Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Moteur UAME (Ultra Automation and Monitoring Engine)

Contrôleur de services élastiques (ESC)

Problème

Procédure de restauration des machines virtuelles

Étape 1 : vérification de l'état de la VM dans UAME

Étape 2. Récupérer les machines virtuelles à partir de l'ESC

Étape 3 : vérification de la réussite de la récupération

Récupération réussie

Échec de récupération

Vérifier la stratégie de récupération de l'ESC

Étape 4 : redéploiement des machines virtuelles

Redéploiement des machines virtuelles depuis UAME

Inspecter les journaux de redéploiement

Introduction

Ce document décrit les informations de haut niveau sur la récupération des machines virtuelles CNAT, CUPS et 5G-UPF.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Composants des solutions Cisco Ultra Virtual Packet Core

- Moteur UAME (Ultra Automation and Monitoring Engine)

- Contrôleurs de service élastiques (ESC)

- OpenStack

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- USP 6.9.0

- UAME

- Échap : 4.5.0(12)

- StarOS : 21.15.28 (74825)

- Cloud - Openstack 13 (Queens)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Moteur UAME (Ultra Automation and Monitoring Engine)

UAME est un nouveau module logiciel Ultra Automation Services (UAS) introduit pour :

- Prendre en charge le déploiement intégré des fonctions de réseau virtualisé (VNF) 4G ou 5G et des fonctions de réseau natif dans le cloud (CNF) 5G.

- Réduisez le nombre de machines virtuelles (VM) généralement requises par USP et UAS, en remplaçant les composants UEM, AutoIT, AutoDeploy et AutoVNF.

L'UAME assure l'orchestration du déploiement pour les éléments suivants :

- 4GVNF :

- VNF CUPS : L'UAME fonctionne avec le Virtual Network Function Manager (VNFM) pour déployer des VNF de plan de contrôle basé sur VPC SI (CP) et de plan utilisateur (UP) pour prendre en charge l'architecture CUPS (Control and User Plane Separation).

- VNF non CUPS : L'UAME est rétrocompatible et fonctionne avec le VNFM pour fournir une prise en charge du déploiement pour les passerelles 4G non CUPS (basées sur VPC-DI) et la fonction de règles de politique et de facturation 4G (PCRF).

- NF 5G :

- NF basées sur VNF :l'UAME fonctionne avec le VNFM pour déployer des fonctions réseau basées sur VPC-SI.

- NF basées sur le cloud : l'UAME interagit avec le VNFM pour déployer l'infrastructure de microservices d'abonné (SMI) Ultra Cloud Core. Le SMI travaille ensuite avec le VNFM pour déployer des NF dans un cluster Kubernetes basé sur des machines virtuelles (également appelé K8s).

Contrôleur de services élastiques (ESC)

ESC est le VNFM mentionné dans cet article qui est la seule plate-forme actuellement prise en charge.

Problème

Les machines virtuelles hébergeant des machines virtuelles SMI 5G natives du cloud sont à l'état ERROR dans ESC.

crucs502-cnat-cn_oam1_0_d7f90c1e-4401-4be9-87f6-f39ecf04ea3a   VM_ERROR_STATE

crucs502-cnat-cn_master_0_05487525-c86f-47e1-a07e-fd33720d114f VM_ERROR_STATE

crucs502-4g-CRPC_CRPCF5_0_ee07bf60-a8f8-405f-9a0d-cfa7363e32e7 VM_ERROR_STATE

Procédure de restauration des machines virtuelles

Vérifiez l'état de la VM dans UAME et ESC. démarrez le processus de récupération à partir de ESC. Si ESC ne parvient pas à récupérer la machine virtuelle, poursuivez le redéploiement à partir d'UAME.

Étape 1 : vérification de l'état de la VM dans UAME

Connectez-vous à l'UAME, accédez à l'interface de ligne de commande confd, et vérifiez l'état comme indiqué ici.

ubuntu@crucs502-uame-1:~$ /opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.8/bin/confd_cli -u admin -C

Enter Password for 'admin':

elcome to the ConfD CLI

admin connected from 10.249.80.137 using ssh on crucs502-uame-1

crucs502-uame-1#

crucs502-uame-1#show vnfr state

VNFR ID STATE

---------------------------------

crucs502-4g-CRPCF504 alive

crucs502-4g-CRPCF505 alive

crucs502-4g-CRPCF506 alive

crucs502-4g-CRPCF507 error

crucs502-4g-CRPCF604 alive

crucs502-cnat-cnat error

Étape 2. Récupérer les machines virtuelles à partir de l'ESC

Essayez de récupérer manuellement à partir de l'ESC.

Déflecteur (Surligner pour lire)

Remarque : La récupération peut prendre jusqu'à 900 s (15 min).

durée_démarrage 300

recovery_wait_time 600

Remarque : La récupération peut prendre jusqu'à 900 s (15 min). boot_time 300recovery_wait_time 600

Connectez-vous à l'ESC maître, vérifiez l'intégrité, puis exécutez les commandes de récupération comme indiqué ici.

Last login: Wed May 13 02:07:42 2020 from 10.x.x.x

####################################################################

# ESC on crucs502-esc-vnf-esc-core-esc-1 is in MASTER state.

####################################################################

[admin@crucs502-esc-vnf-esc-core-esc-1 ~]$ health.sh

============== ESC HA (MASTER) with DRBD =================

vimmanager (pgid 14643) is running

monitor (pgid 14712) is running

mona (pgid 14768) is running

drbd (pgid 0) is master

snmp is disabled at startup

etsi is disabled at startup

pgsql (pgid 15119) is running

keepalived (pgid 14070) is running

portal is disabled at startup

confd (pgid 15016) is running

filesystem (pgid 0) is running

escmanager (pgid 15254) is running

=======================================

ESC HEALTH PASSED

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli recovery-vm-action DO crucs502-cnat-cn_oam1_0_d7f90c1e-4401-4be9-87f6-f39ecf04ea3a

tail -50f /var/log/esc/yangesc.log

2020-05-05 02:29:01.534 WARN ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

2020-05-05 02:29:01.534 WARN Type: VM_RECOVERY_COMPLETE

2020-05-05 02:29:01.534 WARN Status: SUCCESS

2020-05-05 02:29:01.534 WARN Status Code: 200

2020-05-05 02:29:01.534 WARN Status Msg: Recovery: Successfully recovered VM [crucs502-cnat-cn_oam1_0_d7f90c1e-4401-4be9-87f6-f39ecf04ea3a].

2020-05-05 02:29:01.534 WARN Tenant: core

2020-05-05 02:29:01.534 WARN Deployment name: crucs502-cnat-cnat-core

2020-05-05 02:29:01.534 WARN VM group name: oam1

<output trimmed>

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli recovery-vm-action DO crucs502-cnat-cn_master_0_05487525-c86f-47e1-a07e-fd33720d114f

tail -50f /var/log/esc/yangesc.log

2020-05-05 02:12:51.512 WARN ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

2020-05-05 02:12:51.512 WARN Type: VM_RECOVERY_COMPLETE

2020-05-05 02:12:51.512 WARN Status: SUCCESS

2020-05-05 02:12:51.512 WARN Status Code: 200

2020-05-05 02:12:51.512 WARN Status Msg: Recovery: Successfully recovered VM [crucs502-cnat-cn_master_0_05487525-c86f-47e1-a07e-fd33720d114f].

2020-05-05 02:12:51.512 WARN Tenant: core

2020-05-05 02:12:51.512 WARN Deployment name: crucs502-cnat-cnat-core

<output trimmed>

Étape 3 : vérification de la réussite de la récupération

Vérifiez les journaux yangesc (tail -50f /var/log/esc/yangesc.log) et recherchez Status et Recovery comme indiqué ci-dessus. En cas de succès, accédez à l'interface de ligne de commande cond et vérifiez.

[admin@crucs502-esc-vnf-esc-core-esc-1 ~]$ /opt/cisco/esc/confd/bin/confd_cli -u admin -C

admin connected from 10.249.80.137 using ssh on crucs502-esc-vnf-esc-core-esc-1

crucs502-esc-vnf-esc-core-esc-1# show esc_datamodel opdata tenants tenant | select deployments state_machine

NAME DEPLOYMENT NAME STATE VM NAME STATE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<trucated output>

crucs502-cnat-cn_etcd2_0_7263c87c-ee62-4b81-8e1e-a0f5c463a5b5 VM_ALIVE_STATE

crucs502-cnat-cn_etcd3_0_512ef3c0-96a2-4a10-83b0-4c7d13805856 VM_ALIVE_STATE

crucs502-cnat-cn_master_0_05487525-c86f-47e1-a07e-fd33720d114f VM_ALIVE_STATE

crucs502-cnat-cn_master_0_8cf66daa-9dfe-4c7e-817e-36624f9c98c2 VM_ALIVE_STATE

crucs502-cnat-cn_master_0_dff4ad36-7982-4131-a737-ccb6c8eae348 VM_ALIVE_STATE

crucs502-cnat-cn_oam1_0_d7f90c1e-4401-4be9-87f6-f39ecf04ea3a VM_ALIVE_STATE

Récupération réussie

When ESC shows VM_ALIVE_STATE, verify the status in UAME

crucs502-uame-1#show vnfr state

VNFR ID STATE

---------------------------------

crucs502-4g-CRPCF504 alive

crucs502-4g-CRPCF505 alive

crucs502-4g-CRPCF506 alive

crucs502-4g-CRPCF507 alive

crucs502-4g-CRPCF604 alive

crucs502-4g-CRPCF605 alive

crucs502-4g-CRPCF606 alive

crucs502-4g-CRPCF607 alive

crucs502-4g-CRPGW502 alive

crucs502-4g-CRPGW503 alive

crucs502-4g-CRPGW608 alive

crucs502-4g-CRPGW609 alive

crucs502-4g-CRPGW610 alive

crucs502-4g-CRPGW611 alive

crucs502-4g-CRPGW612 alive

crucs502-4g-CRPGW613 alive

crucs502-4g-CRPGW614 alive

crucs502-4g-CRPGW615 alive

crucs502-4g-CRSGW606 alive

crucs502-4g-CRSGW607 alive

crucs502-4g-CRSGW608 alive

crucs502-4g-CRSGW609 alive

crucs502-4g-CRSGW610 alive

crucs502-4g-CRSGW611 alive

crucs502-5g-upf-CRUPF014 alive

crucs502-5g-upf-CRUPF015 alive

crucs502-5g-upf-CRUPF016 alive

crucs502-5g-upf-CRUPF017 alive

crucs502-5g-upf-CRUPF018 alive

crucs502-5g-upf-CRUPF019 alive

crucs502-5g-upf-CRUPF020 alive

crucs502-5g-upf-CRUPF021 alive

crucs502-5g-upf-CRUPF022 alive

crucs502-5g-upf-CRUPF023 alive

crucs502-5g-upf-CRUPF024 alive

crucs502-5g-upf-CRUPF025 alive

crucs502-5g-upf-CRUPF026 alive

crucs502-5g-upf-CRUPF027 alive

crucs502-cnat-cnat alive

crucs502-cnat-smi-cm alive

crucs502-esc-vnf-esc alive

verify the same in openstack (source the correct overcloud rc file)

(crucs502) [stack@crucs502-ospd ~]$ nova list --fields name,status,host |egrep "CRPCF507|cnat"

<truncated output>

| 3eb43fe7-9f41-42d8-afe4-80f6fd62c385 | crucs502-4g-CRPCF507-core-CRPCF5071 | ACTIVE | crucs502-compute-11.localdomain |

| cc678283-2967-4404-a714-e4dd78000e82 | crucs502-cnat-cnat-core-etcd1 | ACTIVE | crucs502-osd-compute-0.localdomain |

| 711d6fcd-b816-49d4-a702-e993765757b0 | crucs502-cnat-cnat-core-master3 | ACTIVE | crucs502-osd-compute-3.localdomain |

| 46f64bde-a8db-48f2-bf3d-fe3b01295f2f | crucs502-cnat-cnat-core-oam1 | ACTIVE | crucs502-osd-compute-3.localdomain |

| f470ba3d-813e-434b-aac8-78bc646fda22 | crucs502-cnat-cnat-core-oam2 | ACTIVE | crucs502-osd-compute-2.localdomain |

Échec de récupération

Cet exemple illustre un cas d'échec de récupération à partir de l'ESC. Dans ce cas, la machine virtuelle est redéployée à partir d'UAME.

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli recovery-vm-action DO crucs502-4g-CRPC_CRPCF5_0_ee07bf60-a8f8-405f-9a0d-cfa7363e32e7

Ce résultat montre le message d'échec dans yangesc.log

tail -50f /var/log/esc/yangesc.log

2020-05-05 02:57:21.143 WARN ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

2020-05-05 02:57:21.143 WARN Type: VM_RECOVERY_INIT

2020-05-05 02:57:21.143 WARN Status: SUCCESS

2020-05-05 02:57:21.143 WARN Status Code: 200

2020-05-05 02:57:21.143 WARN Status Msg: Recovery event for VM Generated ID [crucs502-4g-CRPC_CRPCF5_0_ee07bf60-a8f8-405f-9a0d-cfa7363e32e7] triggered.

2020-05-05 02:57:21.143 WARN Tenant: core

2020-05-05 02:57:21.143 WARN Deployment name: crucs502-4g-CRPCF507-core

2020-05-05 02:57:21.143 WARN VM group name: CRPCF5071

<output trimmed>

2020-05-05 02:57:21.144 WARN ===== SEND NOTIFICATION ENDS =====

2020-05-05 03:09:21.655 WARN

2020-05-05 03:09:21.655 WARN ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

2020-05-05 03:09:21.655 WARN Type: VM_RECOVERY_REBOOT

2020-05-05 03:09:21.655 WARN Status: SUCCESS

2020-05-05 03:09:21.655 WARN Status Code: 200

2020-05-05 03:09:21.655 WARN Status Msg: VM Generated ID [crucs502-4g-CRPC_CRPCF5_0_ee07bf60-a8f8-405f-9a0d-cfa7363e32e7] is rebooted.

2020-05-05 03:09:21.655 WARN Tenant: core

2020-05-05 03:09:21.655 WARN Deployment name: crucs502-4g-CRPCF507-core

2020-05-05 03:09:21.655 WARN VM group name: CRPCF5071

<output trimmed>

2020-05-05 03:09:21.656 WARN ===== SEND NOTIFICATION ENDS =====

2020-05-05 03:14:22.079 WARN

2020-05-05 03:14:22.079 WARN ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

2020-05-05 03:14:22.079 WARN Type: VM_RECOVERY_COMPLETE

2020-05-05 03:14:22.079 WARN Status: FAILURE

2020-05-05 03:14:22.079 WARN Status Code: 500

2020-05-05 03:14:22.079 WARN Status Msg: Recovery: Recovery completed with errors for VM: [crucs502-4g-CRPC_CRPCF5_0_ee07bf60-a8f8-405f-9a0d-cfa7363e32e7]

2020-05-05 03:14:22.079 WARN Tenant: core

2020-05-05 03:14:22.079 WARN Deployment name: crucs502-4g-CRPCF507-core

2020-05-05 03:14:22.079 WARN VM group name: CRPCF5071

<output trimmed>

Vérifier la stratégie de récupération de l'ESC

Dans ESC, la méthode de récupération est reboot only (redémarrage uniquement). Cela montre que la VM n'a pas pu être rétablie lors d'un redémarrage. Nécessité de redéployer.

crucs502-esc-vnf-esc-core-esc-1# show running-config | include recovery_policy

recovery_policy recovery_type AUTO

recovery_policy action_on_recovery REBOOT_ONLY

recovery_policy max_retries 1

Confirmer à nouveau l'état de la VM dans UAME

Déflecteur (Surligner pour lire)

Remarque importante :  Le redéploiement est fourni avec la configuration day0. La configuration du jour 1 doit être chargée séparément.

Remarque importante :  Le redéploiement est fourni avec la configuration day0. La configuration du jour 1 doit être chargée séparément.

ubuntu@crucs502-uame-1:~$ /opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.8/bin/confd_cli -u admin -C

Enter Password for 'admin':

elcome to the ConfD CLI

admin connected from 10.249.80.137 using ssh on crucs502-uame-1

crucs502-uame-1#

crucs502-uame-1#

crucs502-uame-1#show vnfr state

VNFR ID STATE

---------------------------------

crucs502-4g-CRPCF504 alive

crucs502-4g-CRPCF505 alive

crucs502-4g-CRPCF506 alive

crucs502-4g-CRPCF507 error

crucs502-4g-CRPCF604 alive

Étape 4 : redéploiement des machines virtuelles

Redéploiement des machines virtuelles depuis UAME

crucs502-uame-1# recover nsd-id crucs502-4g vnfd CRPCF507 recovery-action redeploy

Inspecter les journaux de redéploiement

Afficher les journaux UAME et ESC. Ce processus peut prendre jusqu'à 15 minutes.

Journaux UAME :

tail -50f /var/log/upstart /uame/log

<truncated output>

2020-05-06 08:57:22,252 - | VM_RECOVERY_DEPLOYED | CRPCF5071 | SUCCESS | Waiting for: VM_RECOVERY_COMPLETE|

2020-05-06 08:57:22,255 - Timing out in 143 seconds

2020-05-06 08:57:48,227 - | VM_RECOVERY_COMPLETE | crucs502-4g-CRPC_CRPCF5_0_ee07bf60-a8f8-405f-9a0d-cfa7363e32e7 | SUCCESS | (1/1)

2020-05-06 08:57:48,229 - NETCONF transaction completed successfully!

2020-05-06 08:57:48,231 - Released lock: esc_vnf_req

2020-05-06 08:57:48,347 - Deployment recover-vnf-deployment: crucs502-4g succeeded

2020-05-06 08:57:48,354 - Send Deployment notification for: crucs502-4g-CRPCF507

Journaux ESC :

tail -50f /var/log/esc/yangesc.log

2020-05-06 08:58:01.454 WARN Type: VM_RECOVERY_COMPLETE

2020-05-06 08:58:01.454 WARN Status: SUCCESS

2020-05-06 08:58:01.454 WARN Status Code: 200

2020-05-06 08:58:01.454 WARN Status Msg: Recovery: Successfully recovered VM [crucs502-4g-CRPC_CRPCF5_0_ee07bf60-a8f8-405f-9a0d-cfa7363e32e7].

2020-05-06 08:58:01.454 WARN Tenant: core

2020-05-06 08:58:01.454 WARN Deployment ID: 4f958c43-dfa4-45d4-a69d-76289620c337

2020-05-06 08:58:01.454 WARN Deployment name: crucs502-4g-CRPCF507-core

2020-05-06 08:58:01.454 WARN VM group name: CRPCF5071

<output trimmed>

Vérifiez l'état de la VM. Suivez la procédure décrite à l'étape 3.