Table des matières

À compter du 31 mars 2026, la fonction de téléchargement d'image CCO n'est plus prise en charge et ne fonctionnera plus avec le contrôleur sans fil intégré sur le système de points d'accès Catalyst (EWC-AP).

Cela inclut :

- Mode CCO pour mise à niveau logicielle (GUI) - i.e. "Mode CCO" sous Administration > Software Management > Software Upgrade

- CCO Image Download (CLI) : image-download-mode cco configuré sous wireless profile image-download default

Vous pouvez également télécharger la ou les images logicielles souhaitées à l'adresse software.cisco.com, puis les installer via les méthodes de téléchargement d'images TFTP, SFTP ou HTTP. Reportez-vous au chapitre Téléchargement d'images du Guide de configuration du contrôleur sans fil intégré Cisco sur les points d'accès Catalyst, IOS XE 17.15.x.

��

��