Table des matières

Introduction

Procédure de collecte des journaux du RCM

Introduction

Ce document décrit la procédure générale de collecte des journaux du gestionnaire de configuration de redondance (RCM).

Procédure de collecte des journaux du RCM

Voici les composants du RCM :

- Contrôleur

- Checkpointmgr

- BFDMGR

- OPScenter

- Configmgr

En fonction du scénario de problème, il est essentiel de déterminer les éléments problématiques qui peuvent servir de base à la capture des journaux.

La procédure est la même pour tous les composants comme décrit ici.

- Si vous avez besoin de consulter les journaux récents, tels que ceux des 1 à 2 dernières heures, vous pouvez simplement rassembler les journaux pod pour ce composant spécifique.

kubectl get svc  -o wide -A -n rcm

With this command, you get all the pods with their IPs and name.

kubectl logs <pod name> -n rcm

Just mention the pod name for which logs are required.

- Si vous devez examiner des journaux datant de plus de 2 heures, le système RCM stocke tous les journaux générés pendant 4 jours au maximum. Vous pouvez les récupérer à l'aide de la procédure décrite ici.

1. Accédez au chemin du répertoire : /var/log/containers et utilisez la commande  grep  pour rechercher les journaux de composants spécifiques dont vous avez besoin.

In this scenario, let's take the controller as an example. If you require logs for configmgr/checkpointmgr, you need to use the 'grep' command, while the rest of the procedure remains unchanged.

root@h10-126-83-128:/var/log/containers# ls -la | grep controller

lrwxrwxrwx  1 root root     107 Mar 29 07:07 rcm-controller-6547b466ff-zsrcd_rcm_rcm-controller-4c149c1e962992a241dd5201aadb07237f52947740724c1df2a01b1b6bfbc671.log -> /var/log/pods/rcm_rcm-controller-6547b466ff-zsrcd_ff74e5fc-9a07-4073-8956-90cd978ac98e/rcm-controller/0.log

2. Recherchez le répertoire du contrôleur.

From Step 1., you can see the controller directory as mentioned here:

/var/log/pods/rcm_rcm-controller-6547b466ff-zsrcd_ff74e5fc-9a07-4073-8956-90cd978ac98e/rcm-controller/0.log

Get into this path

root@h10-126-83-128:/var/log/containers# ls -la /var/log/pods/rcm_rcm-controller-6547b466ff-zsrcd_ff74e5fc-9a07-4073-8956-90cd978ac98e/rcm-controller/

total 12

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 29 07:07 .

drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 29 07:07 ..

lrwxrwxrwx 1 root root  165 Mar 29 07:07 0.log -> /var/lib/docker/containers/4c149c1e962992a241dd5201aadb07237f52947740724c1df2a01b1b6bfbc671/4c149c1e962992a241dd5201aadb07237f52947740724c1df2a01b1b6bfbc671-json.log

3. Obtenez tous les .log  fichiers (tar/zipped).

In Step 2, once you have obtained the path where log files are stored, navigate to that path and collect the .log/.gz files as needed.

root@h10-126-83-128:/var/log/containers# ls -la /var/lib/docker/containers/4c149c1e962992a241dd5201aadb07237f52947740724c1df2a01b1b6bfbc671/

total 6448

drwx------  4 root root    4096 Mar 29 07:07 .

drwx------ 69 root root   12288 Mar 29 07:07 ..

-rw-r-----  1 root root 6548746 Mar 29 10:08 4c149c1e962992a241dd5201aadb07237f52947740724c1df2a01b1b6bfbc671-json.log

drwx------  2 root root    4096 Mar 29 07:07 checkpoints

-rw-------  1 root root   23306 Mar 29 07:07 config.v2.json

-rw-r--r--  1 root root    2469 Mar 29 07:07 hostconfig.json

drwx------  2 root root    4096 Mar 29 07:07 mounts

root@h10-126-83-128:/var/log/containers#