Contenu

Introduction

Problème

Identifier la source des alertes

Valider le noeud, le pod et l'état des ports

Validation des noeuds et des pods à partir du VIP principal

Validations de ports à partir du VIP principal K8s

Validations de ports à partir de SMI Cluster Deployer

Identifier le serveur UCS

Validation du serveur UCS à partir du déployeur de cluster SMI

Mappage des ports VIP principaux et des interfaces réseau UCS

Identification du commutateur leaf

Solution

Introduction

Ce document décrit comment identifier le commutateur de calcul et de terminal pour une plate-forme de déploiement cloud native (CNDP) SMF (Session Management Function) spécifique et résoudre l'alerte « network-receive-error » signalée dans Common Execution Environment (CEE).

Problème

Les alertes « network-receive-error » sont signalées sur le rack CEE Opcenter Rack2.

[lab0200-smf/labceed22] cee# show alerts active summary

NAME UID SEVERITY STARTS AT SOURCE SUMMARY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

network-receive-error 998c77d6a6a0 major 10-26T00:10:31 lab0200-smf-mas Network interface "bd0" showing receive errors on hostname lab0200-s...

network-receive-error ea4217bf9d9e major 10-26T00:10:31 lab0200-smf-mas Network interface "bd0" showing receive errors on hostname lab0200-s...

network-receive-error 97fad40d2a58 major 10-26T00:10:31 lab0200-smf-mas Network interface "eno6" showing receive errors on hostname lab0200-...

network-receive-error b79540eb4e78 major 10-26T00:10:31 lab0200-smf-mas Network interface "eno6" showing receive errors on hostname lab0200-...

network-receive-error e3d163ff4012 major 10-26T00:10:01 lab0200-smf-mas Network interface "bd0" showing receive errors on hostname lab0200-s...

network-receive-error 12a7b5a5c5d5 major 10-26T00:10:01 lab0200-smf-mas Network interface "eno6" showing receive errors on hostname lab0200-...

Pour obtenir la description de l'alerte, reportez-vous au Guide d'exploitation de l'infrastructure des microservices de l'abonné de base Ultra Cloud.

Alert: network-receive-errors

Annotations:

Type: Communications Alarm

Summary: Network interface "{{ $labels.device }}" showing receive errors on hostname {{ $labels.hostname }}"

Expression:

|

rate(node_network_receive_errs_total{device!~"veth.+"}[2m]) > 0

For: 2m

Labels:

Severity: major

Identifier la source des alertes

Connectez-vous à CEE labceed22, vérifiez les détails d'alerte « network-receive-error » signalés sur les interfaces bd0 et eno6 pour identifier le noeud et le pod.

[lab0200-smf/labceed22] cee# show alerts active summary

NAME                   UID           SEVERITY  STARTS AT       SOURCE                 SUMMARY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

network-receive-error  3b6a0a7ce1a8  major     10-26T21:17:01  lab0200-smf-mas  Network interface "bd0" showing receive errors on hostname tpc...

network-receive-error  15abab75c8fc  major     10-26T21:17:01  lab0200-smf-mas  Network interface "eno6" showing receive errors on hostname tp...

Exécutez la commande show alerts active detail network-receive-error <UID> pour extraire les détails de l'alerte.

Dans l'exemple, la source des deux alertes est le noeud lab0200-smf-primary-1 pod node-exporter-47xmm.

[lab0200-smf/labceed22] cee# show alerts active detail network-receive-error  3b6a0a7ce1a8

alerts active detail network-receive-error 3b6a0a7ce1a8

severity    major

type        "Communications Alarm"

startsAt    2021-10-26T21:17:01.913Z

source      lab0200-smf-primary-1

summary     "Network interface \"bd0\" showing receive errors on hostname lab0200-smf-primary-1\""

labels      [ "alertname: network-receive-errors" "cluster: lab0200-smf_cee-labceed22" "component: node-exporter" "controller_revision_hash: 75c4cb979f" "device: bd0" "hostname: lab0200-smf-primary-1" "instance: 10.192.1.42:9100" "job: kubernetes-pods" "monitor: prometheus" "namespace: cee-labceed22" "pod: node-exporter-47xmm" "pod_template_generation: 1" "replica: lab0200-smf_cee-labceed22" "severity: major" ]

annotations [ "summary: Network interface \"bd0\" showing receive errors on hostname lab0200-smf-primary-1\"" "type: Communications Alarm" ]

[lab0200-smf/labceed22] cee# show alerts active detail network-receive-error 15abab75c8fc

alerts active detail network-receive-error 15abab75c8fc

severity    major

type        "Communications Alarm"

startsAt    2021-10-26T21:17:01.913Z

source      lab0200-smf-primary-1

summary     "Network interface \"eno6\" showing receive errors on hostname lab0200-smf-primary-1\""

labels      [ "alertname: network-receive-errors" "cluster: lab0200-smf_cee-labceed22" "component: node-exporter" "controller_revision_hash: 75c4cb979f" "device: eno6" "hostname: lab0200-smf-primary-1" "instance: 10.192.1.42:9100" "job: kubernetes-pods" "monitor: prometheus" "namespace: cee-labceed22" "pod: node-exporter-47xmm" "pod_template_generation: 1" "replica: lab0200-smf_cee-labceed22" "severity: major" ]

annotations [ "summary: Network interface \"eno6\" showing receive errors on hostname lab0200-smf-primary-1\"" "type: Communications Alarm" ]

Valider le noeud, le pod et l'état des ports

Validation des noeuds et des pods à partir du VIP principal

Connectez-vous au K8 VIP principal du rack2 pour valider l'état du noeud source et du pod.

Dans l'exemple, les deux sont en bon état : Prêt et en cours.

cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$ kubectl get nodes

NAME                         STATUS   ROLES                  AGE    VERSION

lab0200-smf-primary-1   Ready    control-plane          105d   v1.21.0

lab0200-smf-primary-2   Ready    control-plane          105d   v1.21.0

lab0200-smf-primary-3   Ready    control-plane          105d   v1.21.0

lab0200-smf-worker-1   Ready    <none>                 105d   v1.21.0

lab0200-smf-worker-2   Ready    <none>                 105d   v1.21.0

lab0200-smf-worker-3   Ready    <none>                 105d   v1.21.0

lab0200-smf-worker-4   Ready    <none>                 105d   v1.21.0

lab0200-smf-worker-5   Ready    <none>                 105d   v1.21.0

cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$ kubectl get pods -A -o wide | grep node-exporter--47xmm

cee-labceed22     node-exporter-47xmm                                       1/1     Running   0          18d    10.192.1.44       lab0200-smf-primary-1   <none>           <none>

Validations de ports à partir du VIP principal K8s

Validez que les interfaces bd0 et eno6 sont actives avec ip addr | grep eno6 et adresse ip | grep bd0.

Note: Lorsque le filtre est appliqué pour bd0, l'eno6 est affiché dans la sortie. La raison est que eno5 et eno6 sont configurés en tant qu'interfaces liées sous bd0, qui peuvent être validées dans le SMI Cluster Deployer.

cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$ ip addr | grep eno6

3: eno6: <BROADCAST,MULTICAST,SECONDARY,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq primary bd0 state UP group default qlen 1000

cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$ ip addr | grep bd0

2: eno5: <BROADCAST,MULTICAST,SECONDARY,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq primary bd0 state UP group default qlen 1000

3: eno6: <BROADCAST,MULTICAST,SECONDARY,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq primary bd0 state UP group default qlen 1000

12: bd0: <BROADCAST,MULTICAST,PRIMARY,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000

13: vlan111@bd0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000

14: vlan112@bd0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000

182: cali7a166bd093d@if4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1440 qdisc noqueue state UP group default

Validations de ports à partir de SMI Cluster Deployer

Connectez-vous au VIP de Cluster Manager, puis accédez par SSH à Operations (Ops) Center ops-center-smi-cluster-deployer.

cloud-user@lab-deployer-cm-primary:~$ kubectl get svc -n smi-cm

NAME                                          TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP     PORT(S)                                                 AGE

cluster-files-offline-smi-cluster-deployer    ClusterIP   10.102.53.184    <none>          8080/TCP                                                110d

iso-host-cluster-files-smi-cluster-deployer   ClusterIP   10.102.38.70     172.16.1.102   80/TCP                                                  110d

iso-host-ops-center-smi-cluster-deployer      ClusterIP   10.102.83.54     172.16.1.102   3001/TCP                                                110d

netconf-ops-center-smi-cluster-deployer       ClusterIP   10.102.196.125   10.241.206.65   3022/TCP,22/TCP                                         110d

ops-center-smi-cluster-deployer               ClusterIP   10.102.12.170    <none>          8008/TCP,2024/TCP,2022/TCP,7681/TCP,3000/TCP,3001/TCP   110d

squid-proxy-node-port                         NodePort    10.102.72.168    <none>          3128:32572/TCP                                          110d

cloud-user@lab-deployer-cm-primary:~$ ssh -p 2024 admin@10.102.12.170

admin@10.102.12.170's password:

Welcome to the Cisco SMI Cluster Deployer on lab-deployer-cm-primary

Copyright © 2016-2020, Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.

admin connected from 172.16.1.100 using ssh on ops-center-smi-cluster-deployer-5cdc5f94db-bnxqt

[lab-deployer-cm-primary] SMI Cluster Deployer#

Vérifiez le cluster, les valeurs par défaut du noeud, les interfaces et le mode des paramètres pour le noeud. Dans l'exemple, le lab0200-smf.

[lab-deployer-cm-primary] SMI Cluster Deployer#  show running-config clusters

clusters lab0200-smf

environment lab0200-smf-deployer_1

…

node-defaults initial-boot netplan ethernets eno5

dhcp4 false

dhcp6 false

exit

node-defaults initial-boot netplan ethernets eno6

dhcp4 false

dhcp6 false

exit

node-defaults initial-boot netplan ethernets enp216s0f0

dhcp4 false

dhcp6 false

exit

node-defaults initial-boot netplan ethernets enp216s0f1

dhcp4 false

dhcp6 false

exit

node-defaults initial-boot netplan ethernets enp94s0f0

dhcp4 false

dhcp6 false

exit

node-defaults initial-boot netplan ethernets enp94s0f1

dhcp4 false

dhcp6 false

exit

node-defaults initial-boot netplan bonds bd0

dhcp4      false

dhcp6      false

optional   true

interfaces [ eno5 eno6 ]

parameters mode      active-backup

parameters mii-monitor-interval 100

parameters fail-over-mac-policy active

exit

Dans le VIP principal, validez les erreurs et/ou les abandons sur les interfaces bd0 et eno6.

Lorsque les deux interfaces sont abandonnées, le matériel du commutateur UCS ou Leaf doit être vérifié pour tout problème matériel.

cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$  ifconfig bd0

bd0: flags=5187<UP,BROADCAST,RUNNING,PRIMARY,MULTICAST>  mtu 1500

inet6 fe80::8e94:1fff:fef6:53cd  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>

ether 8c:94:1f:f6:53:cd  txqueuelen 1000  (Ethernet)

RX packets 47035763777  bytes 19038286946282 (19.0 TB)

RX errors 49541  dropped 845484  overruns 0  frame 49541

TX packets 53797663096  bytes 32320571418654 (32.3 TB)

TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$  ifconfig eno6

eno6: flags=6211<UP,BROADCAST,RUNNING,SECONDARY,MULTICAST>  mtu 1500

ether 8c:94:1f:f6:53:cd  txqueuelen 1000  (Ethernet)

RX packets 47035402290  bytes 19038274391478 (19.0 TB)

RX errors 49541  dropped 845484  overruns 0  frame 49541

TX packets 53797735337  bytes 32320609021235 (32.3 TB)

TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

Identifier le serveur UCS

Validation du serveur UCS à partir du déployeur de cluster SMI

Exécutez show running-config clusters <nom du cluster> nodes <nom du noeud> dans le SMI Cluster Deployer pour connaître l'adresse IP CIMC du serveur UCS.

[lab-deployer-cm-primary] SMI Cluster Deployer# show running-config clusters lab0200-smf nodes primary-1

clusters lab0200-smf

nodes primary-1

maintenance  false

host-profile cp-data-r2-sysctl

k8s node-type       primary

k8s ssh-ip          10.192.1.42

k8s sshd-bind-to-ssh-ip true

k8s node-ip         10.192.1.42

k8s node-labels smi.cisco.com/node-type oam

exit

k8s node-labels smi.cisco.com/node-type-1 proto

exit

ucs-server cimc user admin

...

ucs-server cimc ip-address 172.16.1.62

...

exit

Envoyez SSH à l'adresse IP CIMC 172.16.1.62 via Active CM et validez le nom du serveur.

Dans l'exemple, le nom du serveur est LAB0200-Server8-02.

cloud-user@lab-deployer-cm-primary:~$ ssh admin@172.16.1.62

Warning: Permanently added '172.16.1.62' (RSA) to the list of known hosts.

admin@172.16.1.62's password:

LAB0200-Server8-02#

Note: Validez le nom du serveur dans le questionnaire d'informations client (CIQ), si le CIQ est disponible.

Mappage des ports VIP principaux et des interfaces réseau UCS

Sur le VIP principal, vérifiez les noms d'interface physique pour eno6 avec la commande ls -la /sys/class/net. Dans l'exemple, lorsque lscpi est utilisé pour identifier le périphérique eno6, le port 1d:0.1 doit être utilisé pour identifier eno6.

cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$ ls -la /sys/class/net

total 0

drwxr-xr-x  2 root root    0 Oct 12 06:18 .

drwxr-xr-x 87 root root    0 Oct 12 06:18 ..

lrwxrwxrwx  1 root root    0 Oct 12 06:18 bd0 -> ../../devices/virtual/net/bd0

lrwxrwxrwx  1 root root    0 Oct 12 06:18 bd1 -> ../../devices/virtual/net/bd1

…

lrwxrwxrwx  1 root root    0 Oct 12 06:18 eno5 -> ../../devices/pci0000:17/0000:17:00.0/0000:18:00.0/0000:19:01.0/0000:1b:00.0/0000:1c:00.0/0000:1d:00.0/net/eno5

lrwxrwxrwx  1 root root    0 Oct 12 06:18 eno6 -> ../../devices/pci0000:17/0000:17:00.0/0000:18:00.0/0000:19:01.0/0000:1b:00.0/0000:1c:00.0/0000:1d:00.1/net/eno6

Note: La lspci affiche des informations sur tous les périphériques sur le serveur UCS tels que MLOM, SLOM, PCI, etc. Les informations de périphérique peuvent être utilisées pour mapper avec les noms des interfaces dans la sortie de commande ls -la /sys/class/net.

Dans l'exemple, le port 1d:0.1 appartient à l'interface MLOM et eno6. Le eno5 est le port MLOM 1d:0.0.

cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$ lspci

……

1d:00.0 Ethernet controller: Cisco Systems Inc VIC Ethernet NIC (rev a2)

1d:00.1 Ethernet controller: Cisco Systems Inc VIC Ethernet NIC (rev a2)

3b:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller 10G X550T (rev 01)

3b:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller 10G X550T (rev 01)

5e:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller XL710 for 40GbE QSFP+ (rev 02)

5e:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller XL710 for 40GbE QSFP+ (rev 02)

d8:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller XL710 for 40GbE QSFP+ (rev 02)

d8:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller XL710 for 40GbE QSFP+ (rev 02)

Dans l'interface graphique de CIMC, faites correspondre l'adresse MAC MLOM vue sur le résultat de ifconfig du VIP principal.

cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$  ifconfig bd0

bd0: flags=5187<UP,BROADCAST,RUNNING,PRIMARY,MULTICAST>  mtu 1500

inet6 fe80::8e94:1fff:fef6:53cd  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>

ether 8c:94:1f:f6:53:cd  txqueuelen 1000  (Ethernet)

RX packets 47035763777  bytes 19038286946282 (19.0 TB)

RX errors 49541  dropped 845484  overruns 0  frame 49541

TX packets 53797663096  bytes 32320571418654 (32.3 TB)

TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$  ifconfig eno6

eno6: flags=6211<UP,BROADCAST,RUNNING,SECONDARY,MULTICAST>  mtu 1500

ether 8c:94:1f:f6:53:cd  txqueuelen 1000  (Ethernet)

RX packets 47035402290  bytes 19038274391478 (19.0 TB)

RX errors 49541  dropped 845484  overruns 0  frame 49541

TX packets 53797735337  bytes 32320609021235 (32.3 TB)

TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

Identification du commutateur leaf

Dans le réseau Cluster Manager, comme illustré dans l'image, les MLOM (eno5/eno6) sont connectés aux Leafs 1 et 2.

Note: La validation laisse les noms d'hôte dans CIQ, si le CIQ est disponible.

Connectez-vous aux deux leafs et saisissez le nom du serveur.

Dans l'exemple, les interfaces LAB0200-Server8-02 MLOM et MLOM sont connectées aux interfaces Eth1/49 sur Leaf1 et Leaf2.

Leaf1# sh int description | inc LAB0200-Server8-02

Eth1/10       eth    40G     PCIE-01-2-LAB0200-Server8-02

Eth1/30       eth    40G     PCIE-02-2-LAB0200-Server8-02

Eth1/49       eth    40G     LAB0200-Server8-02 MLOM-P2

Leaf2# sh int description | inc LAB0200-Server8-02

Eth1/10       eth    40G     PCIE-01-1-LAB0200-Server8-02

Eth1/30       eth    40G     PCIE-02-1-LAB0200-Server8-02

Eth1/49       eth    40G     LAB0200-Server8-02 MLOM-P1

Solution

Important :  Chaque problème nécessite sa propre analyse. Si aucune erreur n'est détectée du côté Nexus, vérifiez les interfaces du serveur UCS.

Dans le scénario, le problème est lié à la défaillance de liaison sur Leaf1 int eth1/49 qui est connecté avec LAB0200-Server8-02 MLOM eno6.

Le serveur UCS est validé et aucun problème matériel n'a été détecté, MLOM et les ports étaient en bon état.

Leaf1 a montré des erreurs de sortie TX :

Leaf1# sh int Eth1/49

Ethernet1/49 is up

admin state is up, Dedicated Interface

Hardware: 10000/40000/100000 Ethernet, address: e8eb.3437.48ca (bia e8eb.3437.48ca)

Description: LAB0200-Server8-02 MLOM-P2

MTU 9216 bytes, BW 40000000 Kbit , DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is trunk

full-duplex, 40 Gb/s, media type is 40G

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on  FEC mode is Auto

Input flow-control is off, output flow-control is off

Auto-mdix is turned off

Rate mode is dedicated

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

EEE (efficient-ethernet) : n/a

admin fec state is auto, oper fec state is off

Last link flapped 5week(s) 6day(s)

Last clearing of "show interface" counters never

12 interface resets

Load-Interval #1: 30 seconds

30 seconds input rate 162942488 bits/sec, 26648 packets/sec

30 seconds output rate 35757024 bits/sec, 16477 packets/sec

input rate 162.94 Mbps, 26.65 Kpps; output rate 35.76 Mbps, 16.48 Kpps

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

300 seconds input rate 120872496 bits/sec, 22926 packets/sec

300 seconds output rate 54245920 bits/sec, 17880 packets/sec

input rate 120.87 Mbps, 22.93 Kpps; output rate 54.24 Mbps, 17.88 Kpps

RX

85973263325 unicast packets  6318912 multicast packets  55152 broadcast packets

85979637389 input packets  50020924423841 bytes

230406880 jumbo packets  0 storm suppression bytes

0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer

0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

0 input with dribble  0 input discard

0 Rx pause

TX

76542979816 unicast packets  88726302 multicast packets  789768 broadcast packets

76632574981 output packets  29932747104403 bytes

3089287610 jumbo packets

79095 output error  0 collision  0 deferred  0 late collision

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble  0 output discard

0 Tx pause

L'alerte « network-receive-error » a été résolue par le remplacement du câble sur int eth1/49 Leaf1.

La dernière défaillance de liaison d’interface a été signalée juste avant le remplacement du câble.

2021 Nov 17 07:36:48 TPLF0201 %BFD-5-SESSION_STATE_DOWN: BFD session 1090519112 to neighbor 10.22.101.1 on interface Vlan2201 has gone down. Reason: Control

Detection Time Expired.

2021 Nov 17 07:37:30 TPLF0201 %BFD-5-SESSION_STATE_DOWN: BFD session 1090519107 to neighbor 10.22.101.2 on interface Vlan2201 has gone down. Reason: Control

Detection Time Expired.

2021 Nov 18 05:09:12 TPLF0201 %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/48 is down (Link failure)

Les alertes sont effacées sur eno6/bd0 du labceed22 après le remplacement du câble.

[lab0200-smf/labceed22] cee# show alerts active summary

NAME UID SEVERITY STARTS AT SOURCE SUMMARY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

watchdog a62f59201ba8 minor 11-02T05:57:18 System This is an alert meant to ensure that the entire alerting pipeline is functional. This ale...