Contenu

Introduction

Vérifications préalables

Sauvegarde AutoVNF

Redéploiement AutoVFN

Restauration de sauvegarde

Post-vérification

Introduction

Ce document décrit les étapes requises pour redéployer une AutoVNF dans un Ultra-M. L'AutoVNF est responsable de l'activation de Virtual Network Function Manager (VNFM) et Virtual Network Function (VNF) individuels.

Vérifications préalables

1. Connectez-vous à OpenStack Platform Director (OSPD) et vérifiez l'état des machines virtuelles (VM) dans le rapport d'intégrité.

[stack@labucs300-ospd ~]$ cat /var/log/cisco/ultram-health/*.report | grep -i xxx

[stack@labucs300-ospd ~]$ cat /var/log/cisco/ultram-health/ultram_health_uas.report

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

VNF-ID/VNFD-ID           | UAS Node | Status| Error Info, if any

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.10.10.40/LABPGW300-UAS | autovnf  | :-)   | LABPGW300-UAS:(alive)

|          |       |   labucs300-UAS-LABPGW300-UAS-core-UAS2-2:(alive)

|          |       |   labucs300-UAS-LABPGW300-UAS-core-UAS2-1:(alive)

10.10.10.40/LABPCF300-UAS | autovnf  | :-)   | LABPCF300-UAS:(alive)

|          |       |   labucs300-UAS-LABPCF300-UAS-core-UAS1-2:(alive)

|          |       |   labucs300-UAS-LABPCF300-UAS-core-UAS1-1:(alive)

10.10.10.45/LABPCF300-UGP | vnf-em   | :-)   | LABPCF300-UGP:(alive)

|          |       |   LABPCF300-LABPCF300-UGP-core-EM1-3:(alive)

|          |       |   LABPCF300-LABPCF300-UGP-core-EM1-2:(alive)

|          |       |   LABPCF300-LABPCF300-UGP-core-EM1-1:(alive)

10.10.10.45/LABPCF300-ESC | esc      | :-)   | LABPCF300-ESC:(alive)

|          |       |   LABPCF300-LABPCF300-ESC-core-ESC1-1:(alive)

|          |       |   LABPCF300-LABPCF300-ESC-core-ESC1-2:(alive)

10.10.10.45/LABPCF300-UGP | vnf      | :-)   | LABPCF300-UGP:(alive)

|          |       |   LABPCF300-LABPCF300-UGP-core-LABPCF300-CF-VDU-1:(alive)

|          |       |   LABPCF300-LABPCF300-UGP-core-LABPCF300-CF-VDU-0:(alive)

|          |       |   LABPCF300-LABPCF300-UGP-core-LABPCF300-SF-VDU-3:(alive)

|          |       |   LABPCF300-LABPCF300-UGP-core-LABPCF300-SF-VDU-2:(alive)

|          |       |   LABPCF300-LABPCF300-UGP-core-LABPCF300-SF-VDU-1:(alive)

|          |       |   LABPCF300-LABPCF300-UGP-core-LABPCF300-SF-VDU-0:(alive)

|          |       |   LABPCF300-LABPCF300-UGP-core-LABPCF300-SF-VDU-6:(alive)

|          |       |   LABPCF300-LABPCF300-UGP-core-LABPCF300-SF-VDU-5:(alive)

|          |       |   LABPCF300-LABPCF300-UGP-core-LABPCF300-SF-VDU-4:(alive)

10.10.10.48/LABPGW300-UGP | vnf-em   | :-)   | LABPGW300-UGP:(alive)

|          |       |   LABPGW300-LABPGW300-UGP-core-EM2-2:(alive)

|          |       |   LABPGW300-LABPGW300-UGP-core-EM2-3:(alive)

|          |       |   LABPGW300-LABPGW300-UGP-core-EM2-1:(alive)

10.10.10.48/LABPGW300-ESC | esc      | :-)   | LABPGW300-ESC:(alive)

|          |       |   LABPGW300-LABPGW300-ESC-core-ESC2-1:(alive)

|          |       |   LABPGW300-LABPGW300-ESC-core-ESC2-2:(alive)

10.10.10.48/LABPGW300-UGP | vnf      | :-)   | LABPGW300-UGP:(alive)

|          |       |   LABPGW300-LABPGW300-UGP-core-LABPGW300-SF-VDU-4:(alive)

|          |       |   LABPGW300-LABPGW300-UGP-core-LABPGW300-SF-VDU-5:(alive)

|          |       |   LABPGW300-LABPGW300-UGP-core-LABPGW300-SF-VDU-6:(alive)

|          |       |   LABPGW300-LABPGW300-UGP-core-LABPGW300-SF-VDU-0:(alive)

|          |       |   LABPGW300-LABPGW300-UGP-core-LABPGW300-SF-VDU-1:(alive)

|          |       |   LABPGW300-LABPGW300-UGP-core-LABPGW300-SF-VDU-2:(alive)

|          |       |   LABPGW300-LABPGW300-UGP-core-LABPGW300-SF-VDU-3:(alive)

|          |       |   LABPGW300-LABPGW300-UGP-core-LABPGW300-CF-VDU-0:(alive)

|          |       |   LABPGW300-LABPGW300-UGP-core-LABPGW300-CF-VDU-1:(alive)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Vérifiez l'état AutoVNF.

[stack@labucs300-ospd ~]$ source *core

[stack@labucs300-ospd ~]$ nova list | grep LABPGW300-UAS-core-UAS2

| 8608fda4-b763-4753-95ff-2e07852098e3 | labucs300-UAS-LABPGW300-UAS-core-UAS2-1 | ACTIVE | - | Running | labucs300-UAS-LABPGW300-ORCH-NW=192.0.2.15; labucs300-UAS-LABPGW300-MGMT-NW=192.0.2.7 |

| 19f4496c-3907-4ea5-84c9-e5a6ef222392 | labucs300-UAS-LABPGW300-UAS-core-UAS2-2 | ACTIVE | - | Running | labucs300-UAS-LABPGW300-ORCH-NW=192.0.2.17; labucs300-UAS-LABPGW300-MGMT-NW=192.0.2.16

labucs300-UAS-LABPGW300-UAS-core-UAS2-2 -> VNFM2-UAS-VIP Primary

labucs300-UAS-LABPGW300-UAS-core-UAS2-1 -> Secondary

3. Connectez-vous à l'AutoIT et vérifiez les journaux de pulsation.

ubuntu@labucs300-autoit-2:~$ grep "'restarting'" /var/log/cisco/uas/heartbeat.log

2021-02-22 01:41:42,808 - 192.0.2.15: Notify Event: {'action': 'restart', 'source': 'heartbeat', 'event': 'restarting', 'ip': '192.0.2.15'}

2021-02-22 01:45:42,251 - 192.0.2.15: Notify Event: {'action': 'restart', 'source': 'heartbeat', 'event': 'restarting', 'ip': '192.0.2.15'}

2021-02-23 01:43:36,013 - 192.0.2.15: Notify Event: {'action': 'restart', 'source': 'heartbeat', 'event': 'restarting', 'ip': '192.0.2.15'}

2021-02-23 01:45:55,785 - 192.0.2.15: Notify Event: {'action': 'restart', 'source': 'heartbeat', 'event': 'restarting', 'ip': '192.0.2.15'}

2021-02-24 01:45:19,680 - 192.0.2.15: Notify Event: {'action': 'restart', 'source': 'heartbeat', 'event': 'restarting', 'ip': '192.0.2.15'}

ubuntu@labucs300-autoit-2:~$ cd /var/log/cisco/uas

ubuntu@labucs300-autoit-2:/var/log/cisco/uas$ grep "Rebooting Instance" uas_USPCHBWorker.log

2019-06-26 18:26:13,088 - Rebooting Instance: 19f4496c-3907-4ea5-84c9-e5a6ef222392

2019-06-29 03:45:12,710 - Rebooting Instance: 19f4496c-3907-4ea5-84c9-e5a6ef222392

2020-07-17 00:46:25,800 - Rebooting Instance: 19f4496c-3907-4ea5-84c9-e5a6ef222392

2020-07-18 00:47:13,347 - Rebooting Instance: 19f4496c-3907-4ea5-84c9-e5a6ef222392

2020-07-18 05:11:11,133 - Rebooting Instance: 19f4496c-3907-4ea5-84c9-e5a6ef222392

2020-07-18 5:16:07,333 - Rebooting Instance: 19f4496c-3907-4ea5-84c9-e5a6ef222392

Sauvegarde AutoVNF

AutoVNF est responsable de l'activation de VNFM et VNF individuels. AutoDeploy envoie la configuration requise pour instancier VNFM et VNF à AutoVNF et AutoVNF effectue cette opération. Afin d'activer VNFM,

AutoVNF parle directement à VIM/openstack et une fois VNFM activé, AutoVNF utilise VNFM pour activer VNF.

AutoVNF dispose d'une redondance 1:1 et dans la configuration UltraM, 2 machines virtuelles AutoVNF s'exécutent en mode HA.

Détails de la sauvegarde AutoVNF :

- La configuration d'exécution

- Base de données CDB ConfD

- Journaux AutoVNF (à partir de chaque instance d'AutoVNF)

- Configuration Syslog

Important : Les sauvegardes doivent être effectuées avant toute activation/désactivation sur le POD/site donné et téléchargées sur le serveur de sauvegarde.

1. Définissez ha_debug sur ON sur AutoIT principal et secondaire dans /opt/uas_baseconfig.txt.

Note: L'indicateur ha_debug est tout capital. Il est ON ou OFF.

ubuntu@labucs300-autoit-2:~$ vi /opt/uas_baseconfig.txt

ha: true

ha-vip: 172.16.181.7

ha-secret: f99d04acb84807c4c6c6c0eaad392b5c

orch-ips: 172.16.181.5,172.16.181.8

orch-intf: eth0

prov-ha-vip: 172.16.181.13

prov-intf: eth0

profile: AUTOIT

ha_debug: ON

ubuntu@labucs300-autoit-1:~$ vi /opt/uas_baseconfig.txt

ha: true

ha-vip: 172.16.181.7

ha-secret: f99d04acb84807c4c6c6c0eaad392b5c

orch-ips: 172.16.181.5,172.16.181.8

orch-intf: eth0

prov-ha-vip: 172.16.181.13

prov-intf: eth0

profile: AUTOIT

ha_debug: ON

2. Arrêtez le service AutoIT sur l'AutoIT principal avec les commandes suivantes :

ssh   ubuntu@ < AutoIT Floating IP>

sudo -i

service autoit stop

Cela permet d'empêcher AutoIT de déclencher la récupération automatique d'Ultra Automation Services (UAS) lorsque l'arrêt est initié à des étapes ultérieures.

ubuntu@labucs300-autoit-2:~$ sudo -i

root@labucs300-autoit-2:~#

root@labucs300-autoit-2:~# service autoit status

autoit start/running, process 25001

root@labucs300-autoit-2:~# service autoit stop

3. Définissez ha_debug sur ON sur Primary et Secondary AutoVNF (UAS) dans le fichier /opt/uas_baseconfig.txt.

ubuntu@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~$ vi /opt/uas_baseconfig.txt

ha: true

ha-vip: 192.0.2.8

ha-secret: d5a9fee60ddae4fe357677dcf1320e51

orch-ips: 192.0.2.15,192.0.2.17

orch-intf: eth0

profile: AUTOVNF

ha_debug: ON

ubuntu@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~$ ssh ubuntu@192.0.2.15

ubuntu@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-1:~$ cat /opt/uas_baseconfig.txt

ha: true

ha-vip: 192.0.2.8

ha-secret: d5a9fee60ddae4fe357677dcf1320e51

orch-ips: 192.0.2.15,192.0.2.17

orch-intf: eth0

profile: AUTOVNF

ha_debug: ON

4. Shutdown Secondary UAS from OSPD (Fermeture des services UAS secondaires à partir d'OSPD) avec ses félicitations.

. corerc ; openstack server stop <VMName>

labucs300-UAS-LABPGW300-UAS-core-UAS2-2 -> VNFM2-UAS-VIP Primary

labucs300-UAS-LABPGW300-UAS-core-UAS2-1 -> Secondary

[stack@labucs300-ospd ~]$ nova list | grep LABPGW300-UAS-core-UAS2

| 8608fda4-b763-4753-95ff-2e07852098e3 | labucs300-UAS-LABPGW300-UAS-core-UAS2-1 | ACTIVE | - | Running | labucs300-UAS-LABPGW300-ORCH-NW=192.0.2.15; labucs300-UAS-LABPGW300-MGMT-NW=192.0.2.7 |

| 19f4496c-3907-4ea5-84c9-e5a6ef222392 | labucs300-UAS-LABPGW300-UAS-core-UAS2-2 | ACTIVE | - | Running | labucs300-UAS-LABPGW300-ORCH-NW=192.0.2.17; labucs300-UAS-LABPGW300-MGMT-NW=192.0.2.16

[stack@labucs300-ospd ~]$. corerc ; openstack server stop labucs300-UAS-LABPGW300-UAS-core-UAS2-1

5. Arrêtez les services uas-confd et autovnf sur UAS avec les commandes suivantes :

service uas-confd stop

service autovnf stop

ubuntu@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~$ sudo -i

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~# service uas-confd status

uas-confd start/running, process 1305

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~# service autovnf status

autovnf start/running, process 24208

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~# service uas-confd stop

uas-confd stop/waiting

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~# service autovnf stop

autovnf stop/waiting

6. Effectuez une sauvegarde de la base de données conf UAS et copiez-la sur un serveur de sauvegarde à l'aide des commandes suivantes :

cd /opt/cisco/usp/uas/confd-latest/var/confd/

tar -cvf <pod>_<VNF>_UAS_cdb_backup.tar cdb/

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~# cd /opt/cisco/usp/uas/confd-latest/var/confd/

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~# tar -cvf Autovnf_cdb_backup.tar cdb/

cdb/

cdb/O.cdb

cdb/C.cdb

cdb/aaa_init.xml

cdb/A.cdb

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:/opt/cisco/usp/uas/confd-latest/var/confd# ll Autovnf_cdb_backup_cdb_backup.tar

total 1612

drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 24 2017 ..

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 24 2017 log

drwxr-xr-x 8 root root 4096 Oct 11 11:30 webui

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 19 19:18 candidate

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 23 13:00 rollback

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 28 17:00 cdb

drwxr-xr-x 3 root root 4096 Oct 28 17:00 state

drwxr-xr-x 8 root root 4096 Oct 31 18:00 .

-rw-r--r-- 1 root root 1617920 Oct 31 18:00 Autovnf_cdb_backup.tar

7. Redémarrez les services uas-confd et autovnf sur UAS à l'aide des commandes suivantes :

service uas-confd start

service autovnf start

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~# service uas-confd start

uas-confd start/running, process 13852

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~# service autovnf start

autovnf start/running, process 13853

8. Redémarrez le système UAS secondaire à partir d'OSPD à l'aide des commandes suivantes :

. corerc ; openstack server start <VMName>

[stack@labucs300-ospd ~]$. corerc ; openstack server start labucs300-UAS-LABPGW300-UAS-core-UAS2-1

9. Vérifiez que les systèmes UAS principaux et secondaires s'affichent comme actifs dans la commande show uas.

ubuntu@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~$ sudo -i

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~# confd_cli -u admin -C

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2

labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2#show uas

uas version 6.2.0

uas state active

uas external-connection-point 192.0.2.8

INSTANCE IP STATE ROLE

-----------------------------------

0.0.0.0 error CONFD-Secondary

192.0.2.15 alive CONFD-Secondary

192.0.2.17 alive CONFD-Primary

10. Remplacez ha_debug par OFF sur Primary et Secondary AutoVNF (UAS) dans le fichier /opt/uas_baseconfig.txt.

ubuntu@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~$ vi /opt/uas_baseconfig.txt

ha: true

ha-vip: 192.0.2.8

ha-secret: d5a9fee60ddae4fe357677dcf1320e51

orch-ips: 192.0.2.15,192.0.2.17

orch-intf: eth0

profile: AUTOVNF

ha_debug: OFF

ubuntu@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~$ ssh ubuntu@192.0.2.15

ubuntu@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-1:~$ cat /opt/uas_baseconfig.txt

ha: true

ha-vip: 192.0.2.8

ha-secret: d5a9fee60ddae4fe357677dcf1320e51

orch-ips: 192.0.2.15,192.0.2.17

orch-intf: eth0

profile: AUTOVNF

ha_debug: OFF

11. Redémarrez le service automatique sur l'AutoIT principal avec la commande service autoit start.

ubuntu@labucs300-autoit-2:~$ sudo -i

root@labucs300-autoit-2:~# service autoit start

12. Vérifiez que l'AutoIT primaire et secondaire s'affiche comme actif avec la commande show uas.

ubuntu@labucs300-autoit-2:~$ sudo -i

root@labucs300-autoit-2:~# confd_cli -u admin -C

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on labucs300-autoit-2

labucs300-autoit-2#show uas

uas version 6.2.0

uas state active

uas external-connection-point 172.16.181.7

INSTANCE IP STATE ROLE

-----------------------------------

172.16.181.5 alive CONFD-Secondary

172.16.181.8 alive CONFD-Primary

13. Définissez ha_debug sur OFF sur AutoIT principal et secondaire dans le fichier /opt/uas_baseconfig.txt.

ubuntu@labucs300-autoit-2:~$ vi /opt/uas_baseconfig.txt

ha: true

ha-vip: 172.16.181.7

ha-secret: f99d04acb84807c4c6c6c0eaad392b5c

orch-ips: 172.16.181.5,172.16.181.8

orch-intf: eth0

prov-ha-vip: 172.16.181.13

prov-intf: eth0

profile: AUTOIT

ha_debug: OFF

ubuntu@labucs300-autoit-1:~$ vi /opt/uas_baseconfig.txt

ha: true

ha-vip: 172.16.181.7

ha-secret: f99d04acb84807c4c6c6c0eaad392b5c

orch-ips: 172.16.181.5,172.16.181.8

orch-intf: eth0

prov-ha-vip: 172.16.181.13

prov-intf: eth0

profile: AUTOIT

ha_debug: OFF

14. Collecter les journaux à partir de l'UAS et les transférer vers un serveur de sauvegarde.

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~# cd /opt/cisco/usp/uas/confd-latest/var/confd/

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:/opt/cisco/usp/uas/confd-latest/var/confd# cd /opt/cisco/usp/uas/scripts/

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:/opt/cisco/usp/uas/scripts# sudo ./collect-uas-logs.sh

Dumping output for show transaction in file /tmp/uas-logs/transactions.txt

Dumping output for show log in file /tmp/uas-logs/transactions.txt

Dumping output for show running-config in file /tmp/uas-logs/confd_output.txt

Dumping output for show uas in file /tmp/uas-logs/confd_output.txt

Dumping output for show usp in file /tmp/uas-logs/confd_output.txt

..........

15. Connectez-vous à l'AutoVNF secondaire et répétez l'étape précédente afin de collecter les journaux et de les transférer au serveur de sauvegarde.

16. Sauvegardez la configuration Syslog sur les machines virtuelles AutoVNF principales et secondaires et transférez-les sur le serveur de sauvegarde. Les fichiers se trouvent dans les répertoires suivants :

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~# ls /etc/rsyslog.d/00-autovnf.conf

/etc/rsyslog.d/00-autovnf.conf

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~# ls /etc/rsyslog.conf

/etc/rsyslog.conf

17. Activez le service automatique avec la commande service autoit start sur Primary AutoIT.

ubuntu@labucs300-autoit-2:~$ sudo -i

root@labucs300-autoit-2:~#

root@labucs300-autoit-2:~# service autoit start

autoit start/running, process 25001

18. Définissez le mode d'indicateur ha_debug sur OFF dans /opt/uas_baseconfig.txt sur Primary AutoVNF et AutoIT.

ubuntu@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~$ vi /opt/uas_baseconfig.txt

ha: true

ha-vip: 192.0.2.8

ha-secret: d5a9fee60ddae4fe357677dcf1320e51

orch-ips: 192.0.2.15,192.0.2.17

orch-intf: eth0

profile: AUTOVNF

ha_debug: OFF

ubuntu@labucs300-autoit-2:~$ vi /opt/uas_baseconfig.txt

ha: true

ha-vip: 172.16.181.7

ha-secret: f99d04acb84807c4c6c6c0eaad392b5c

orch-ips: 172.16.181.5,172.16.181.8

orch-intf: eth0

prov-ha-vip: 172.16.181.13

prov-intf: eth0

profile: AUTOIT

ha_debug: OFF

19. Confirmez les services uas-confd et autovnf exécutés sur UAS.

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~# service uas-confd status

uas-confd start/running, process 1305

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~# service autovnf status

autovnf start/running, process 24208

Redéploiement AutoVFN

1. Connectez-vous à AutoDeploy et notez l'instance UAS.

ubuntu@labucs300-autodeploy-2:~$ sudo su

root@labucs300-autodeploy-2:/home/ubuntu# confd_cli -u admin -C

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on labucs300-autodeploy-2

labucs300-autodeploy-2#show nsr

nsr         LABSGW300-instance

nsd         LABSGW300

vnfr        [ LABPCF300-LABPCF300-ESC LABPCF300-LABPCF300-UGP ]

vnf-package [ usp_6_2_b8 ]

vim-artifact vim_art_rack

nsr LABPGW300-instance

nsd         LABPGW300

vnfr        [ LABPGW300-LABPGW300-ESC LABPGW300-LABPGW300-UGP ]

vnf-package [ usp_6_2_b8 ]

vim-artifact vim_art_rack

nsr labucs300-UAS-instance

nsd         labucs300-UAS

vnfr        [ labucs300-UAS-LABPCF300-UAS labucs300-UAS-LABPGW300-UAS ]

vnf-package [ usp_6_2_b8 ]

vim-artifact vim_art_rack

2. Désactivez AutoVNF à partir de la commande deactivate nsd-id <nsd-id> vnfd <vnfd-id>.

ubuntu@labucs300-autodeploy-2:~$ /opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.1/bin/confd_cli -u admin -C

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 10.10.10.10 using ssh on labucs300-autodeploy-2

labucs300-autodeploy-2#nsd:deactivate nsd-id labucs300-UAS vnfd [LABPGW300-UAS]

transaction-id 1560431372-357328

3. Confirmez le statut de la transaction.

labucs300-autodeploy-2#show transaction

DEPLOYMENT                                                 STATUS

TX ID                               TX TYPE                ID            TIMESTAMP                        STATUS      DETAIL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1560431372-357328                   activate-ns-deployment labucs300-UAS 2019-06-13T13:09:32.357355-00:00 in-progress -

1560431372-357328/1560431373-102024 activate-ns-deployment labucs300-UAS 2019-06-13T13:09:33.102041-00:00 in-progress -

4. Vérifier les journaux de la transaction. Dans ce cas, les transactions labucs300-UAS : 1560431372-357328 et 1560431372-357328/1560431373-102024.

labucs300-autodeploy-2#show log 1560431372-357328 | display xml

<config xmlns="http://tail-f.com/ns/config/1.0">

<log xmlns="http://www.cisco.com/usp/nfv/usp-transaction">

<tx-id>1560431372-357328</tx-id>

<log>

2019-06-13 13:09:33,367 - Send Deployment notification for: labucs300-UAS-instance

2019-06-13 13:09:33,375 - Deployment activate-ns-deployment: labucs300-UAS started

2019-06-13 13:09:33,378 - Adding NSR: labucs300-UAS-instance

2019-06-13 13:09:33,385 - Start pipeline of 1 tasks

2019-06-13 13:09:33,390 - Scheduling Task: labucs300-UAS

2019-06-13 13:09:33,400 - Waiting for all workers to finish the transactions

2019-06-13 13:15:00,006 - Deployment activate-ns-deployment: labucs300-UAS succeeded

2019-06-13 13:15:00,020 - Send Deployment notification for: labucs300-UAS-instance

2019-06-13 13:09:33,437 - Send Deployment notification for: labucs300-UAS-instance-deploy

2019-06-13 13:09:33,441 - Deployment activate-ns-deployment: labucs300-UAS started

……………

labucs300-autodeploy-2#show log 1560431372-357328/1560431373-102024 | display xml

<config xmlns="http://tail-f.com/ns/config/1.0">

<log xmlns="http://www.cisco.com/usp/nfv/usp-transaction">

<tx-id>1560431372-357328/1560431373-102024</tx-id>

<log>

2019-06-13 13:09:33,437 - Send Deployment notification for: labucs300-UAS-instance-deploy

2019-06-13 13:09:33,441 - Deployment activate-ns-deployment: labucs300-UAS started

2019-06-13 13:09:33,446 - Adding NSR: labucs300-UAS-instance, VNFR: labucs300-UAS-LABPCF300-UAS, vlrs: None

2019-06-13 13:09:33,453 - Adding NSR: labucs300-UAS-instance, VNFR: labucs300-UAS-LABPGW300-UAS, vlrs: None

2019-06-13 13:09:33,463 - VNF deployment pre-check success(all-not-present)

2019-06-13 13:09:33,472 - VNF-Package deployment pre-check success(all-not-present)

2019-06-13 13:09:33,481 - VIM-Artifact deployment pre-check success

2019-06-13 13:09:33,487 - Skipping VIM-Orch pre-deployment, since VIM-Orch is not defined

2019-06-13 13:09:33,496 - Skipping VIM pre-deployment, since VIM is not defined

2019-06-13 13:09:33,499 - NS pre-check success

2019-06-13 13:09:33,503 - Copying '/home/ubuntu/usp-6_2_b8.iso' to '/var/cisco/isos/labucs300-UAS_usp_6_2_b8'

2019-06-13 13:09:53,359 - Updated path to URL 'http://172.16.181.14:5000/isos/labucs300-UAS_usp_6_2_b8'

5. Attendez que la transaction soit terminée et confirmez l'état.

labucs300-autodeploy-2#show transaction

DEPLOYMENT                                            STATUS

TX ID                               TX TYPE                ID            TIMESTAMP                        STATUS DETAIL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1560431372-357328                   activate-ns-deployment labucs300-UAS 2019-06-13T13:09:32.357355-00:00 success -

1560431372-357328/1560431373-102024 activate-ns-deployment labucs300-UAS 2019-06-13T13:09:33.102041-00:00 success -

6. Activez AutoVNF VNFD à partir d'AutoDeploy avec la commande activate nsd-id <nsd-id> vnfd <vnfd-id>.

ubuntu@labucs300-autodeploy-2:~$ /opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.1/bin/confd_cli -u admin -C

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 10.253.110.47 using ssh on labucs300-autodeploy-2

labucs300-autodeploy-2#nsd:activate nsd-id labucs300-UAS vnfd [LABPGW300-UAS]

transaction-id 1560431371-357330

7. Vérifiez l'état de la transaction et collectez les journaux de la transaction à l'aide des commandes suivantes :

show transaction

show log <transaction-id> | display xml

show log <transaction-id> | display xml

8. Attendez que les transactions soient terminées. La commande show transaction affiche l'état des transactions.

Restauration de sauvegarde

1. Sur Primary AutoIT, définissez le mode d'indicateur ha_debug sur ON dans /opt/uas_baseconfig.txt.

ubuntu@labucs300-autoit-2:~$ vi /opt/uas_baseconfig.txt

ha: true

ha-vip: 172.16.181.7

ha-secret: f99d04acb84807c4c6c6c0eaad392b5c

orch-ips: 172.16.181.5,172.16.181.8

orch-intf: eth0

prov-ha-vip: 172.16.181.13

prov-intf: eth0

profile: AUTOIT

ha_debug: ON

2. Sur le service d'arrêt AutoIT principal. Cette étape permet d'empêcher AutoIT de récupérer automatiquement les services UAS.

ubuntu@labucs300-autoit-2:~$ sudo -i

root@labucs300-autoit-2:~#

root@labucs300-autoit-2:~# service autoit status

autoit start/running, process 25001

root@labucs300-autoit-2:~# service autoit stop

3. Sur l'UAS primaire, définissez le mode d'indicateur ha_debug sur ON dans /opt/uas_baseconfig.txt.

ubuntu@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~$ vi /opt/uas_baseconfig.txt

ha: true

ha-vip: 192.0.2.8

ha-secret: d5a9fee60ddae4fe357677dcf1320e51

orch-ips: 192.0.2.15,192.0.2.17

orch-intf: eth0

profile: AUTOVNF

ha_debug: ON

4. Sur l'UAS secondaire, définissez le mode d'indicateur ha_debug sur ON dans /opt/uas_baseconfig.txt.

ubuntu@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-1:~$ cat /opt/uas_baseconfig.txt

ha: true

ha-vip: 192.0.2.8

ha-secret: d5a9fee60ddae4fe357677dcf1320e51

orch-ips: 192.0.2.15,192.0.2.17

orch-intf: eth0

profile: AUTOVNF

ha_debug: ON

5. Sur le serveur OSPD stop Secondary UAS avec la commande OpenStack.

labucs300-UAS-LABPGW300-UAS-core-UAS2-2 -> VNFM2-UAS-VIP Primary

labucs300-UAS-LABPGW300-UAS-core-UAS2-1 -> Secondary

[stack@labucs300-ospd ~]$. corerc ; openstack server stop labucs300-UAS-LABPGW300-UAS-core-UAS2-1

6. Sur le service UAS principal arrêter le service uas-confd.

ubuntu@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~$ sudo -i

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~# service uas-confd status

uas-confd start/running, process 1305

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~# service uas-confd stop

uas-confd stop/waiting

7. Sur le serveur UAS principal, copiez l'archive sauvegardée de CDB dans directory /opt/cisco/usp/uas/confd-last/var/confd/.

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~# cp Autovnf_cdb_backup.tar to /opt/cisco/usp/uas/confd-latest/var/confd/

8. Sur l'UAS principal, supprimez les fichiers dans le répertoire CBD.

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~# cd /opt/cisco/usp/uas/confd-latest/var/confd/ ; rm cdb/*

9. Sur le serveur UAS principal, extrayez les fichiers du fichier de sauvegarde CDB.

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~# cd /opt/cisco/usp/uas/confd-latest/var/confd/ ; tar -xvf <archive_backup_tar_file>

10. Sur OSPD reboot Primary UAS avec les commandes OpenStack.

[stack@labucs300-ospd ~]$ source *core

[stack@labucs300-ospd ~]$ nova list | grep LABPGW300-UAS-core-UAS2

| 8608fda4-b763-4753-95ff-2e07852098e3 | labucs300-UAS-LABPGW300-UAS-core-UAS2-1 | ACTIVE | - | Running | labucs300-UAS-LABPGW300-ORCH-NW=192.0.2.15; labucs300-UAS-LABPGW300-MGMT-NW=192.0.2.7 |

| 19f4496c-3907-4ea5-84c9-e5a6ef222392 | labucs300-UAS-LABPGW300-UAS-core-UAS2-2 | ACTIVE | - | Running | labucs300-UAS-LABPGW300-ORCH-NW=192.0.2.17; labucs300-UAS-LABPGW300-MGMT-NW=192.0.2.16

labucs300-UAS-LABPGW300-UAS-core-UAS2-2 -> VNFM2-UAS-VIP Primary

labucs300-UAS-LABPGW300-UAS-core-UAS2-1 -> Secondary

[stack@labucs300-ospd ~]$ nova reboot --hard 19f4496c-3907-4ea5-84c9-e5a6ef222392

Request to reboot server <Server: auto-testautovnf1-uas-2> has been accepted.

11. Attendez que le système UAS primaire soit lancé. Vérifiez l'état des systèmes UAS sur le système UAS principal après le redémarrage. L'état principal est actif tandis que l'état secondaire affiche l'état inconnu.

ubuntu@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~$ sudo -i

root@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~# confd_cli -u admin -C

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2

labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2#show uas

uas version 6.2.0

uas state active

uas external-connection-point 192.0.2.8

INSTANCE IP STATE ROLE

-----------------------------------

192.0.2.15 unknown CONFD-Secondary

192.0.2.17 alive CONFD-Primary

12. Sur OSPD, démarrez Secondary UAS à l'aide de la commande OpenStack.

[stack@labucs300-ospd ~]$. corerc ; openstack server start labucs300-UAS-LABPGW300-UAS-core-UAS2-1

13. Sur OSPD, vérifiez que les états des UAS principal et secondaire sont actifs.

[stack@labucs300-ospd ~]$ openstack server list | grep labucs300-UAS-LABPGW300

| 19f4496c-3907-4ea5-84c9-e5a6ef222392 | labucs300-UAS-LABPGW300-UAS-core-UAS2-2 | ACTIVE | labucs300-UAS-LABPGW300-ORCH-NW=192.0.2.17; labucs300-UAS-LABPGW300-MGMT-NW=192.0.2.16 | labucs300-UAS-usp_6_2_b8-core-uas |

| 8608fda4-b763-4753-95ff-2e07852098e3 | labucs300-UAS-LABPGW300-UAS-core-UAS2-1 | ACTIVE | labucs300-UAS-LABPGW300-ORCH-NW=192.0.2.15; labucs300-UAS-LABPGW300-MGMT-NW=192.0.2.7 | labucs300-UAS-usp_6_2_b8-core-uas |

14. Sur Primary UAS, vérifiez que les états des UAS principal et secondaire sont actifs.

labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2#show uas

uas version 6.2.0

uas state active

uas external-connection-point 192.0.2.8

INSTANCE IP STATE ROLE

-----------------------------------

192.0.2.15 alive CONFD-Secondary

192.0.2.17 alive CONFD-Primary

15. Sur le service de démarrage automatique principal AutoIT.

ubuntu@labucs300-autoit-2:~$ sudo -i

root@labucs300-autoit-2:~# service autoit start

16. Vérifiez que la session Secure Shell (SSH) reste ouverte pendant quelques minutes aux systèmes UAS principal et secondaire.

17. Sur l'UAS primaire, définissez le mode d'indicateur ha_debug sur OFF dans /opt/uas_baseconfig.txt.

ubuntu@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-2:~$ vi /opt/uas_baseconfig.txt

ha: true

ha-vip: 192.0.2.8

ha-secret: d5a9fee60ddae4fe357677dcf1320e51

orch-ips: 192.0.2.15,192.0.2.17

orch-intf: eth0

profile: AUTOVNF

ha_debug: OFF

18.  Sur l'UAS secondaire, définissez le mode d'indicateur ha_debug sur OFF dans /opt/uas_baseconfig.txt.

ubuntu@labucs300-uas-LABPGW300-uas-core-uas2-1:~$ cat /opt/uas_baseconfig.txt

ha: true

ha-vip: 192.0.2.8

ha-secret: d5a9fee60ddae4fe357677dcf1320e51

orch-ips: 192.0.2.15,192.0.2.17

orch-intf: eth0

profile: AUTOVNF

ha_debug: OFF

19. Sur Primary AutoIT, définissez le mode d'indicateur ha_debug sur OFF dans /opt/uas_baseconfig.txt.

ubuntu@labucs300-autoit-2:~$ vi /opt/uas_baseconfig.txt

ha: true

ha-vip: 172.16.181.7

ha-secret: f99d04acb84807c4c6c6c0eaad392b5c

orch-ips: 172.16.181.5,172.16.181.8

orch-intf: eth0

prov-ha-vip: 172.16.181.13

prov-intf: eth0

profile: AUTOIT

ha_debug: OFF

20. Sur AutoVNF, vérifiez les fichiers 00-autovnf.conf et rsyslog.conf et restaurez-les à partir d'une sauvegarde précédente.

ubuntu@autoit-tb1-autovnf1-core-avf-1:~#sudo su

root@autoit-tb1-autovnf1-core-avf-1:~#ls /etc/rsyslog.d/00-autovnf.conf

00-autovnf.conf

root@autoit-tb1-autovnf1-core-avf-1:~#/home/ubuntu#ls /etc/rsyslog.conf

rsyslog.conf

Post-vérification

Sur OSPD, vérifiez que les deux VNF automatiques sont actifs et vérifiez le rapport de contrôle d'intégrité Ultra-M.

[stack@labucs300-ospd ~]$ cat /var/log/cisco/ultram-health/*.report | grep -i xxx

[stack@labucs300-ospd ~]$ cat /var/log/cisco/ultram-health/ultram_health_uas.report