Contenu

Introduction

Informations générales

Abréviations

Flux de travail du MoP

Commutateur leaf dans la configuration Ultra-M

Conditions préalables

Procédure de remplacement du commutateur

Introduction

Ce document décrit les étapes requises pour remplacer un commutateur Leaf défectueux (Nexus 93180YC-EX) dans une configuration Ultra-M qui héberge les fonctions de réseau virtuel (VNF) de StarOS.

Informations générales

Ultra-M est une solution de coeur de réseau de paquets mobiles virtualisés prépackagée et validée conçue pour simplifier le déploiement des VNF. Les serveurs qui font partie de la configuration Ultra-M sont connectés à trois types de commutateurs différents :

- Catalyst Switch

- Commutateur Leaf

- Commutateur Spine

La topologie réseau d'une configuration Ultra-M est la suivante :

Topologie réseau UltraM

Remarque : la topologie du réseau n'est qu'une représentation, les connexions entre les commutateurs peuvent varier légèrement et dépend de la solution déployée. Ce document est destiné au personnel Cisco qui connaît la configuration de Cisco Ultra-M et le commutateur Nexus.

Abréviations

VNF

Fonction de réseau virtuel

API

Interface de programmation d'applications

MOP

Méthode de procédure

DI

Instance distribuée

FTP

Protocole FTP (File Transfer Protocol)

SFTP

Protocole de transfert de fichiers sécurisé

BGP

Border Gateway Protocol

BFD

Détection de transfert bidirectionnel

Flux de travail du MoP

Flux de travail de haut niveau de la procédure de remplacement

Commutateur leaf dans la configuration Ultra-M

Dans une configuration Ultra-M, le commutateur Leaf gère les réseaux suivants :

- Réseaux OpenStack - Gestion du locataire, API interne, réseau de stockage, réseau de gestion du stockage

- Réseaux VNF StarOS - Gestion des réseaux d'interface de ligne de commande et des réseaux de services

- Réseau de liaison ascendante - Connexion de liaison ascendante aux commutateurs Spine

Chaque rack d'une configuration Ultra-M comporte une paire de commutateurs Leaf. Les réseaux gérés par le commutateur Leaf sont redondants sur l’ensemble du

les commutateurs leaf du rack. Ainsi, les réseaux ne doivent pas être affectés par le remplacement d’un commutateur Leaf.

Conditions préalables

1. Effectuez une sauvegarde du fichier de configuration à partir du commutateur Leaf avec l'utilisation de ftp/sftp avant de procéder au remplacement du commutateur.

POD1-leaf1# copy running-config sftp:

Enter destination filename: [POD1-leaf1-running-config] backup-leaf-1-cfg

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 10.10.10.10

Enter username: admin

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Connected to 10.10.10.10

sftp> put /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg backup-leaf-1-cfg

Uploading /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg to /backup-leaf-1-cfg

/var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 33.2KB/s 00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

POD1-leaf1#

2. Vérifiez la version actuelle du logiciel qui s’exécute dans le commutateur et notez-en la version actuelle.

POD1-leaf1# show version

<snip>

Software

BIOS: version 07.59

NXOS: version 7.0(3)I7(3)

BIOS compile time: 08/26/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.bin

NXOS compile time: 2/12/2018 13:00:00 [02/12/2018 19:13:48]

3. Vérifiez le droit de licence actuel.

POD1-leaf1 # show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

4. Notez les câbles physiques connectés au commutateur et l'état du port.

POD1-leaf1  # show int status

5. Vérifiez l'état actuel des canaux de port, des homologues BGP (Border Gateway Protocol) et des voisins BFD (Bidirectional Forwarding Detection).

POD1-leaf1  #  show port-channel summary

POD1-leaf1  #  show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1  #  show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1  #  show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1  #  show bfd ipv6 neighbor vrf all

Procédure de remplacement du commutateur

1. Installez le nouveau commutateur dans le bâti et connectez les câbles au commutateur comme indiqué. Les étapes de l'installation du commutateur se trouvent ici : Guide d'installation matérielle du mode NX-OS Cisco Nexus 93180YC-EX

2. Effectuez la configuration IP initiale afin d'activer l'accès au commutateur via l'adresse IP de gestion pour une configuration ultérieure. Les étapes permettant d'exécuter les paramètres IP initiaux sont les suivantes : Connexion du commutateur au réseau

3. Vérifiez la version logicielle du commutateur Nexus et effectuez une mise à niveau/rétrogradation vers la version logicielle précédente conformément à ce lien : Guide de mise à niveau et de mise à niveau du logiciel NX-OS de la gamme Cisco Nexus 9000

4. Vérifiez le niveau de licence du nouveau commutateur Nexus et vérifiez qu'il est conforme aux anciens paramètres de licence.

POD1-leaf1  # show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

5. Transférez la sauvegarde de configuration au nouveau commutateur.

server-backup$ sftp admin@10.10.10.10

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> ls

20170607_193430_poap_15489_1.log 20170607_193430_poap_15489_2.log 20170607_193430_poap_15489_init.log backup-leaf-1-cfg

sftp> put backup-leaf-1-cfg

Uploading backup-spine-cfg-2 to /backup-leaf-1-cfg

backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 23.5KB/s 00:01

sftp> bye

POD1-leaf1 # copy bootflash:///backup-leaf-1-cfg startup-config

Copy progress 100% 33KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

6. Rechargez le commutateur après avoir chargé la configuration de sauvegarde.

POD1-leaf1  # reload

7. Vérifiez l'état des ports, les canaux de port, les homologues BGP et les voisins BFD.

POD1-leaf1# show int status

POD1-leaf1  #  show port-channel summary

POD1-leaf1  #  show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1  #  show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1  #  show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1  #  show bfd ipv6 neighbor vrf all