Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Configuration CLI des paramètres de fluidité

Introduction

Ce document décrit la configuration des paramètres de fluidité sur les radios IW9165 et IW9167 en mode URWB.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Navigation et commandes de base CLI

- Présentation des radios en mode IW URWB

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Radios IW9165 et IW9167

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Sur les radios IW9165 et IW9167 en mode URWB, plusieurs paramètres sont associés à une configuration Fluidité. Les réseaux de fluidité sont ceux où il y a des radios d'infrastructure qui sont stationnaires à côté des radios de véhicule qui sont mobiles.

Les radios du véhicule communiquent avec une radio d'infrastructure à la fois, qui présente la meilleure intensité de signal.

Ces paramètres peuvent être configurés sur l'IoT OD avec le service Industrial Wireless et sur l'interface de ligne de commande.

Configuration CLI des paramètres de fluidité

Commandes show :

Ces paramètres peuvent être exécutés à partir du mode enable sur l'interface de ligne de commande des périphériques.

1. Configuration actuelle :

Cette commande permet de visualiser la configuration actuelle des paramètres de fluidité sur le périphérique.

Radio1#show fluidity configuration

2. Configuration actuelle du réseau Fluidité :

Cette commande affiche la configuration actuelle du réseau Fluidité auquel ce périphérique appartient, y compris tous les pseudo-fils formés et les détails généraux du réseau.

Radio1#show fluidity network

Commandes de configuration :

3. ID de fluidité :

Ce paramètre permet de définir le rôle du périphérique. L'ID du périphérique peut être défini sur le mode Infrastructure pour les périphériques statiques, sur Véhicule pour les périphériques mobiles et sur Relais sans fil pour les périphériques de liaison.

Dans la configuration du véhicule, un ID automatique peut être attribué à tous les périphériques qui appartiennent à un seul véhicule, ou il peut être configuré manuellement.

Radio1#conf fluidity id infrastructure

Radio1# conf fluidity id wireless-relay

Radio1#conf fluidity id vehicle-auto

Radio1#conf fluidity id vehicle-id

4. Logique de transfert de fluidité :

Ce paramètre permet de spécifier la logique à utiliser lorsque la radio du véhicule se déplace d'une infrastructure à une autre.

La valeur par défaut est la logique standard, basée sur la meilleure valeur RSSI.

L'équilibrage de charge permet de partager la charge entre plusieurs radios d'infrastructure. La méthode manuelle désactive les transferts automatiques et la méthode v2v est utilisée lorsque la communication véhicule à véhicule est nécessaire.

Radio1#conf fluidity handoff standard

Radio1#conf fluidity handoff manual

Radio1#conf fluidity handoff load-balancing

Radio1#conf fluidity handoff v2v

5. Raccord de fluidité :

Ce paramètre permet de forcer une connexion manuelle de la radio du véhicule à l'unité de l'infrastructure qui a fourni son ID de maillage. Par exemple, cette commande force une connexion à l'unité Infrastructure avec l'ID de maillage 5.1.2.3.

Radio1#conf fluidity connect 5.1.2.3

6. Optimisation des grands réseaux :

Ce paramètre permet d'activer ou de désactiver LNO sur le périphérique.

Radio1#conf fluidity lno disabled

Radio1#conf fluidity lno enabled

7. Télémétrie Quadro :

Ce paramètre permet d'activer ou de désactiver les données de télémétrie Fluidité Quadro.

Radio1#conf fluidity quadro disabled

Radio1#conf fluidity quadro enabled

8. Accès à la fluidité :

Ce paramètre permet d'autoriser ou de bloquer l'accès à un certain périphérique pendant une durée spécifiée, sur l'interface radio spécifiée.

Radio1#conf fluidity access allow

Radio1#conf fluidity access block

9. Valeurs delta :

Ce paramètre permet de définir les valeurs delta-high, delta-low et delta-threshold du paramètre d'intensité de signal à utiliser pour la logique de transfert qui détermine le transfert entre des radios d'infrastructure.

Delta-haut fait référence au seuil d'hystérésis de transfert supérieur optimal, Delta-bas fait référence au seuil d'hystérésis de transfert inférieur optimal et Delta-seuil fait référence au seuil d'hystérésis de transfert de fluidité bas/haut.

Radio1#conf fluidity delta-high

Radio1#conf fluidity delta-low

Radio1#conf fluidity delta-threshold

10. Nombre maximal de clients :

Ce paramètre définit le nombre maximal de radios de véhicule auxquelles chaque radio d'infrastructure peut se connecter. S'il est défini sur 0, il permet à la radio d'infrastructure de se connecter à un nombre illimité de radios de véhicule.

Radio1#conf fluidity max-clients 5

11. Contrôle de liaison :

Ce paramètre permet de définir la fonction de vérification de liaison sur les radios.

Si cette option est désactivée, la vérification de liaison n'est pas effectuée.

Radio1#conf fluidity backhaul-check disabled

S'il est défini sur handoff-inhibition, sur un périphérique d'infrastructure, le périphérique n'est pas considéré comme une option de transfert, si tous les ports Ethernet de celui-ci sont hors service.

Radio1#conf fluidity backhaul-check handoff-inhibition

S'il est défini sur relay-switch, le périphérique d'infrastructure est temporairement commuté sur un relais sans fil si le port Ethernet est hors service.

Radio1#conf fluidity backhaul-check relay-switch

12. Contrôle du maillage du contrôle de liaison :

Ce paramètre permet d'activer une vérification secondaire sur la fonction de vérification de liaison existante. Alors que la fonction de vérification de liaison vérifie uniquement l'état du port Ethernet, ME-check vérifie si l'unité d'infrastructure peut réellement atteindre l'extrémité maillée du réseau. Si le paramètre me-check est sélectionné sous backhaul check, d'autres options peuvent être spécifiées.

Si cette option est désactivée, la vérification de l'identité n'est pas effectuée.

Radio1#conf fluidity backhaul-check me-check disabled

S'il est défini sur l'inhibition de transfert sur un périphérique d'infrastructure, le périphérique n'est pas considéré comme une option de transfert s'il ne peut pas atteindre l'extrémité maillée du réseau.

Radio1#conf fluidity backhaul-check me-check handoff-inhibition

S'il est défini sur relay-switch, le périphérique d'infrastructure bascule temporairement sur un relais sans fil si l'extrémité maillée n'est pas accessible.

Radio1#conf fluidity backhaul-check me-check relay-switch

13. Degré de préférence (DoP) :

Ce paramètre permet de définir la valeur du degré de préférence. Le degré de préférence (DoP) est une mesure adimensionnelle essentielle dans un réseau Fluidité, utilisée pour évaluer le niveau de charge de chaque unité réseau, qu'elle soit mobile ou d'infrastructure. Le protocole DoP permet une gestion intelligente du réseau en utilisant des informations de charge en temps réel pour guider les décisions de connexion.

Pour plus d'informations sur le paramètre Degré de préférence, reportez-vous à cet article :

Configuration de l'équilibrage de charge sur les AP en mode CURWB

Pour définir la polarisation de descente :

Radio1#conf fluidity dop bias

Pour définir la limite de rejet :

Radio1#conf fluidity dop limit

Pour définir la surcharge par client :

Radio1#conf fluidity dop client

14. Analyse de la fluidité :

Ce paramètre permet de définir les options de la fonction de balayage automatique de fréquence.

Pour désactiver le balayage automatique de fréquence :

Radio1#conf fluidity scan disabled

Lancer un balayage de fréquence après que le dispositif du véhicule a été déconnecté de l'infrastructure pendant un certain temps.

Radio1#conf fluidity scan isolation

Pour définir une liste de fréquences pour rechercher d'autres unités d'infrastructure ou pour effacer la liste.

Radio1#conf fluidity scan list

Radio1#conf fluidity scan list clear

Pour lancer un balayage de fréquence en direct

Radio1#conf fluidity scan live

Pour lancer un balayage périodique de la fréquence lorsque l'unité est inactive et la désactiver

Radio1#conf fluidity scan periodic

Radio1#conf fluidity scan periodic disabled

Pour définir le seuil RSSI afin de déclencher une analyse automatique de fréquence et de la désactiver

Radio1#conf fluidity scan rssi-threshold

Radio1#conf fluidity scan rssi-threshold disabled

Définir si toutes les unités d'un même véhicule doivent utiliser la même fréquence ou peuvent utiliser des fréquences différentes.

Radio1#conf fluidity scan vehicle-frequency locked

Radio1#conf fluidity scan vehicle-frequency open

Pour plus de détails sur la fonction de balayage automatique de fréquence, reportez-vous à cet article :

Configuration de la multifréquence avec fluidité sur les points d'accès en mode CURWB

15. MPO :

Ce paramètre permet de définir des valeurs pour la fonction Opération de trajets multiples.

Pour activer ou désactiver MPO :

Radio1#conf fluidity mpo status enabled

Radio1#conf fluidity mpo status disabled

Pour activer le MPO uniquement sur le trafic reçu :

Radio1#conf fluidity mpo status rx-only

Pour configurer la CoS du trafic pour MPO :

Radio1#conf fluidity mpo cos

Pour configurer le nombre maximal de chemins MPO autorisés :

Radio1#conf fluidity mpo path max <1-4>

Pour configurer la valeur RSSI minimale pour déclencher MPO :

Radio1#conf fluidity mpo rssi min

Pour activer ou désactiver l'envoi de données de télémétrie MPO :

Radio1#conf fluidity mpo telemetry enabled

Radio1#conf fluidity mpo telemetry disabled

16. Appliquer l’accès Psuedowire Principal :

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'accès aux périphériques clients intégrés à partir du périphérique du véhicule principal.

Radio1#conf fluidity enforce-pws-primary enabled

Radio1#conf fluidity enforce-pws-primary disabled

17. Fastdrop sans fil :

Ce paramètre permet de configurer le nombre maximal de paquets consécutifs qui peuvent être perdus, avant le déclenchement de la suppression rapide sans fil.

Cela permet aux périphériques de l'infrastructure d'abandonner les radios du véhicule une fois que le nombre configuré de paquets consécutifs est perdu.

Radio1#conf fluidity fastdrop count

18. Routes :

Ce paramètre permet de définir si seules les routes de liaison doivent être annoncées ou si les routes de liaison et de véhicule doivent toutes deux être annoncées.

Ce paramètre doit être défini sur all si la communication entre le véhicule et le véhicule est nécessaire.

Radio1#conf fluidity routes backhaul

Radio1#conf fluidity routes all

19. Délai d’attente :

Ce paramètre permet de définir la valeur de temporisation en ms dans laquelle, si la radio du véhicule ne reçoit pas de paquet de signalisation d'une radio de l'infrastructure ; il efface toutes les informations associées à cette unité d'infrastructure.

Radio1#conf fluidity timeout

20. VLAN :

Ce paramètre permet d'ajouter, d'afficher ou d'effacer les données VLAN utilisées dans les réseaux de couche 3 .

Pour ajouter un VLAN :

Radio1#conf fluidity vlan

Pour effacer les VLAN :

Radio1#conf fluidity vlan clear

Pour afficher les VLAN :

Radio1#conf fluidity vlan show

21. Temps de préchauffage :

Ce paramètre permet de définir le temps de préchauffage en ms sur le périphérique. Si le périphérique est en mode Infrastructure, il n'accepte aucune connexion pendant ce temps. Si le dispositif est en mode Véhicule, il n'initie aucune connexion pendant ce temps.

Le compteur de temps de mise à température est déclenché au cours de cette séquence :

1. Chaque fois que le périphérique est redémarré/activé.

2. Si le port LAN du périphérique est activé/désactivé.

3. Lorsque le périphérique effectue la première authentification RADIUS.

4. Lorsque la vérification de liaison est déclenchée.

Radio1#conf fluidity warmup