Table des matières

Introduction

Problème

Solution

Introduction

Ce document décrit le dépannage de la mise à niveau de la fonction de plan d'utilisateur (UPF) après le basculement vers le gestionnaire de configuration de redondance (RCM).

Problème

Étape 1 : dans le protocole UPF actif (basé sur RCM), les instances de segments manquants sont observées :

[local]UPF# context n6

[n6]UPF# show ipv6 chunks

Failure: This CLI is only for User-plane

Remarque : vérifiez toujours les erreurs DIMM/ECC/UEC/ADDC sur les serveurs UCS source et cible qui hébergent des UPF et prennent le message RCM tac debug/

Étape 2 : sur le protocole UPF actif, dans les cas où des segments sont manquants, surveillez les événements de déroutement SNMP pour la transition de l'état UPF de Standby à Active.

[n6]UPF# show snmp trap history verbose | grep RCM

Tuesday November 14 21:16:45 UTC 2023

Mon Oct 13 08:24:42 2023 Internal trap notification 1426 (RCMChassisState) RCM Chassis State: (0) Chassis State Init

Mon Oct 13 08:24:49 2023 Internal trap notification 1414 (RCMServiceStart) Context Name:rcm Service Name:rcm started

Mon Oct 13 08:25:04 2023 Internal trap notification 1425 (RCMTCPConnect) Context Name: rcm

Mon Oct 13 08:25:04 2023 Internal trap notification 1421 (RCMConfigPushCompleteSent) Context Name: rcm

Mon Oct 13 08:25:04 2023 Internal trap notification 1426 (RCMChassisState) RCM Chassis State: (2) Chassis State Standby

Mon Oct 13 08:33:47 2023 Internal trap notification 1420 (RCMConfigPushCompleteReceived) Context Name:

Mon Oct 13 08:33:47 2023 Internal trap notification 1421 (RCMConfigPushCompleteSent) Context Name: rcm

Mon Oct 13 08:48:10 2023 Internal trap notification 1421 (RCMConfigPushCompleteSent) Context Name: rcm

Mon Oct 13 08:48:10 2023 Internal trap notification 1420 (RCMConfigPushCompleteReceived) Context Name: up

Mon Oct 13 08:48:12 2023 Internal trap notification 1426 (RCMChassisState) RCM Chassis State: (1) Chassis State Active

Étape 3 : sur le protocole UPF actif, en cas de détection de segments manquants, examinez le journal syslog pour les événements de journal indiquant la cessation des services rest(5) sx-demux dans le groupe de redondance correspondant (RG-1), tandis que le protocole UPF de secours passe à l'état actif.

Oct 13 08:48:11 UPF evlogd: [local-60sec11.091] [sessctrl 8066 info] [1/0/9050 <sessctrl:0> ctrl_mgrs_cfg.c:2201] [context: up, contextID: 2]  [software internal system critical-info syslog] Session Controller:  stopping SX-DEMUX service up1  2023-10-13T08:48:11.000+0000

Oct 13 08:48:11 UPF evlogd: [local-60sec11.483] [sessctrl 8066 info] [1/0/9050 <sessctrl:0> ctrl_mgrs_cfg.c:2201] [context: up, contextID: 2]  [software internal system critical-info syslog] Session Controller:  stopping SX-DEMUX service up2  2023-10-13T08:48:11.000+0000

Oct 13 08:48:11 UPF evlogd: [local-60sec11.582] [sessctrl 8066 info] [1/0/9050 <sessctrl:0> ctrl_mgrs_cfg.c:2201] [context: up, contextID: 2]  [software internal system critical-info syslog] Session Controller:  stopping SX-DEMUX service up3  2023-10-13T08:48:11.000+0000

Oct 13 08:48:11 UPF evlogd: [local-60sec11.726] [sessctrl 8066 info] [1/0/9050 <sessctrl:0> ctrl_mgrs_cfg.c:2201] [context: up, contextID: 2]  [software internal system critical-info syslog] Session Controller:  stopping SX-DEMUX service up5  2023-10-13T08:48:11.000+0000

Oct 13 08:48:18 UPF evlogd: [local-60sec18.749] [sessctrl 8066 info] [1/0/9050 <sessctrl:0> ctrl_mgrs_cfg.c:2201] [context: up, contextID: 2]  [software internal system critical-info syslog] Session Controller:  stopping SX-DEMUX service up6  2023-10-13T08:48:18.000+0000

Étape 4 : sur le protocole UPF actif avec des segments manquants, activez le mode debug (cli test-commands password <password>) et exécutez la commande pour surveiller six transactions DeReg qui s'alignent sur la période active UPF.

[n6]UPF# show ip pool vpn-sx-transactions

Context: n6

Sx transactions:

sent: 0, received: 0

Failed transactions: 0

**************************************************************************************

Sx Deregistration transactions:

**************************************************************************************

Peer Address                      Deregistration Time

================================  ====================================================

192.168.1.55                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.1.49                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.1.49                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.2.55                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.2.55                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.2.49                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.2.49                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

[n6]UPF#

Étape 5 : sur le protocole UPF actif avec des segments manquants, recherchez dans le journal système les journaux se produisant à proximité du protocole UPF passant à l'état Actif.

Oct 13 08:48:12 UPF evlogd: [local-60sec12.060] [vpn 5013 error] [1/0/9399 <vpnmgr:3> _cups_ip_pool.c:16149] [context: n6, contextID: 3]  [software internal system syslog] #01Prefix fd12:3456:7890:abcd::/64 is not allocated to this UP: Closest chunk found with id -2146435055 prefix0: 638057330 start_prefix1: -1391067126 end_prefix1: -1391050752  2023-10-13T08:48:12.000+0000

Observez les événements de journal en provenance de la tâche vpnmgr instance 3 (vpnmgr:3).

localsystem:$ less UPF-Destination-UPF-Syslog.log  | grep "Pool_name is not present" | head -1

Oct 13 08:48:18 UPF evlogd: [local-60sec18.811] [vpn 5013 error] [1/0/9399 <vpnmgr:3> vpn_ip_pool.c:27493] [context: n6, contextID: 3]  [software internal system syslog] #01Pool_name is not present in release request for prefixfd1:3456:7892:abcd::/64  2023-10-13T08:48:18.000+0000

localsystem:$

localsystem:$ less UPF-Destination-UPF-Syslog.log  | grep "Pool_name is not present" | tail -1

Oct 13 09:29:59 UPF evlogd: [local-60sec59.671] [vpn 5013 error] [1/0/9399 <vpnmgr:3> vpn_ip_pool.c:27493] [context: n6, contextID: 3]  [software internal system syslog] #01Pool_name is not present in release request forprefixfd1:3456:7894:abcd::/64  2023-10-13T09:29:59.000+0000

localsystem:$

Solution

Pour résoudre ce problème, veuillez vous reporter au rapport de bogue pour plus de détails : ID de bogue Cisco CSCwh97931

Le correctif pour ce problème implique d'améliorer SxDemux pour empêcher le nettoyage de segments IP pendant la transition SRP tout en améliorant les fonctionnalités de débogage du journal.

Si le correctif CDETS mentionné n'est pas encore disponible dans la version UPF que vous utilisez, vous pouvez utiliser cette solution de contournement :

Exécuter la MOP de désassociation/association d'association N4 standard dans le délai MW.