Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Abréviations

Problème

Dépannage

Solution

Introduction

Ce document décrit comment dépanner le problème qui se produit lorsque la dégradation de l'indicateur de performance clé (KPI) de l'attachement 4G se produit lorsque la raison de déconnexion m-hss-user-inconnu est augmentée.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Connaissances matérielles de 5000/5500

- StarOS

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment.

All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Abréviations

ASR

Attacher le taux de réussite

KPI

Indicateur de performance clé

AIR

Demande d'informations d'authentification

AIA

Réponse des informations d'authentification

URCE

Demande d'échange de capacités

CEA

Réponse d'échange de capacité

MME

Entité de gestion de la mobilité

HSS

Serveur d'abonné domestique

DPC

Carte de traitement des données

RFC

Demande de commentaires

AVP

Paire de valeur d'attribut

Problème

Le fournisseur de services a signalé la dégradation de l'ASR 4G dans un MME et la raison de déconnexion 'mme-hss-user-inconnu' a été augmentée.

« mme-hss-user-inconnu(375)" raison de déconnexion décrit le nombre total de sessions déconnectées parce que l'utilisateur MME HSS est inconnu.

Une trace d'échec capturée a signalé que HSS rejetait l'authentification en tant que code de résultat DIAMETER_MISSING_AVP (5005) dans le message AIA.

MME a constamment reçu « DIAMETER_MISSING_AVP (5005)" de HSS et voici à quoi ressemble le message AIA d'échec :

INBOUND>>>>>  From diamproxy:52 oxy_conn_mgmt.c:3406 (Callid 4c0ea07a) 08:42:11:109 Eventid:81991(5)

Diameter message from 10.5.40.X:6000 to 10.0.231.Y:49417

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x000110    (272)

Command Flags:      0x40        (64)  PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Answer

Application ID:     0x01000023  (16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadb40545  (2914256197)

End2End-ID:         0x2cafadd5  (749710805)

AVP Information:

[M]  Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000069   (105)

Data: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1276027002;2496613;5c204e8b-16502

[M]  Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]  Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000033   (51)

Data: hss101.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000029  (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Result-Code

Code:      0x0000010c (268) Result-Code

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: DIAMETER_MISSING_AVP (5005) >> DIAMETER_MISSING_AVP(5005)received from HSS

[M]  Failed-AVP

Code:      0x00000117 (279) Failed-AVP

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000018   (24)

[V] [M]  Visited-PLMN-Id

Code:      0x0000057f (1407) Visited-PLMN-Id

Flags:     0xc0       (192) [V]  [M]

Length:    0x00000d   (13)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0x00

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser afin de résoudre le problème de dégradation des KPI ASR en raison d'une augmentation de la raison de déconnexion inconnue de l'utilisateur me-hss.

Le « mon sub » collecté est suivi et comparé au scénario de réussite et d'échec. L'AVP des fonctionnalités prises en charge est manquante dans l'AIR du serveur MME au serveur HSS.

Les messages AIR et AIA réussis sont capturés à partir de la sous-trace de mon. Voici le message AIR envoyé de MME à HSS :

Monday December 24 2018

<<<<OUTBOUND  From diamproxy:49 diamproxy_rlf.c:553 (Callid 62adced4) 08:42:39:580 Eventid:81990(5)

Diameter message from 10.0.231.Y:48273 to 10.5.40.X:6000

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x0001c4   (452)

Command Flags:      0xc0        (192) REQ PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Request

Application ID:     0x01000023(16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadbdf12a  (2914906410)

End2End-ID:         0x60bd9382  (1623036802)

AVP Information:

[M]Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000069  (105)

Data: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1655557844;4204805;5c204ea7-30502

[M]Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00000c  (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00004f  (79)

Data: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

[M]Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00002d  (45)

Data: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]Destination-Realm

Code:      0x0000011b (283) Destination-Realm

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000029  (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]User-Name

Code:      0x00000001 (1) User-Name

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000017  (23)

Data: 404XY0000011111

[V]Supported-Features

Code:      0x00000274 (628) Supported-Features

Flags:    0x80       (128) [V]

Length:    0x000038  (56)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

[M]Vendor-Id

Code:      0x0000010a (266) Vendor-Id

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00000c  (12)

Data: 10415

[V]Feature-List-ID

Code:      0x00000275 (629) Feature-List-ID

Flags:     0x80      (128) [V]

Length:    0x000010  (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 1

[V]Feature-List

Code:      0x00000276 (630) Feature-List

Flags:     0x80      (128) [V]

Length:    0x000010  (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 469763591

[V] [M]Requested-EUTRAN-Authentication-Info

Code:      0x00000580 (1408) Requested-EUTRAN-Authentication-Info

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x00002c  (44)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

[V] [M]  Number-Of-Requested-Vectors

Code:      0x00000582 (1410) Number-Of-Requested-Vectors

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x000010  (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 1

[V] [M]  Immediate-Response-Preferred

Code:      0x00000584 (1412) Immediate-Response-Preferred

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:   0x000010   (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 1

[V] [M]Visited-PLMN-Id

Code:      0x0000057f (1407) Visited-PLMN-Id

Flags:    0xc0       (192) [V]  [M]

Length:    0x00000f  (15)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0x04f4YX

Le message AIA envoyé de HSS à MME est le suivant :

INBOUND>>>>>  From diamproxy:49 oxy_conn_mgmt.c:3406 (Callid 62adced4) 08:42:39:601 Eventid:81991(5)

Diameter message from 10.5.40.X:6000 to 10.0.231.Y:48273

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x000198   (408)

Command Flags:      0x40        (64)PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Answer

Application ID:     0x01000023(16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadbdf12a  (2914906410)

End2End-ID:         0x60bd9382  (1623036802)

AVP Information:

[M]Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000069  (105)

Data: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1655557844;4204805;5c204ea7-30502

[M]Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00000c  (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000029  (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000033  (51)

Data: hss304.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[V] [M]Authentication-Info

Code:      0x00000585 (1413) Authentication-Info

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x0000a0  (160)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

[V] [M]  EUTRAN-Vector

Code:      0x00000586 (1414) EUTRAN-Vector

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x000094  (148)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

[V] [M]  Item-Number

Code:      0x0000058b (1419) Item-Number

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x000010  (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 1

[V] [M]  RAND

Code:      0x000005a7 (1447) RAND

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x00001c  (28)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0xc8d8ecce3d684b36ee5aa7aaadaf2658

[V] [M]  XRES

Code:      0x000005a8 (1448) XRES

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x000014  (20)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0x7a74729d5a811ac9

[V] [M]  AUTN

Code:      0x000005a9 (1449) AUTN

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x00001c  (28)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0xddc5adb739e6800088e9c8135c3099d4

[V] [M]  KASME

Code:      0x000005aa (1450) KASME

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x00002c  (44)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0xbf4c4f11f05d9c8c1e39d1066c6cdb92080760e40d0273b015cfffd4a20325fc

[M]Result-Code

Code:      0x0000010c (268) Result-Code

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00000c  (12)

Data: DIAMETER_SUCCESS (2001)

Les messages d'erreur AIR et AIA sont capturés à partir de la sous-trace de mon.

Le message AIR envoyé de MME à HSS est le suivant :

<<<<OUTBOUND  From diamproxy:52 diamproxy_rlf.c:553 (Callid 4c0ea07a) 08:42:11:089 Eventid:81990(5)

Diameter message from 10.0.231.Y:49417 to 10.5.40.X:6000

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x000150    (336)

Command Flags:      0xc0        (192) REQ PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Request

Application ID:     0x01000023  (16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadb40545  (2914256197)

End2End-ID:         0x2cafadd5  (749710805)

AVP Information:

[M]  Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000069   (105)

Data: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1276027002;2496613;5c204e8b-16502

[M]  Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]  Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00004f   (79)

Data: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

[M]  Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00002d   (45)

Data: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Destination-Realm

Code:      0x0000011b (283) Destination-Realm

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000029   (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  User-Name

Code:      0x00000001 (1) User-Name

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000017   (23)

Data: 404XY0000022222

Le message AIA envoyé de HSS à MME est le suivant :

INBOUND>>>>>  From diamproxy:52 oxy_conn_mgmt.c:3406 (Callid 4c0ea07a) 08:42:11:109 Eventid:81991(5)

Diameter message from 10.5.40.X:6000 to 10.0.231.Y:49417

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x000110    (272)

Command Flags:      0x40        (64)  PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Answer

Application ID:     0x01000023  (16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadb40545  (2914256197)

End2End-ID:         0x2cafadd5  (749710805)

AVP Information:

[M]  Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000069   (105)

Data: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1276027002;2496613;5c204e8b-16502

[M]  Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]  Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000033   (51)

Data: hss101.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000029   (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Result-Code

Code:      0x0000010c (268) Result-Code

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: DIAMETER_MISSING_AVP (5005)              >>DIAMETER_MISSING_AVP(5005)received from HSS

[M]  Failed-AVP

Code:      0x00000117 (279) Failed-AVP

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000018   (24)

[V] [M]  Visited-PLMN-Id

Code:      0x0000057f (1407) Visited-PLMN-Id

Flags:     0xc0       (192) [V]  [M]

Length:    0x00000d   (13)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0x00

Selon la commande mon sub trace, l'erreur « DIAMETER_MISSING_AVP (5005)" est reçue pour 0004-diamproxy, qui est associé à la carte DPC 2 uniquement.

[local]SGSN-MME-03# show diameter  peers full endpoint DRA1 | grep -i -E "CPU|LOCAL HOST"

Monday December 24 11:34:47 IST 2018

Local Hostname: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 8/1                                Task: diamproxy-49

Local Hostname: 0002-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 9/1                                Task: diamproxy-50

Local Hostname: 0003-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 3/1                                Task: diamproxy-51

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 2/1                                Task: diamproxy-52

Local Hostname: 0005-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 4/1                                Task: diamproxy-53

Local Hostname: 0006-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 7/1                                Task: diamproxy-54

Local Hostname: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 8/1                                Task: diamproxy-49

Local Hostname: 0002-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 9/1                                Task: diamproxy-50

Local Hostname: 0003-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 3/1                                Task: diamproxy-51

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 2/1                                Task: diamproxy-52

Local Hostname: 0005-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 4/1                                Task: diamproxy-53

Local Hostname: 0006-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 7/1                                Task: diamproxy-54

[local]SGSN-MME-03#

Il semble que la raison de déconnexion soit ' mme-hss-user-inconnu' est augmentée pour l'instance de sessmgr qui est associée à l'instance de carte DPC 2 uniquement.

******** show task resources *******

task   cputime        memory     files     sessions

cpu facility      instused  allc   usedalloc used allc  used  allc S status

----------------------- ----------- ------------- --------- ------------- ------

..

2/1 sessmgr        749 3.07%  100% 355.0M 900.0M  173500   881 12000 I   good

2/1 sessmgr        762 2.86%  100% 353.3M 900.0M  171500   881 12000 I   good

<additional outputs supressed>

Disconnect reason for smgr-instance 749:

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 749|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:17 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          788     8.97597

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 749|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:19 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          790     8.99158

-------------------- -

Disconnect reason for smgr-instance 762:

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 762|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:26 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          743     8.16125

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 762|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:31 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          744     8.16147

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 762|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:32 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          749     8.20732

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 762|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:34 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          750     8.20659

Si cette case est cochée plus loin, les ID de fournisseur pris en charge étaient 'aucun' pour l'homologue HSS avec carte DPC 2.

[local]SGSN-MME-03# show diameter peers full peer-host dra01.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

-------------------------------------------------------------------------------

Context: s6a                             Endpoint: HSS_DRA01

-------------------------------------------------------------------------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/1                                Task: sessmgr-4

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

-----------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/2                                Task: sessmgr-8

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/0                                Task: sessmgr-15

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/0                                Task: sessmgr-20

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/1                                Task: sessmgr-27

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

Solution

Il semble que l'AVP « ID de fournisseur pris en charge » n'est pas négocié avec la carte DPC 2 et donc l'échec est observé pour cette carte seulement.

Selon la RFC 3588,

Supported-Vendor-Id AVP - Utilisé dans les messages CER et CEA afin d'informer l'homologue que l'expéditeur prend en charge (un sous-ensemble) les AVP spécifiques au fournisseur définis par le fournisseur identifié dans cet AVP.

ID fournisseur AVP - En combinaison avec l'ID fournisseur pris en charge AVP, ceci peut être utilisé afin de savoir quels attributs spécifiques au fournisseur peuvent être envoyés à l'homologue.

Afin d'échanger les capacités entre homologue de diamètre et client, ce plan d'action est suggéré au fournisseur de services.

Le plan d'action consiste à migrer la carte DPC 2 avec la carte DPC 10 de secours.

[local]SGSN-MME-03# card migrate from 2 to 10

Are you sure? [Yes|No]: yes

Le fournisseur de services a effectué la migration de la carte DPC 2 avec la carte DPC de secours 10.

Après activité, les ID de fournisseur pris en charge(10415) semblaient corrects pour la carte 10 avec le pair hss respectif et l'indicateur de performance clé ASR semblait également correct.

[local]SGSN-MME-03# show diameter peers full peer-host dra01.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

-------------------------------------------------------------------------------

Context: s6a                             Endpoint: HSS_DRA01

-------------------------------------------------------------------------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 10/1                               Task: sessmgr-4

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: 10415                          >> Supported Vendor IDs: 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 10/0                               Task: sessmgr-15

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: 10415                          >> Supported Vendor IDs: 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 10/1                               Task: sessmgr-27

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: 10415                          >> Supported Vendor IDs: 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 10/2                               Task: sessmgr-29

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: 10415                          >> Supported Vendor IDs: 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

<additional outputs supressed>

Les ID de fournisseur pris en charge doivent être de la valeur '10415' lorsque la connexion homologue de diamètre est établie entre MME et HSS afin d'échanger les messages de diamètre opérationnel.