Table des matières

Introduction

Informations générales

Prérequis

Comprendre le degré de préférence (DoP)

Fonctions clés du protocole DoP

Critères d'éligibilité au transfert d'infrastructure

Admissibilité au transfert par unité embarquée sur véhicule :

Admissibilité au transfert par unité d'infrastructure :

Mécanisme De Transfert D'Équilibrage De Charge

Configuration

Configuration de l'équilibrage de charge avec le service IW

Configuration de l'équilibrage de charge via CLI

Exemples d'équilibrage de charge

Introduction

Ce document explique le degré de préférence et son rôle crucial dans la configuration de la logique de transfert de véhicule (équilibrage de charge) au sein d'un réseau Fluidité.

Informations générales

Dans un réseau Fluidité, la logique de transfert par défaut est généralement définie sur standard. Cependant, les paramètres avancés de la logique de transfert permettent d'affiner les performances du système en fonction de conditions environnementales spécifiques.

En mode d'équilibrage de charge, les radios mobiles donnent la priorité aux connexions qui offrent l'équilibre optimal entre la puissance du signal et la charge du trafic.

Ce mode est principalement utilisé dans les applications de dépôt, où les véhicules nécessitent un transfert de données à grande vitesse lorsqu'ils sont stationnés.

Prérequis

Avant de mettre en oeuvre l'équilibrage de charge, les radios doivent être configurées dans le rôle d'unité de fluidité : Véhicule. Dans un réseau Fluidité, des paramètres tels que le nombre maximal de clients, la logique de transfert, le degré de limite de préférence, le degré de polarisation de préférence, la surcharge par déni de service par client et l'équilibrage de charge peuvent être personnalisés pour affiner le système. Notez que le paramètre Nombre max de clients est spécifique au rôle d'unité d'infrastructure, tandis que le paramètre de logique Transfert s'applique uniquement au rôle d'unité de véhicule.

Comprendre le degré de préférence (DoP)

Le degré de préférence (DoP) est une mesure adimensionnelle essentielle dans un réseau Fluidité, utilisée pour évaluer le niveau de charge de chaque unité réseau, qu'elle soit mobile ou d'infrastructure. Le protocole DoP permet une gestion intelligente du réseau en utilisant des informations de charge en temps réel pour guider les décisions de connexion.

Fonctions clés du protocole DoP

Indicateur de niveau de charge : Le DoP quantifie le niveau d'occupation d'une unité ; mise à jour toutes les 5 secondes et pendant les événements réseau tels que les transferts ou les modifications de disposition. Des valeurs plus élevées indiquent qu'une unité est soumise à une charge plus lourde ; ce qui le rend moins idéal pour les nouvelles connexions.

Coordination du réseau : Les unités annoncent leurs valeurs DoP sur le réseau. Les unités mobiles utilisent les données DoP de l'infrastructure pour choisir l'unité d'infrastructure optimale à laquelle se connecter ; assurer une répartition équilibrée de la charge. Les unités d'infrastructure utilisent les données DoP mobiles pour gérer les demandes de transfert ; maintenir un fonctionnement efficace.

Critères d'éligibilité au transfert d'infrastructure

Une unité d'infrastructure peut être sélectionnée pour être transférée par une unité mobile dans les conditions suivantes :

Admissibilité au transfert par unité embarquée sur véhicule :

Une unité d'infrastructure peut être transférée par une unité mobile si l'unité mobile y est déjà connectée, ou :

- Le RSSI (Received Signal Strength Indicator) de l'unité est supérieur au seuil critique.

- Le DoP annoncé de l'unité est inférieur à la limite DoP configurée.

- L'unité n'est pas sur liste noire, ce qui signifie qu'elle n'a pas rejeté une demande de transfert au cours des 15 dernières secondes et n'est pas interdite par l'algorithme de proximité de pôles.

Admissibilité au transfert par unité d'infrastructure :

L'unité d'infrastructure X accepte une demande de transfert d'une unité mobile si :

- L'unité mobile est déjà connectée à l'unité d'infrastructure X (dans un délai de 5 minutes) ou le DoP actuel de X est inférieur à la limite combinée (DoP limit + DoP pour le client).

- Le nombre de clients connectés est inférieur à la limite maximale configurée (max-clients).

Mécanisme De Transfert D'Équilibrage De Charge

- La valeur du degré de préférence (DoP) annoncée par une unité d'infrastructure est une fonction de la charge cumulée actuelle transportée par une unité, exprimée en Mbits/s, le nombre de clients connectés, la surcharge DoP par client, la polarisation DoP.

- Une unité mobile sélectionne la meilleure unité d'infrastructure éligible sur la fréquence actuelle en établissant la priorité entre le RSSI le plus fort (dans la limite du delta dBm RSSI par rapport au plus fort reçu) et le DoP le plus faible, le RSSI ayant priorité sur le DoP lorsque les valeurs RSSI diffèrent de plus de delta dBm RSSI.

- Dans une conception de réseau multifréquence, une unité mobile lance un balayage de fréquence à partir d'une liste prédéfinie et exécute l'algorithme de décision de transfert si aucune unité d'infrastructure éligible n'est trouvée sur la fréquence courante dans un intervalle spécifié.

Configuration

Configuration de l'équilibrage de charge avec le service IW

1. Pour activer les paramètres de degré de préférence, la logique de transfert doit être définie sur Équilibrage de charge sous Paramètres de fluidité.

2. IW-Service ou radio CLI fournit ces paramètres pour affiner le réglage du système.

1. Limite du degré de préférences (DoP) : Cette valeur définit la limite supérieure pour le périphérique DoP. La valeur par défaut est 0, ce qui indique un DoP illimité.

2. Biais du degré de préférence : Cette valeur est ajoutée par chaque unité d'infrastructure au DoP calculé. Au-delà de la charge, il est utilisé pour augmenter ou diminuer la probabilité qu'une unité d'infrastructure soit sélectionnée par une unité mobile. La valeur par défaut est 0, mais elle peut être ajustée positivement ou négativement.

3. Surcharge DoP par client : Cette valeur est ajoutée par chaque client au DoP calculé, ce qui permet d'affiner le système. La valeur par défaut est 10.

3. Nombre maximal de clients indique le nombre maximal de véhicules autorisés à se connecter simultanément à une unité d'infrastructure. La valeur par défaut est illimitée.

Configuration de l'équilibrage de charge via CLI

Configuration de la fluidité de couche 2 via CLI :

Configuration côté piste :

ME_TRK_IW9167EH#configure modeconfig mode meshend

Note: Tracksides other than mesh end needs to be configured as “meshpoint”

ME_TRK_IW9167EH#configure ap address ipv4 static IP NETMASK GATEWAY DNS1 DNS2

ME_TRK_IW9167EH#configure dot11Radio 1 frequency 5180

ME_TRK_IW9167EH#configure dot11Radio 1 bandwidth 20

ME_TRK_IW9167EH#configure wireless passphrase URWB

ME_TRK_IW9167EH#configure dot11Radio 1 mode fluidity

ME_TRK_IW9167EH#configure fluidity id infrastructure

ME_TRK_IW9167EH#configure fluidity dop bias 0

ME_TRK_IW9167EH#configure fluidity dop limit 0

ME_TRK_IW9167EH#configure fluidity dop client 10

ME_TRK_IW9167EH#configure fluidity max-clients 2

ME_TRK_IW9167EH#write

ME_TRK_IW9167EH#reload

Configuration du véhicule :

MP_V_IW9165E#configure modeconfig mode meshpoint

MP_V_IW9165E#configure ap address ipv4 static IP NETMASK GATEWAY DNS1 DNS2

MP_V_IW9165E#configure dot11Radio 1 frequency 5180

MP_V_IW9165E#configure dot11Radio 1 bandwidth 20

MP_V_IW9165E#configure wireless passphrase URWB

MP_V_IW9165E#configure dot11Radio 1 mode fluidity

MP_V_IW9165E#configure fluidity id vehicle-auto

MP_V_IW9165E#configure fluidity handoff load-balancing

MP_V_IW9165E #configure fluidity dop bias 0

MP_V_IW9165E #configure fluidity dop limit 0

MP_V_IW9165E #configure fluidity dop client 10

MP_V _IW9165E#write

MP_V _IW9165E#reload

Exemples d'équilibrage de charge

Exemple 1 :

1. Les unités d'infrastructure du côté piste A et du côté piste B fonctionnent sur la même fréquence, avec des valeurs RSSI de [-43 dBm vs -45 dBm] telles qu'elles sont perçues par le train 3, sans dépasser le delta RSSI (par défaut, = 6 dB).

1. Le train 3 se connecte à Trackside-B car le DoP annoncé par Trackside-A est supérieur à celui de Trackside-B. La présence de plusieurs véhicules connectés augmente le DoP de Trackside-A.

Exemple 2 :

1. Les unités d'infrastructure du côté piste A et du côté piste B fonctionnent sur la même fréquence, avec des valeurs RSSI de [-43 dBm vs -55 dBm] telles que perçues par le train 3, dépassant le delta RSSI (= 6 dB).

2. Le train 3 se connecte à Trackside-A, car les valeurs RSSI diffèrent de plus de 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Dans de tels cas, RSSI a toujours la priorité sur le DoP lors de la sélection de l'unité d'infrastructure optimale.

Exemple 3 :

1. Le train 3 tente de se connecter à l'unité d'infrastructure Trackside-A car il offre un niveau RSSI plus élevé.

2. Trackside-A évalue si l'acceptation de la connexion du train 3 dépasse la limite de DoP configurée. De plus, le système Trackside-A vérifie si l'acceptation d'un autre véhicule dépasserait le seuil maximal de clients.

3. Même si le DoP ne dépasse pas la limite en acceptant le train 3, Trackside-A refuse la connexion si le nombre de clients dépasse le seuil maximum de clients.

4. Le train 3 évalue ensuite d'autres options et tente de se connecter au côté piste B.

5. Le train 3 se connecte avec succès à Trackside-B, car il n'y a pas de violation de seuil lors de l'acceptation du train 3.