Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Problème

Configurer

Diagramme du réseau

Vérifiez et dépannez

1. Vérification des paramètres de canal DFS

2. Vérification des alertes de modèle d'événement DFS

3. Vérification du journal des événements DFS détectés

4. Dépannage des événements DFS

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment résoudre le journal des événements et l'alerte de sélection dynamique de la fréquence (DFS) dans le point d'accès sans fil Meraki.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Comprendre la solution de base de réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) de Meraki

- Comprendre la technologie sans fil de base

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Problème

DFS utilise des fréquences Wi-Fi 5 GHz généralement réservées aux radars, tels que les radars militaires, les communications par satellite et les radars météorologiques. Les canaux DFS varient d'un pays à l'autre. Le principal avantage de l'utilisation des canaux DFS est l'augmentation du nombre de canaux Wi-Fi.

Tout point d'accès Meraki utilise le canal DFS et déclenche une alerte Journal des événements DFS et alerte sur le point d'accès MR Meraki. Reportez-vous à la capture d'écran de l'alerte affichée sur le périphérique :

Événement de modèle DFS

Configurer

Diagramme du réseau

Diagramme du réseau

Vérifiez et dépannez

1. Vérification des paramètres de canal DFS

Le paramètre de canal DFS peut être vérifié dans le chemin indiqué qui dépend de la configuration du point d'accès Meraki.

Naviguez jusqu'à Meraki Dashboard > Meraki (sélectionnez un réseau de site avec point d'accès sans fil ou un modèle de configuration dans lequel la configuration du point d'accès sans fil est effectuée), puis accédez à Wireless > Radio Setting > RF Profile (sélectionnez le profil connecté au point d'accès sans fil ou au réseau). Naviguez jusqu'à 5 GHz Radio Setting > Channel Assignment Method  comme illustré dans l'image.

Vérification du paramètre DFS 1

Vérification du paramètre DFS 2

2. Vérification des alertes de modèle d'événement DFS

L'alerte de modèle d'événement DFS peut être vérifiée dans le chemin indiqué. Naviguez jusqu'à Meraki Dashboard > Network (sélectionnez un réseau de site avec point d'accès sans fil). Naviguez jusqu'à Wireless > Access Points.

Alerte de tableau de bord de modèle d'événement DFS

3. Vérification du journal des événements DFS détectés

Le journal des événements détectés DFS peut être vérifié dans le chemin indiqué Meraki Dashboard > Network  (sélectionnez un réseau de site avec point d'accès sans fil), puis Network-Wide > Event Log.

4. Dépannage des événements DFS

L'alerte DFS Pattern Detected et le journal DFS Event Detected sont dépannés avec la modification de configuration dans le profil radio sur le point d'accès sans fil. Reportez-vous au chemin indiqué.

Naviguez jusqu'àMeraki Dashboard > Network (sélectionnez un réseau de site avec point d'accès sans fil ou un modèle de configuration dans lequel la configuration du point d'accès sans fil est effectuée), puis Wireless > Radio Setting > RF Profile (sélectionnez le profil connecté au point d'accès sans fil ou au réseau) > 5 GHz Radio Setting > Channel Assignment Method.

Paramètre de désélection DFS 1

Paramètre de désélection DFS 2

Informations connexes

- Sélection dynamique de fréquence (DFS) sans fil Meraki

- Technical Assistance et documentation - Cisco Systems