Contenu

Introduction

Informations générales

Procédure d'activation des journaux de proxy HA

Discussions connexes de la communauté d’assistance Cisco

Introduction

Cet article décrit la procédure d'activation de la journalisation High Available-Proxy (HA-Proxy) dans Cisco Policy Suite (CPS). HA-Proxy est utilisé pour l'équilibrage de charge disponible élevé. Par défaut, pour des raisons de performances, HA-Proxy ne consigne pas les messages.

Note: Vous ne devez activer les journaux du proxy HA que si un problème lié au proxy HA apparaît.

Informations générales

La journalisation HA-Proxy doit être activée uniquement lorsqu'un problème potentiel lié au proxy HA, qui ne peut pas être identifié par d'autres journaux de débogage dans le système CPS, est détecté.

Procédure d'activation des journaux de proxy HA

Toutes les étapes doivent être effectuées sur la machine virtuelle (VM) de l'équilibreur de charge actif et doivent être répétées dans l'équilibreur de charge passif, de sorte que chaque fois que le basculement de l'équilibreur de charge se produit, la journalisation HA-Proxy est prise en charge.

1. Accédez au fichier haproxy.cfg (/etc/haproxy/haproxy.cfg) et vérifiez que vous avez la même entrée que celle illustrée dans cette image. Par défaut, dans la plupart des cas, le niveau du journal est défini sur debug. Modifiez-le en erreur, sinon des journaux inutiles sont enregistrés.

2. Sélectionnez le proxy pour lequel vous voulez effectuer la journalisation, il existe de nombreuses configurations de proxy dans le fichier de configuration HA-Proxy, telles que svn_proxy, pb_proxy, Portal_admin_proxy. L'activation de la journalisation HA-Proxy pour svn_proxy est affichée dans cette image.

3. Modifiez le fichier /etc/syslog.conf et ajoutez l'entrée comme indiqué dans cette image. Assurez-vous que local1 porte le même nom que l'étape 1.

4. Modifiez le fichier /etc/sysconfig/syslog et modifiez-le comme indiqué dans cette image.  Vous ajoutez simplement r. Cela garantit la connexion aux machines distantes.

5. Modifiez le fichier /etc/logroate.d/syslog et assurez-vous d'ajouter une entrée pour /var/log/haproxy.log comme indiqué dans cette image.

7. Redémarrez le processus syslogd et HA-Proxy à l'aide des commandes service syslog restart et service haproxy restart.