlns="http://tail-f.com/ns/config/1.0">

<logs xmlns="http://www.cisco.com/usp/nfv/usp-autovnf-oper">

<tx-id>73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b</tx-id>

<log>2017-11-29 01:56:02,142 - VNFM Deployment RPC triggered for deployment: VNF2-ESC, deactivate: 0

2017-11-29 01:56:02,179 - Notify deployment

..

2017-11-29 01:57:30,385 - Creating VNFM 'VNF2-ESC-ESC-1' with [python //opt/cisco/vnf-staging/bootvm.py VNF2-ESC-ESC-1 --flavor VNF2-ESC-ESC-flavor --image 3fe6b197-961b-4651-af22-dfd910436689 --net VNF2-UAS-uas-management --gateway_ip 172.168.10.1 --net VNF2-UAS-uas-orchestration --os_auth_url http://10.1.2.5:5000/v2.0 --os_tenant_name core --os_username ****** --os_password ****** --bs_os_auth_url http://10.1.2.5:5000/v2.0 --bs_os_tenant_name core --bs_os_username ****** --bs_os_password ****** --esc_ui_startup false --esc_params_file /tmp/esc_params.cfg --encrypt_key ****** --user_pass ****** --user_confd_pass ****** --kad_vif eth0 --kad_vip 172.168.10.7 --ipaddr 172.168.10.6 dhcp --ha_node_list 172.168.10.3 172.168.10.6 --file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc_volume_em_staging.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc_volume_em_staging.sh --file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc_vpc_chassis_id.py:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc_vpc_chassis_id.py --file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc-vpc-di-internal-keys.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc-vpc-di-internal-keys.sh

Sauvegardez la ligne boot_vm.py à un fichier script de shell (esc.sh) et mettez à jour toutes les lignes de ***** de nom d'utilisateur et de ***** de mot de passe avec les informations correctes (typiquement MOT DE PASSE core/< >). Vous devez enlever – l'option d'encrypt_key aussi bien.  Pour des user_pass et des user_confd_pass, vous devez utiliser le format – nom d'utilisateur : mot de passe (exemple - admin : < MOT DE PASSE >).

Trouvez l'URL afin de garder bootvm.py de running-config et de wget le bootvm.pyfile à la VM d'autovnf-uas. Dans ce cas, 10.1.2.3 est l'IP de la VM d'Automatique-service informatique :

root@VNF2-uas-uas-0:~# confd_cli -u admin -C

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on VNF2-uas-uas-0

VNF2-uas-uas-0#show running-config autovnf-vnfm:vnfm

…

configs bootvm

value http:// 10.1.2.3:80/bundles/5.1.7-2007/vnfm-bundle/bootvm-2_3_2_155.py

!

root@VNF2-uas-uas-0:~# wget http://10.1.2.3:80/bundles/5.1.7-2007/vnfm-bundle/bootvm-2_3_2_155.py

--2017-12-01 20:25:52--  http://10.1.2.3 /bundles/5.1.7-2007/vnfm-bundle/bootvm-2_3_2_155.py

Connecting to 10.1.2.3:80... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: 127771 (125K) [text/x-python]

Saving to: ‘bootvm-2_3_2_155.py’

100%[=====================================================================================>] 127,771  --.-K/s   in 0.001s

2017-12-01 20:25:52 (173 MB/s) - ‘bootvm-2_3_2_155.py’ saved [127771/127771]

Créez un fichier de /tmp/esc_params.cfg :

root@VNF2-uas-uas-0:~# echo "openstack.endpoint=publicURL" > /tmp/esc_params.cfg

Exécutez le script de shell afin de déployer l'ESC du noeud UAS :

root@VNF2-uas-uas-0:~# /bin/sh esc.sh

+ python ./bootvm.py VNF2-ESC-ESC-1 --flavor VNF2-ESC-ESC-flavor --image 3fe6b197-961b-4651-af22-dfd910436689

--net VNF2-UAS-uas-management --gateway_ip 172.168.10.1 --net VNF2-UAS-uas-orchestration --os_auth_url

http://10.1.2.5:5000/v2.0 --os_tenant_name core --os_username core --os_password <PASSWORD> --bs_os_auth_url

http://10.1.2.5:5000/v2.0 --bs_os_tenant_name core --bs_os_username core --bs_os_password <PASSWORD>

--esc_ui_startup false --esc_params_file /tmp/esc_params.cfg --user_pass admin:<PASSWORD> --user_confd_pass

admin:<PASSWORD> --kad_vif eth0 --kad_vip 172.168.10.7 --ipaddr 172.168.10.6 dhcp --ha_node_list 172.168.10.3

172.168.10.6 --file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc_volume_em_staging.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc_volume_em_staging.sh

--file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc_vpc_chassis_id.py:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc_vpc_chassis_id.py

--file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc-vpc-di-internal-keys.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc-vpc-di-internal-keys.sh

Ouvrez une session au nouvel ESC et vérifiez l'état de sauvegarde :

ubuntu@VNF2-uas-uas-0:~$ ssh admin@172.168.11.14

…

####################################################################

#   ESC on VNF2-esc-esc-1.novalocal is in BACKUP state.

####################################################################

[admin@VNF2-esc-esc-1 ~]$ escadm status

0 ESC status=0 ESC Backup Healthy

[admin@VNF2-esc-esc-1 ~]$ health.sh

============== ESC HA (BACKUP) ===================================================

ESC HEALTH PASSED

Récupérez les VMs de CF et d'EM de l'ESC

Vérifiez l'état des VMs de CF et d'EM de la liste de nova. Ils doivent être dans l'état d'ERREUR :

[stack@director ~]$ source corerc

[stack@director ~]$ nova list --field name,host,status |grep -i err

| 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 | VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea | None                                 | ERROR|

| f9c0763a-4a4f-4bbd-af51-bc7545774be2 | VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229     |None                                 | ERROR

Ouvrez une session au maître d'ESC, exécutez la reprise-VM-action pour chaque EM et VM de CF affectés. Soyez patient. L'ESC programmerait la reprise-action et il ne pourrait pas se produire pendant quelques minutes. Surveillez yangesc.log :

sudo /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli recovery-vm-action DO <VM-Name>

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ sudo /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli recovery-vm-action DO VNF2-DEPLOYMENT-_VNF2-D_0_a6843886-77b4-4f38-b941-74eb527113a8

[sudo] password for admin:

Recovery VM Action

/opt/cisco/esc/confd/bin/netconf-console --port=830 --host=127.0.0.1 --user=admin --privKeyFile=/root/.ssh/confd_id_dsa --privKeyType=dsa --rpc=/tmp/esc_nc_cli.ZpRCGiieuW

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1">

<ok/>

</rpc-reply>

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ tail -f /var/log/esc/yangesc.log

…

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Type: VM_RECOVERY_COMPLETE

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Status: SUCCESS

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Status Code: 200

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Status Msg: Recovery: Successfully recovered VM [VNF2-DEPLOYMENT-_VNF2-D_0_a6843886-77b4-4f38-b941-74eb527113a8]

Ouvrez une session au nouvel EM et vérifiez que l'état d'EM est en hausse :

ubuntu@VNF2vnfddeploymentem-1:~$ /opt/cisco/ncs/current/bin/ncs_cli -u admin -C

admin connected from 172.17.180.6 using ssh on VNF2vnfddeploymentem-1

admin@scm# show ems

EM            VNFM

ID  SLA  SCM  PROXY

---------------------

2   up   up   up

3   up   up   up

Connectez-vous dans le StarOS VNF et vérifiez que la carte CF est dans l'état de réserve.

Le noeud d'OSD-calcul de l'affaire 2. accueillant l'Automatique-service informatique, Automatique-les déploient, EM et UAS

La reprise de Automatique-déploient la VM

D'OSPD, si automatique-le déployez la VM a été affectée mais affiche toujours ACTIVE/Running, vous devra le supprimer d'abord. Si automatique-le déployez n'était pas affecté, ignore à la reprise de la VM d'Automatique-service informatique :

[stack@director ~]$ nova list |grep auto-deploy

| 9b55270a-2dcd-4ac1-aba3-bf041733a0c9 | auto-deploy-ISO-2007-uas-0                                     | ACTIVE | -          | Running     | mgmt=172.16.181.12, 10.1.2.7 [stack@director ~]$ cd /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts

[stack@director ~]$ ./auto-deploy-booting.sh --floating-ip 10.1.2.7 --delete

Automatique-le déployez une fois est supprimé, le crée de nouveau avec la même adresse de floatingip :

[stack@director ~]$ cd /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts

[stack@director scripts]$ ./auto-deploy-booting.sh --floating-ip 10.1.2.7

2017-11-17 07:05:03,038 - INFO: Creating AutoDeploy deployment (1 instance(s)) on 'http://10.84.123.4:5000/v2.0' tenant 'core' user 'core', ISO 'default'

2017-11-17 07:05:03,039 - INFO: Loading image 'auto-deploy-ISO-5-1-7-2007-usp-uas-1.0.1-1504.qcow2' from '/opt/cisco/usp/uas-installer/images/usp-uas-1.0.1-1504.qcow2'

2017-11-17 07:05:14,603 - INFO: Loaded image 'auto-deploy-ISO-5-1-7-2007-usp-uas-1.0.1-1504.qcow2'

2017-11-17 07:05:15,787 - INFO: Assigned floating IP '10.1.2.7' to IP '172.16.181.7'

2017-11-17 07:05:15,788 - INFO: Creating instance 'auto-deploy-ISO-5-1-7-2007-uas-0'

2017-11-17 07:05:42,759 - INFO: Created instance 'auto-deploy-ISO-5-1-7-2007-uas-0'

2017-11-17 07:05:42,759 - INFO: Request completed, floating IP: 10.1.2.7

Copiez le fichier Autodeploy.cfg, l'OIN et le fichier tar de confd_backup à partir de votre serveur de sauvegarde sur la VM autodeploy et de fichiers de confdcdb de restauration à partir de fichier tar de sauvegarde :

ubuntu@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# sudo -i

ubuntu@auto-deploy-iso-2007-uas-0:#  service uas-confd stop

uas-confd stop/waiting

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:# cd /opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.1/var/confd

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:/opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.1/var/confd# tar xvf /home/ubuntu/ad_cdb_backup.tar

cdb/

cdb/O.cdb

cdb/C.cdb

cdb/aaa_init.xml

cdb/A.cdb

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0~# service uas-confd start

uas-confd start/running, process 2036

Vérifiez que le confd a été chargé correctement en vérifiant des transactions plus tôt. Mettez à jour l'autodeploy.cfg avec un nouveau nom d'OSD-calcul. Référez-vous le toSection - FinalStep : Configuration d'AutoDeploy de mise à jour :

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# confd_cli -u admin -C

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on auto-deploy-iso-2007-uas-0

auto-deploy-iso-2007-uas-0#show transaction

SERVICE                                                              SITE

DEPLOYMENT                                                     SITE  TX    AUTOVNF  VNF  AUTOVNF

TX ID          TX TYPE             ID          DATE AND TIME                  STATUS              ID    ID    ID       ID   TX ID

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1512571978613  service-deployment  tb5bxb      2017-12-06T14:52:59.412+00:00  deployment-success

auto-deploy-iso-2007-uas-0# exit

Reprise de VM d'Automatique-service informatique

D'OSPD, si la VM d'automatique-service informatique était affectée mais toujours des expositions comme ACTIVE/Running, il doit être supprimé. Si l'automatique-service informatique n'était pas affecté, ignorez à la prochaine VM :

[stack@director ~]$ nova list |grep auto-it

| 580faf80-1d8c-463b-9354-781ea0c0b352 | auto-it-vnf-ISO-2007-uas-0                                     | ACTIVE | -          | Running     | mgmt=172.16.181.3, 10.1.2.8 [stack@director ~]$ cd /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts

[stack@director ~]$ ./ auto-it-vnf-staging.sh --floating-ip 10.1.2.8 --delete

Exécutez l'automatique-service informatique-vnf présentant le script et recréez l'automatique-service informatique :

[stack@director ~]$ cd /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts

[stack@director scripts]$ ./auto-it-vnf-staging.sh --floating-ip 10.1.2.8

2017-11-16 12:54:31,381 - INFO: Creating StagingServer deployment (1 instance(s)) on 'http://10.84.123.4:5000/v2.0' tenant 'core' user 'core', ISO 'default'

2017-11-16 12:54:31,382 - INFO: Loading image 'auto-it-vnf-ISO-5-1-7-2007-usp-uas-1.0.1-1504.qcow2' from '/opt/cisco/usp/uas-installer/images/usp-uas-1.0.1-1504.qcow2'

2017-11-16 12:54:51,961 - INFO: Loaded image 'auto-it-vnf-ISO-5-1-7-2007-usp-uas-1.0.1-1504.qcow2'

2017-11-16 12:54:53,217 - INFO: Assigned floating IP '10.1.2.8' to IP '172.16.181.9'

2017-11-16 12:54:53,217 - INFO: Creating instance 'auto-it-vnf-ISO-5-1-7-2007-uas-0'

2017-11-16 12:55:20,929 - INFO: Created instance 'auto-it-vnf-ISO-5-1-7-2007-uas-0'

2017-11-16 12:55:20,930 - INFO: Request completed, floating IP: 10.1.2.8

Rechargez l'image ISO. Dans ce cas, l'adresse IP d'automatique-service informatique est 10.1.2.8. Ceci prendra quelques minutes pour charger :

[stack@director ~]$ cd images/5_1_7-2007/isos

[stack@director isos]$ curl -F file=@usp-5_1_7-2007.iso http://10.1.2.8:5001/isos

{

"iso-id": "5.1.7-2007"

}

to check the ISO image:

[stack@director isos]$ curl http://10.1.2.8:5001/isos

{

"isos": [

{

"iso-id": "5.1.7-2007"

}

]

}

Copiez les fichiers VNF system.cfg d'OSPD Automatique-déploient le répertoire vers la VM d'automatique-service informatique :

[stack@director autodeploy]$ scp system-vnf* ubuntu@10.1.2.8:.

ubuntu@10.1.2.8's password:

system-vnf1.cfg                                                                                               100% 1197     1.2KB/s   00:00

system-vnf2.cfg                                                                                               100% 1197     1.2KB/s   00:00

ubuntu@auto-it-vnf-iso-2007-uas-0:~$ pwd

/home/ubuntu

ubuntu@auto-it-vnf-iso-2007-uas-0:~$ ls

system-vnf1.cfg  system-vnf2.cfg

Remarque: La procédure de récupération de l'EM et de la VM UAS sont même dans les les deux les cas. Référez-vous à la section Case.1 pour la même chose.

Panne de reprise d'ESC de traitement

Dans les cas où l'ESC ne commence pas la VM due à un état inattendu, Cisco recommande que vous exécutiez un basculement d'ESC en redémarrant l'ESC principal. Le basculement d'ESC prendrait environ une minute. Exécutez le script health.sh sur le nouvel ESC principal afin de vérifier si l'état est en hausse. ESC principal afin de commencer la VM et réparer l'état VM. Cette tâche de reprise prendra à cinq minutes pour se terminer.

Vous pouvez surveiller /var/log/esc/yangesc.log et /var/log/esc/escmanager.log. Si vous ne voyez pas que la VM obtient récupéré après 5-7 minutes, l'utilisateur devra aller faire la reprise manuelle de la VM affectée.

Automatique-déployez la mise à jour de la configuration

De la VM d'AutoDeploy, éditez l'auto-deploy.cfg et remplacez le vieux serveur d'OSD-calcul par le neuf. Alors le chargement remplacent dans le confd_cli. Cette étape est exigée pour la mise hors fonction de déploiement réussi plus tard.

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:/home/ubuntu# confd_cli -u admin -C

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on auto-deploy-iso-2007-uas-0

auto-deploy-iso-2007-uas-0#config

Entering configuration mode terminal

auto-deploy-iso-2007-uas-0(config)#load replace autodeploy.cfg

Loading.     14.63 KiB parsed in 0.42 sec (34.16 KiB/sec)

auto-deploy-iso-2007-uas-0(config)#commit

Commit complete.

auto-deploy-iso-2007-uas-0(config)#end

Redémarrez l'uas-confd et Automatique-déployez les services après la modification de configuration :

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# service uas-confd restart

uas-confd stop/waiting

uas-confd start/running, process 14078

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# service uas-confd status

uas-confd start/running, process 14078

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# service autodeploy restart

autodeploy stop/waiting

autodeploy start/running, process 14017

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# service autodeploy status

autodeploy start/running, process 14017

Activation des Syslog

Pour activer les Syslog pour le serveur UCS, les composants d'Openstack et les VMs récupérées, suivent s'il vous plaît les sections

« Réactivez le Syslog pour des composants UCS et d'Openstack » et « activez le Syslog pour le VNFs » dans le lien ci-dessous :