Table des matières

Introduction

Informations générales

Acronymes et Initialismes

Nouveaux termes avec URWB dans Catalyst 9800

Topologies prises en charge

Configuration point à point URWB à partir de la CLI du contrôleur Catalyst 9800

Point d'accès coordinateur

À partir de l'interface utilisateur graphique (sous le point d'accès)

Commandes CLI sur le WLC

Débogages sur le WLC

Commandes CLI sur l'AP :

Introduction

Ce document décrit la configuration pour un déploiement P2P utilisant un AP qui prend en charge URWB et est associé à un WLC de la gamme Catalyst 9800.

Informations générales

Acronymes et Initialismes

Point à point (P2P)

Point d'accès (AP)

Liaison sans fil ultra-fiable (URWB)

Contrôleur LAN sans fil (WLC)

Nouveaux termes avec URWB dans Catalyst 9800

Pour les utilisateurs familiers avec les déploiements URWB autonomes, ces termes ont été introduits ou redéfinis pour URWB sur le WLC Catalyst 9800, en commençant par la version logicielle 17.18.1 :

Terme URWB autonome

Durée URWB 9800

Noeud Point de maillage

Extrémité De Maillage

Coordinateur

Maillage (rôle d'interface)

Superposition uniquement

Suppression de boucle d'autotap (processus)

Radio (FM) / Point d'accès (IW)

Point d'accès

Fixe (mode radio)

Fixe Automatique

Fluidmax (mode radio)

Point fixe vers multipoint

Fluidmax principal/maître

Base Fixe

Fluidmax Secondaire/Esclave

Client fixe

Fluidité (mode radio)

Infrastructure de mobilité (rôle de fluidité)

Base de mobilité

Relais d'infrastructure (rôle de fluidité)

Véhicule (mode fluidité)

Client de mobilité

Véhicule à véhicule

Transfert de mobilité client à client

Transfert

Haute disponibilité Fastfail

Phrase De Passe

Clé réseau

Topologies prises en charge

URWB prend en charge les topologies de déploiement suivantes :

- Maillage fixe : Dans cette topologie, plusieurs noeuds sont interconnectés, ce qui permet de router les données de manière dynamique via le chemin le plus efficace. Cette solution est idéale pour les grands sites industriels ou les campus nécessitant des capacités de redondance et d'autoréparation.

- Point à multipoint (P2MP) : Un noeud central unique se connecte à plusieurs noeuds distants. C'est le cas dans des scénarios tels que la liaison sans fil pour plusieurs périphériques de terrain ou les réseaux de périphérie se connectant à un concentrateur central.

- Mobilité : Cette topologie prend en charge la connectivité pour les actifs mobiles tels que les véhicules ou les robots. Il est essentiel pour les cas d'utilisation nécessitant une communication continue à faible latence pendant le mouvement.

Configuration point à point URWB à partir de la CLI du contrôleur Catalyst 9800

À un niveau élevé, trois étapes sont requises pour le déploiement :

1. Un point d'accès prenant en charge URWB doit être associé au WLC Catalyst 9800.

2. Appliquez la configuration nécessaire aux points d'accès.

3. Déployez les points d'accès sur le réseau.

Le point d'accès requiert l'application des balises suivantes :

- Balise de stratégie : Associe le profil de stratégie WLAN et sans fil requis. Cette balise est utilisée pour les emplacements radio fournissant un service sans fil aux clients (si la configuration nécessite CAPWAP et URWB sur le même AP)

Exemple de configuration de balise de stratégie :

wlan lab_p2p 100 lab_p2p

radio policy dot11 5ghz

security wpa psk set-key ascii 0 hello4578965412

no security wpa akm dot1x

security wpa akm psk

no shutdown

wireless profile policy lab_policy

no shutdown

wireless tag policy policy_tag_lab

wlan lab_p2p policy lab_policy

- Balise du site : Associe le profil AP requis.

Exemple de configuration de balise de site :

wireless country US

ap profile lab-ap-profile

country US

description "Lab AP profile"

mgmtuser username admin password 0 WWiot321! secret 0 WWiot321!

ssh

wireless tag site default-site-tag

ap-profile lab-ap-profile

- Balise RF : Associe le profil URWB et le profil radio requis.

Exemple de configuration du profil URWB :

wireless profile urwb p2p_test

network-key key 0 Hello123456789

no shutdown

Example Radio Profile Configuration:

wireless profile radio urwb_test

urwb channel 5Ghz 60

urwb cwidth 40MHz

urwb role fixed

RF Tag Configuration (This associates both the URWB and the radio profile):

wireless tag rf curwb_rf_tag

dot11 5ghz slot1 radio-profile urwb_test

dot11 5ghz slot2 radio-profile urwb_test

urwb-profile p2p_test

Remarque : Dans cet exemple, le profil URWB est associé aux deux logements radio 5 GHz. Si le déploiement requiert URWB et CAPWAP pour Wireless, les profils doivent être configurés et appliqués en conséquence.

Enfin, ces balises doivent être appliquées aux points d'accès :

ap 2416.1bf6.e308

rf-tag curwb_rf_tag

site-tag default-site-tag

policy-tag policy_tag_lab

Point d'accès coordinateur

Dans un déploiement point à point (P2P), le point d'accès connecté au segment de réseau câblé doit être configuré en tant que coordinateur. Le point d'accès coordinateur (également appelé extrémité de maillage) est responsable de la collecte et de l'envoi des statistiques réseau URWB au contrôleur. Cette configuration est appliquée à l'aide de cette commande :

ap name

urwb mode coordinator

Cette commande attribue le rôle de coordinateur à l'AP spécifié. Les points d’accès coordinateurs servent de points d’entrée ou de sortie pour le trafic circulant vers ou depuis l’infrastructure filaire. Un redémarrage du point d’accès est nécessaire pour que les configurations soient synchronisées et prennent effet.

À partir de l'interface utilisateur graphique (sous le point d'accès)

Commandes CLI sur le WLC

show ap name

urwb info

show ap name

dot11 5ghz slot <0|1|2> urwb detail

Débogages sur le WLC

URWB exec debug:

Set platform software trace wncd chassis active R0 urwb-exec debug

URWB config debug:

Set platform software trace wncd chassis active R0 urwb-config debug

URWB database debug

Set platform software trace wncd chassis active R0 urwb-db debug

Commandes CLI sur l'AP :

Show urwb modeconfig

Show urwb mpls config

Show urwb dot11Radio <> config

Show urwb mesh route status

Show urwb eng-stats