Contenu

Introduction

Considérations de conception contextuelle

Infrastructure sans fil

Configuration contextuelle

Opération MSE

Licence MSE

Opération de base de données/historique MSE

Sécurité MSE

API contextuelle

Appliance de localisation du 2710

FAQ AeroScout

Informations connexes

Introduction

La solution de mobilité contextuelle Cisco® permet de capturer et d'intégrer dans les processus métier des informations contextuelles détaillées sur des éléments tels que l'emplacement, la température et la disponibilité d'une ressource. L'intégration des informations contextuelles aux applications de processus métier est en train de devenir le prochain niveau de véritable mobilité d'entreprise. Grâce à la solution de mobilité contextuelle de Cisco, les utilisateurs mobiles peuvent aller au-delà de la connectivité à tout moment et en tout lieu pour disposer automatiquement du bon périphérique, de la bonne application et du bon environnement en déplacement.

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Considérations de conception contextuelle

Q. Quels périphériques peuvent être suivis avec les services Cisco Context Aware ?

Les services Cisco Context-Aware vous permettent de suivre et de localiser les périphériques IP câblés et sans fil à l'aide du réseau sans fil et du réseau câblé Cisco Unified. Les périphériques sans fil incluent les périphériques clients Wi-Fi et les balises RFID CCX actives Wi-Fi. Les périphériques filaires incluent tout périphérique filaire IP qui se connecte à un commutateur Cisco Catalyst.A.

Q. Combien de temps faut-il pour effectuer le calcul de l'emplacement d'un périphérique Wi-Fi ?

La latence est fonction du nombre de périphériques qui se déplacent simultanément et peuvent prendre de quelques secondes à dix secondes A.

Q. Existe-t-il des différences de précision d'emplacement entre les clients Wi-Fi et les balises ?

Il n'existe aucune différence dans le calcul de l'emplacement des clients et des balises. Si les clients sont CCX v4, la précision de l'emplacement est identique entre les balises et les clients. A.

Q. Quels sont les défis pour les systèmes de localisation basés sur RSSI ?

Les défis communs sont les suivants :A.

- Problème de canal incorrect (WCP) : lorsque le point d'accès se trouve sur un canal particulier, il est possible qu'il puisse recevoir des paquets transmis par des canaux adjacents, mais à une puissance de réception inférieure. Ainsi, le point d'accès signale ensuite le paquet avec une valeur RSSI inférieure, ce qui ferait que l'emplacement du client serait estimé plus loin que réel dans le serveur d'emplacement. Ceci est observé dans la bande 2,4 GHz en raison des limitations du filtre AP et des techniques de modulation 802.11b, même pour les clients 802.11g/n, car ils utilisent 802.11b pour les requêtes de sonde. Le pilote client S60 peut éliminer de tels problèmes.

- Problèmes de diversité des antennes (ADI) : il a également été observé que le même paquet a été reçu sur les 2 antennes AP à une puissance considérablement différente. Cela peut être dû à la difficulté de rassembler des RSSI fiables avec la diversité des antennes. Le point d'accès doit écouter sur une antenne au début du paquet, puis passer à une autre antenne pendant la réception du paquet afin d'obtenir une meilleure réception, le tout en quelques microsecondes.

- Préoccupations des clients et problèmes environnementaux : la transmission des clients, qui sont des niveaux de fréquence et de puissance de transmission, est dictée par les pilotes des clients. Ils peuvent être augmentés par l'utilisation de CCXV4, mais les tests actuels ne peuvent pas tirer parti de cette norme CCX. Le haut plafond et les racks métalliques présentent un environnement RF difficile. Consultez la question Comment la propagation RF aide (et entrave) l'emplacement pour plus d'informations sur les défis de l'environnement RF.

- RSSI manquants : en raison du comportement client/pilote, des problèmes de trafic AP et d'environnement RF, pas tous les points d'accès, obtiennent des lectures RSSI. Dans un environnement de plafond élevé typique, les points d'accès peuvent entendre les points d'accès voisins plus forts que les clients au sol. Ceci, avec les racks métalliques, peut aggraver les problèmes de noeud cachés, où les clients au sol essaient de communiquer avec le point d'accès le plus proche qui peut voir des paquets des points d'accès voisins sur le même canal. Le client ne connaît pas ces paquets en raison du mauvais RSSI du point d'accès voisin à son extrémité. Lors de certaines lectures, tous les points d'accès ne reçoivent pas les mesures RSSI. Ainsi, le calcul de l'emplacement est effectué avec un ensemble incomplet de points d'accès, et donne une mauvaise précision de l'emplacement. S36 et S60 forcent le client à envoyer plus de paquets fréquemment et surmontent ainsi ce problème.

Remarque : S36 et S60 sont des pilotes clients compatibles avec des extensions compatibles Cisco spécifiques. S36 est compatible avec CCXv2 ou version ultérieure. S60 est compatible avec CCXv4 ou version ultérieure.

Q. Comment la propagation RF affecte-t-elle l'emplacement ?

Figure 1 - a) Propagation de la loi de puissance b) ombrage, par exemple, par deux parois c) fondu à trajets multiples

La puissance du signal entre un client et un point d’accès varie à différentes échelles de distance, comme le montre la figure. La grande échelle aide à la précision de l'emplacement, la moyenne échelle peut aider ou entraver, mais la petite échelle n'est rien d'autre qu'une nuisance :A.

- Grand - En règle générale, la puissance du signal varie inversement avec le carré de distance dans l'espace libre. En règle générale, la puissance du signal varie inversement avec (environ) le cube de distance à l'intérieur. Cette propagation de la loi de puissance est le principal indicateur de la plage entre le point d'accès et le client. Le signal tombe le plus près d'un point d'accès, et donc cela donne les meilleures informations de distance.

- Moyenne : les encombrements environnementaux tels que les bibliothèques, les classeurs, les murs de cube et les tableaux blancs peuvent filtrer le client à partir du point d'accès. Inversement, le manque d'encombrement comme les couloirs permet de mieux relier les deux. Dans les deux cas, il s'agit d'erreurs majeures résultant de la propagation de la loi de puissance. C'est ce qu'on appelle l'ombre. En règle générale, l'ombrage provoque une erreur d'environ 7 dB, parfois plus, parfois moins, voire deux fois plus d'incertitude dans la plage. Cette incertitude est réduite par la réception de mesures de plusieurs points d'accès et l'utilisation de techniques statistiques pour réduire les erreurs en moyenne afin de réduire le problème. Pour de nombreuses applications, la moyenne entre les points d'accès est suffisante. Pour les cas où l'emplacement de précision est nécessaire, vous pouvez choisir de mesurer ces variations d'ombre à l'aide d'un étalonnage (études de site) et/ou d'étiquettes de référence ; le serveur d'emplacement dispose ensuite d'empreintes d'emplacement améliorées pour garantir la précision.

- Petite : comme une vague qui s'écrase sur une plage escarpée et se réfléchit pour doubler la force de la prochaine vague, le multichemin est la superposition de plusieurs rayons qui circulent entre l'émetteur et le récepteur et arrivent avec de petites différences de délai. Parfois, ils additionnent, et parfois ils annulent. Cette décadence de trajets multiples entraîne également des erreurs dans la propagation des lois de puissance, parfois profondes. Dans le pire des cas, il peut y avoir dix pour cent de chance d'une baisse de puissance du signal de dix dB et un pour cent de chance d'un fondu de 20 dB. Cette variation survient sur une fraction d'une longueur d'onde, par exemple, un pouce ou environ à 2,4 GHz, et est sensible à de légers mouvements de l'environnement, par exemple, une porte qui s'ouvre et se ferme, agissant ainsi comme un bruit à n'importe quel système de localisation.

En résumé, la propagation et l'ombre de la loi de puissance, si elles sont déterminées au moyen d'étiquettes d'étalonnage et/ou de référence, aident à obtenir la précision de l'emplacement, mais l'ombre, si elle est inconnue, et la précision de l'emplacement sur plusieurs chemins.

Q. Existe-t-il une différence de précision par rapport aux produits d'infrastructure 802.11n de Cisco, tels que les points d'accès de la gamme 1250 ?

Généralement, les déploiements utilisent un seul type de points d'accès pour l'ensemble de l'étage ; différents types d'accès sur un étage sont moins courants. Les déploiements qui utilisent le point d'accès AP1250 ont montré une réception RSSI améliorée et plus précise que les points d'accès non basés sur la norme 802.11n. A.

Q. Quels sont les avantages du 11n ?

Les points d'accès 802.11n ont plusieurs flux RF, ils surveillent donc trois antennes, et pas seulement deux, et la surveillance est à temps plein. Si vous choisissez trois points dans la Figure 1(c), observez que le RSSI moyen entre eux réduit considérablement les variations. Ainsi, les points d'accès 802.11n améliorent la précision de l'emplacement car ils réduisent les variations RSSI observées.A.

Q. Quels sont les défis liés au déploiement dans un environnement à plafond élevé ?

Le plafond élevé dégrade la relation RSSI par rapport à la distance et entraîne un manque de RSSI fort pour localiser le périphérique plus près du point d'accès.A.

Figure 2 : très faible variation RSSI par rapport à la distance dans les environnements à plafond élevé

Comme le montre la figure précédente, le changement de RSSI entre le point d'accès et la moitié de la distance entre les points d'accès (35 pieds) est de 17 dB pour un point d'accès placé à 10 pieds de haut alors que seulement 3 dB pour le point d'accès placé à 23 pieds de haut. Comme les algorithmes de localisation RSSI dépendent des valeurs RSSI pour déterminer l'emplacement, un changement important dans RSSI est souhaité sur de petites distances, afin d'obtenir une résolution de distance granulaire. Notez qu'au-delà de 35 pieds, le périphérique doit se trouver dans la courbe RSSI raide d'un point d'accès voisin, en raison de l'espacement entre les points d'accès de 70 pieds. De telles caractéristiques RSSI raides du point d'accès le plus proche, ainsi que des points d'accès voisins, contribuent à une bonne précision de localisation. En règle générale, pour les plafonds plus élevés, une combinaison de plus de points d'accès et d'antennes directionnelles, qui pointent vers le sol, peut être nécessaire afin d'améliorer la précision de localisation.

Q. Un seul serveur WCS peut-il gérer deux types de suivi MSE, l'un suivant uniquement les clients et l'autre ne suivant que les balises ?

Oui, un seul WCS peut gérer plusieurs MSE avec chaque suivi de différentes catégories de périphériques. Le partitionnement des périphériques suivis par le MSE peut être facilement paramétré soit par licence, soit par filtrage afin d'appliquer la règle appropriée.A.

Q. Y a-t-il une limitation du nombre de points d'accès pour chaque étage ?

MSE n'a pas de limites en ce qui concerne le nombre maximal de points d'accès pour chaque étage, bien que WCS recommande de limiter le nombre de points d'accès pour chaque étage à 100 et le nombre d'étages pour chaque bâtiment à 20. La recommandation de WCS permet de maintenir un niveau de performance raisonnable du système.A.

Q. Quelles sont les trois principales choses à garder à l’esprit lors d’un test de précision pour les périphériques clients ?

Au cours d'un test de précision, il est essentiel que le périphérique client utilisé pendant le test se trouve à chaque point de test d'emplacement pendant une période définie (60 secondes) afin de recevoir une mise à jour d'emplacement. L'essai doit être exécuté pendant au moins deux minutes à chaque emplacement. Le client doit être entendu par un minimum de trois points d'accès à chaque emplacement pour qu'un MSE puisse fournir des résultats de précision optimaux.A.

Q. Quels sont les types de tests de précision qui peuvent être exécutés ?

Il existe deux types de tests de précision qui peuvent être exécutés :A.

1. Test de précision à la demande

2. Test de précision planifié

Q. Un test de précision peut-il être exécuté uniquement dans une partie particulière du sol ou est-il nécessaire de l'exécuter sur l'ensemble du sol ?

Un test de précision peut être effectué à n'importe quelle section ou à n'importe quel point du sol, selon vos besoins. Les résultats des essais fournissent la précision de la section du sol où l'essai de précision a été effectué.A.

Q. Puis-je appliquer un modèle d'étalonnage à une région spécifique d'un étage ?

Vous ne pouvez pas actuellement appliquer un modèle d'étalonnage à une région spécifique du sol à partir de l'interface utilisateur WCS. Mais si vous créez le sol comme deux étages adjacents, alors oui, vous pouvez appliquer les modèles à des parties spécifiques du sol, qui est défini comme un autre étage. Également dans les deux étages d'un scénario, également connu sous le nom de plancher partagé, vous pouvez faire le modèle 1 pour la partie 1 du plancher (définie comme plancher 1) et le modèle 2 pour la partie 2 du plancher (définie comme plancher 2). S'il y a une zone problématique dans un étage qui indique des erreurs d'emplacement, des points de données supplémentaires peuvent être ajoutés au modèle d'étalonnage existant et recalibrer/appliquer le modèle au plancher en question. A.

Infrastructure sans fil

Q. Existe-t-il des besoins en bande passante entre le contrôleur LAN sans fil et le MSE ?

Il est recommandé de connecter un MSE à un WLC ou un WCS via une connexion réseau haut débit. MSE ne doit pas être connecté à WLC ou WCS sur une connexion WAN.A.

Q. Quelles sont les recommandations de conception pour que les contrôleurs suivent les clients et les balises Wi-Fi ?

Contrôleurs

Capacités du client

Fonctionnalités des balises

WiSM

10,000

5000

4404

5000

2500

5508

5000

2500

4402

2500

2500

3750

2500

2500

2106

500

256

WLCM

500

256

Q. Un contrôleur (WLC) peut-il être ajouté à plusieurs appliances de localisation/MSE ?

Certains contrôleurs peuvent être synchronisés avec plusieurs MSE, à quelques exceptions près :A.

1. Si un contrôleur se trouve sur le code 4.2 ou 5.0, plusieurs connexions NMSP ne sont pas prises en charge, il ne peut donc être synchronisé qu'avec un seul appareil de localisation 2710 ou MSE. Veillez à utiliser le code 6.0 sur MSE à cette fin.

2. Si le WIPS a été activé sur le MSE et que le WLC a été ajouté au MSE, le même WLC ne peut pas être affecté à un autre MSE.

Q. Un MSE peut-il être dédié à des fonctionnalités spécifiques, par exemple, une pour wIPS et une autre pour RFID ? Si ce n'est pas le cas, peuvent-ils être filtrés pour afficher uniquement ce qui est requis ?

Oui, un MSE peut être dédié à chaque fonction. Avec les versions 6.0 et ultérieures du logiciel, un MSE unique peut exécuter les deux services.A.

Q. Combien de contrôleurs de réseau local sans fil un MSE peut-il prendre en charge ?

MSE prend en charge jusqu'à 100 contrôleurs LAN sans fil. A.

Q. Combien de MSE 3350 peuvent être pris en charge par un WCS ?

Cisco recommande qu'un MSE soit géré par un seul WCS. Un WCS peut gérer plusieurs MSE. WCS a des limites de plusieurs points de vue, qui peuvent déterminer le nombre de MSE qu'il peut gérer en fonction de la distribution de ces unités entre les MSE. Les facteurs incluent le nombre maximal d'éléments pris en charge, le nombre maximal de étages pris en charge, le nombre maximal de points d'accès pris en charge.Officiellement, Cisco prend en charge 5 MSE pour chaque WCS.A.

Q. Combien de balises et de clients peuvent être suivis par Location Appliance 2710 et les modèles MSE 3310/3350 ?

Le Cisco 2710 peut suivre jusqu'à 2 500 périphériques, toutes combinaisons de balises et de clients. Le MSE3310 peut suivre 2 000 périphériques et le MSE3350 peut suivre jusqu'à 18 000 périphériques. Notez que même si 3310 peut suivre un total de 2000 périphériques, il peut suivre jusqu'à 1000 balises et jusqu'à 1000 clients. Par exemple, si dans un déploiement il y a 700 balises et zéro client, alors vous pouvez ajouter seulement 300 balises supplémentaires, bien que vous ayez zéro client. La bande passante évolutive des clients et des balises ne peut pas être partagée entre eux, car la licence la plus basse pour les balises ou les clients est disponible pour 1 000.A.

Dans un autre exemple, s'il y a 500 balises et 1500 clients à suivre avec 3310, il n'est pas possible d'avoir 1500 clients suivis, car la licence des clients est disponible dans l'offre groupée de 1K. Ainsi, pour suivre 1500 clients, vous devez acheter deux licences 1K pour les clients, ce qui n'est pas possible puisque 500 tags sont également suivis. Le nombre maximal de périphériques sur le MSE 3350 peut être de 18 000, quel que soit le type de client et de balise. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de commande de MSE.

Q. Sur MSE exécutant le code 6.0, vous pouvez exécuter plusieurs services, wIPS et Context Aware. Quelles sont les limites d'évolutivité avec plusieurs services pour les clients et les balises ?

Les limites d'évolutivité dépendent de la plate-forme utilisée : MSE 3350 ou MSE 3310. Pour plus d'informations, reportez-vous au A.guide de commande de MSE.

Q. Un MSE exécuté sur le code 5.2 peut-il fonctionner avec le code WCS 6.0 ?

Il ne s'agit pas d'une configuration prise en charge. Cisco recommande toujours le même niveau de version logicielle pour MSE et WCS. Donc 6.0 MSE/6.0 WCS ; 5.2 MSE/5.2 WCS sont les configurations prises en charge. Notez que WCS peut gérer un contrôleur de réseau local sans fil, qui est jusqu'à 2 versions derrière la version logicielle qui s'exécute sur WCS.A.

Q. Un serveur WCS peut-il être verrouillé pour lire uniquement sur le contrôleur ?

Oui, une instance WCS peut être configurée pour le fonctionnement en lecture seule d'un contrôleur. En outre, les utilisateurs individuels disposant de privilèges de connexion à WCS peuvent également se limiter à la lecture et ne pas modifier la configuration du réseau. Vous devez être en mode root ou super-utilisateur pour accéder à l'onglet Services et pour effectuer toute configuration liée à MSE/LBS sous cet onglet.A.

Q. Le WLC peut-il être configuré pour envoyer des informations RFID à un MSE et des informations WIPS à un autre ?

Vous pouvez choisir l'option de suivi sur la page Paramètres de suivi ou exécuter différents services sur différents MSE. Le MSE est abonné aux services en fonction de ce qui est configuré. Si MSE est configuré pour suivre les balises RFID, le WLC envoie uniquement des informations RFID, alors qu'un autre MSE configuré uniquement pour le service WIPS reçoit des informations relatives au WIPS du WLC.A.

Q. Quelles sont les vitesses des ports LAN sur le MSE ?

Les MSE 3310 et 3350 disposent de deux interfaces Ethernet 10/100/1000 Mbits/s.A.

Q. Quel type d'antenne est officiellement pris en charge par le service Context-aware de Cisco ?

Cisco ne prend pas en charge les antennes non-Cisco pour les antennes contextuelles. Si vous utilisez des antennes non-Cisco, les cartes thermiques ne sont pas générées, ce qui signifie que les RSSI reçus à ces antennes sont ignorés lors du calcul de l'emplacement. Sur la page WCS, ces antennes sont marquées comme A.d'autres antennes dans la liste déroulante des antennes pour chaque point d'accès. Il ne faut pas oublier les points suivants lorsque vous utilisez des antennes non Cisco :

- Aucune carte thermique n'est générée pour ces points d'accès.

- Les RSSI reçus de ces AP sont ignorés.

- Les gains des antennes sont autorisés à être modifiés via le WLC, qui est requis pour la conformité FCC. Afin de vous assurer que les points d'accès émettent la puissance apparente rayonnée isotrope rayonnée (EIRP) correcte, vous devez utiliser des antennes Cisco. Si vous choisissez une antenne externe et que le gain d'antenne est inférieur à celui des antennes réellement déployées, les points d'accès transmettent à un niveau de puissance supérieur et peuvent franchir les limites spécifiées par la FCC. Si vous utilisez des antennes Cisco, cela évite des situations similaires car les gains sont précisément mesurés et utilisés en interne par le système.

Q. Quelles sont les différences entre le mode Surveillance et le mode Local ?

Le mode local fait référence au mode de fonctionnement normal d'un point d'accès, par exemple, la transmission/réception de données à partir d'un client sans fil. Le fonctionnement du mode surveillance de l'AP optimise la surveillance et le calcul de l'emplacement des balises. En mode Surveillance, les points d'accès analysent A.tous les canaux. En mode Surveillance optimisée par emplacement, la liste des canaux peut être spécifiée pour la bande 2,4 GHz. Cela peut faciliter un meilleur suivi des balises, si vous définissez la liste des canaux d'analyse sur les canaux sur lesquels les balises vont être des balises, par exemple, normalement 1, 6, 11. La bande 5 GHz présente certainement certains avantages car elle dispose de davantage de canaux, de plus de puissance et de moins d'interférences.

Q. Comment WCS est-il utilisé pour localiser les clients ?

Il existe deux méthodes principales pour trouver des clients avec l'interface utilisateur WCS. Choisissez A.Monitor > Clients sur WCS ou utilisez l'option Search sur l'interface utilisateur. Les informations obtenues sur le client dépendent de l'endroit où elles sont recherchées.

- Rechercher des clients en fonction de WCS uniquement, par exemple, ni 2710 ni MSE n'est déployé. Affiche les informations client récupérées par le WCS à partir des contrôleurs LAN sans fil. Aucun serveur d'emplacement/MSE n'est impliqué dans ce cas.

- Rechercher des clients en fonction du MSE. Cela montre que les clients se trouvent et sont suivis par le MSE.

Lorsque vous utilisez l'option Recherche de client pour trouver un client sur MSE, vous pouvez spécifier quelques critères de recherche tels que l'état du client, l'heure de la recherche, le profil, la compatibilité CCX, etc. Si le service MSE avec CAS suit les clients, les clients peuvent également se trouver sur les plans d'étage.

Q. Pour la précision du calcul de l'emplacement, les niveaux de puissance des points d'accès doivent être réglés manuellement si la distance entre les points d'accès est inférieure à 60 pieds. Par exemple, s'ils ne sont qu'à 20 pieds de distance, mais qu'ils sont conformes aux modèles de déploiement, des paramètres doivent-ils être ajustés ?

Non, les paramètres AP dans WLC et WCS n'ont pas besoin d'être ajustés. Les calculs d'emplacement sont basés sur la puissance Rx au point d'accès et non sur la puissance Tx. Mais vous pouvez faire l'expérience de clients qui sautent trop, etc., ce qui peut représenter un problème important pour les périphériques VOIP sans fil.A.

Q. Une solution de superposition est-elle recommandée ?

Cisco ne recommande pas de solution de superposition sur Cisco Unified Wireless Network. Une solution d'emplacement de superposition présente des inconvénients inhérents car elle dépend de l'interrogation SNMP du contrôleur de réseau local sans fil (WLC). Les défis incluent la latence, l'évolutivité et les informations de balise CCX telles que les données de points d'étranglement et la télémétrie non exposées par SNMP.A.

Configuration contextuelle

Q. Existe-t-il des meilleures pratiques ou des solutions de contournement pour éviter les entrées en double ?

Nous vous recommandons de diviser la conception de votre réseau par rapport au contrôleur qui contrôle ce campus. Si vous pouvez le diviser pour qu'il y ait une séparation nette des deux sans chevauchement, vous n'obtenez jamais plusieurs enregistrements. Mais il n'y a rien de mal si vous recevez plusieurs enregistrements.A.

Q. Comment déterminer si la balise est compatible CCX ?

Dans WCS, déplacez la souris sur la balise et si la fenêtre contextuelle de la balise affiche l'état de la batterie qui indique qu'il s'agit d'une balise CCX. Pour MSE, seules les balises compatibles CCX sont suivies/affichées. Sur la balise WLC, l'état peut être vérifié à l'aide de la commande A.show rfid detail <rfid mac>, qui indique également si une balise est compatible CCX.

Q. Quelle est la dernière version de la spécification CCX pour les balises ?

CCXv1.A.

Q. Quels ports doivent être ouverts pour un fonctionnement normal du MSE ?

Ces ports sont utilisés par MSE :A.

- NMSP : 16113

- http : 80

- https : 8001

- ssh (pour la connexion au MSE)

- ftp (pour sauvegarde/restauration/mise à niveau/etc.)

- SNMP : 161, 162

Q. Quels sont les différents types de protocoles utilisés par les différentes entités du réseau pour le service Context-Aware ? -

Ces protocoles sont utilisés :A.

- Communication entre WCS et MSE : SOAP/XML.

- Communication entre WCS et WLC : SNMP

- Communication entre WLC et MSE : NMSP

Q. Comment le protocole NMSP entre le contrôleur et MSE est-il plus avantageux que le protocole SNMP entre le contrôleur et MSE ?

Versions logicielles antérieures à la version 4.1 de Location server utilisées pour récupérer les données RSSI d'emplacement auprès des contrôleurs à l'aide du protocole SNMP. Dans cette approche, le serveur d'emplacement interroge périodiquement les contrôleurs pour les données RSSI et effectue les calculs sur les données récupérées. Peu de questions se posent dans cette approche :A.

1. Dans cette approche, choisir l'intervalle d'interrogation est très difficile, car un intervalle d'interrogation plus important affecte de manière drastique la latence et un intervalle d'interrogation plus faible entraîne de graves problèmes d'évolutivité, car une quantité énorme de données redondantes est récupérée et un intervalle d'interrogation plus faible nécessite beaucoup de ressources à la fois sur le serveur d'emplacement et sur MSE. Il était même difficile de suggérer un intervalle d'interrogation approprié basé sur le déploiement et la charge.

2. L'intervalle raisonnable par défaut choisi était de cinq minutes, ce qui signifie que la latence était supérieure à 5 minutes.

3. Un autre problème lié à cette interrogation est que si plusieurs contrôleurs détectent le même élément, alors il n'y a absolument aucun moyen de déterminer que le serveur d'emplacement a reçu toutes les données de tous les contrôleurs pour démarrer le calcul. Comme cette détermination ne peut être effectuée, le calcul de l'emplacement a été effectué à l'aide des données disponibles, ce qui affecte l'exactitude de l'emplacement.

4. Le protocole SNMP n'est pas un protocole efficace pour transférer l'énorme quantité de données RSSI.

Afin de surmonter tous les problèmes précédents pour l'emplacement en temps réel, le protocole NMSP a été conçu de mise à niveau. Il est similaire à CAPWAP/LWAPP. Les données RSSI sont binaires et optimisées pour un transfert efficace. La modification des données RSSI est maintenant agrégée et envoyée en fonction de l'intervalle de notification au serveur d'emplacement/mse à partir du contrôleur. Il est donc maintenant déterministe d'identifier l'arrivée des données de plusieurs contrôleurs et d'effectuer un calcul précis.

Q. Y a-t-il une limite maximale pour chaque conception de réseau ou conception de réseau dans son ensemble ajoutée au WCS/MSE ?

Il n'y a aucune limite pour les conceptions réseau ajoutées à MSE. Mais le moteur AeroScout a une limite qui dépend du nombre de planchers, des dimensions et de la quantité d'éléments pour MSE. Le nombre maximum d'étages est limité à 255. Si les périphériques sont déployés tous les 60 m et que la résolution de la grille est de 1 m, une petite installation peut prendre en charge 15 cartes et une grande installation (mémoire supérieure requise) peut prendre en charge 90 cartes.A.

Q. Lorsque les périphériques sont affichés au mauvais étage, quelle est la procédure/liste de contrôle de débogage de l'interétage ?

La détermination du plancher est effectuée sur la base des RSSI reçus par les points d'accès sur différents étages. Donc si les points d'accès sont mal placés sur les étages, cela peut conduire à l'interétage. Vérifier également l'emplacement actuel du dispositif considéré ; assurez-vous qu'il n'a pas été déplacé vers un autre étage par un autre utilisateur.A.

Le déploiement est-il correct ?—Les points d'accès mal placés sur les cartes WCS peuvent entraîner une erreur de précision de localisation au niveau de l'étage intermédiaire et, en général, de l'emplacement. Vérifiez si l'emplacement physique des points d'accès est cohérent avec la position des points d'accès marquée sur les cartes WCS.

Le déploiement est-il conforme aux consignes de déploiement ?—L'incohérence de ces directives de déploiement entre les étages peut également entraîner des problèmes d'interétage. Reportez-vous au guide de l'utilisateur sur les directives de déploiement.

Le problème ne se produit-il que dans une zone ou un endroit—En raison de la structure du bâtiment et des caractéristiques RF, les points d'accès situés aux étages adjacents peuvent entendre un périphérique plus fortement que les points d'accès situés à l'étage actuel. À partir de la version 5.2 du logiciel, de nouveaux algorithmes ont été ajoutés pour atténuer ces risques. L'ajout de quelques points d'accès dans ces régions fournit généralement les informations nécessaires au système pour corriger ces problèmes.

Q. Les cartes doivent-elles être réimportées/reconstruites ? Est-il possible de déplacer la base de données MSE ? Dans la mesure du possible, y a-t-il des recommandations spécifiques ?

Il n'est pas nécessaire de reconstruire les cartes. Ces informations sont A.envoyées au MSE pendant le processus de synchronisation.

Q. Les événements Northbound sont-ils générés pour les clients ainsi que pour les balises ?

Les notifications vers le nord sont uniquement pour les balises CCX, et non pour les clients. Chaque balise génère une notification vers le nord si elle est activée. MSE fait office de relais pour les notifications North Bound. Les informations d'emplacement sont envoyées uniquement si elles sont activées dans la configuration. Pour activer la notification, sélectionnez A.Services > Mobility Services > Context Aware Service > Advanced > Notification Parameters.

Opération MSE

Q. Quels protocoles sont utilisés pour les transferts de fichiers dans MSE ?

Tous les transferts de fichiers utilisent FTP. MSE/Locserver n'exécute aucun serveur FTP ; il agit en tant que client et se connecte au serveur FTP du WCS.A.

Q. Comment Cisco MSE/Location Server obtient-il le nom d'utilisateur/mot de passe du serveur FTP WCS ?

Lorsque l'utilisateur appelle l'une des opérations, le WCS envoie le nom d'utilisateur/mot de passe dans une requête SOAP. Notez que, puisque la communication s'effectue via une liaison HTTP »S », le nom d'utilisateur/mot de passe du message SOAP est sécurisé (chiffré).A.

Q. Quelles sont les implications de la définition d'une adresse IP de gestion distincte sur le WCS, qui fait que le protocole FTP fonctionne sur une adresse IP distincte ?

La configuration est mieux comprise par un exemple. Par exemple, définissez l'adresse IP MSE sur 10.2.2.10 et l'adresse IP WCS sur 10.2.2.11.A.

Le réseau 10.2.2.0 est accessible à la fois par MSE et WCS, afin qu'ils puissent communiquer entre eux. Si aucune adresse IP de gestion n'est attribuée à WCS, FTP fonctionne correctement et est exécuté sur cette liaison.

Si vous donnez une adresse IP de gestion au WCS, par exemple -172.16.5.10 et que le serveur FTP est désormais accessible uniquement sur cette adresse IP, vous devez vous assurer que le MSE peut atteindre le réseau 172.16.5.0. Si ce n'est pas le cas, le protocole FTP échoue et les opérations échouent à leur tour.

Q. Dans quelles conditions un utilisateur reçoit-il le message d'erreur serveur inaccessible après l'appel d'une opération de restauration de base de données ?

C'est un comportement prévu. Le serveur MSE/Location Appliance devient inaccessible lorsqu'une opération de restauration est en cours. En effet, l'appliance ne reçoit aucune requête externe lors de la restauration.A.

Licence MSE

Q. Quelles sont les différentes licences disponibles pour le service Context-Aware exécuté sur MSE ?

Reportez-vous au A.guide de commande pour plus d'informations sur les différentes licences disponibles.

Q. Quelles sont les étapes pour obtenir une licence pour les clients ?

Complétez ces étapes afin d'obtenir une licence pour le suivi des clients :A.

1. Achetez la licence logicielle, puis recevez la clé d'autorisation de produit (PAK) par la poste (document de licence).

2. Accédez à http://www.cisco.com/go/license (clients enregistrés uniquement) afin d'enregistrer PAK pour les clients.

3. Saisissez les informations UDI MSE dans le champ host ID. Acceptez l'accord et continuez.

4. La licence est envoyée à votre e-mail.

5. Choisissez Services > Mobility Services > MSE > System > General Properties afin d'obtenir l'UDI MSE sur le WCS.

Q. Quelles sont les étapes pour obtenir une licence pour les balises ?

Complétez ces étapes afin d'obtenir une licence pour les balises de suivi :A.

1. Achetez la licence logicielle, puis recevez la clé d'autorisation de produit (PAK) par la poste (document de licence).

2. Accédez à http://support.AeroScout.com afin d'enregistrer PAK pour les balises.

3. Connectez-vous à AeroScout Support Portal .

4. Choisissez Accueil > Enregistrer les produits achetés auprès de Cisco. Enregistrez vos produits et fournissez les coordonnées, PAK#, MSE ID (MSE S\N) et le type d'installation. Vous recevez ensuite un e-mail confirmant l'inscription.

5. Vous pouvez obtenir le numéro de série MSE à partir de WCS dans Services > Mobility Services > MSE > Advanced Parameters.

Q. Quel pourrait être le problème si je ne vois pas de clients ou de tags détectés par mon MSE ou si je vois très peu de clients ou de tags ?

La licence permanente ne peut pas être installée pour le service Context Aware ou la licence d'évaluation a expiré. Vous pouvez accéder au A.Centre de licences dans WCS afin de voir l'état de la limite de licence disponible et de l'état pour le MSE. Les licences permanentes peuvent être installées à partir du Centre de licences.

Q. Comment installer une licence de balise ?

Vous devez utiliser le logiciel System Manager d'AeroScout pour installer la licence de balise.A.

Q. Le logiciel MSE exécutant la version 6.0 (ou ultérieure) conserve-t-il les licences installées lors de la restauration d'une base de données 5.x ou antérieure ?

Oui. Les fichiers de licence existants sont conservés, sauf si la sauvegarde restaurée possède son propre jeu de fichiers de licence.A.

Q. Lors de la restauration de la base de données avec 6.x ou version ultérieure, un client perd-il le fichier de licence actuel, si vous supposez que la sauvegarde a été effectuée ?

L'opération de restauration ramène votre système à la configuration qu'il avait lorsque vous avez pris la sauvegarde, qui inclut les fichiers de licence à ce moment-là.A.

Q. Puis-je installer une licence de mise à niveau du point d'accès en mode surveillance wIPS sans avoir à installer une licence de base en premier ?

Non. Installez d'abord une licence de base AP en mode de surveillance wIPS, sinon le MSE rejette la licence de mise à niveau.A.

Q. Comment fonctionne la licence d'évaluation et quelles sont ses limites?

Les clients qui achètent un MSE avec un service unique obtiennent automatiquement une licence d'évaluation pour les autres services. La licence d'évaluation est valide pour 60 jours et ne peut être prolongée qu'une seule fois. Les limites de licence d'évaluation sont de 100 clients, 100 balises et 20 points d'accès wIPS.A.

Q. La licence d'extension d'évaluation et les licences de balise s'affichent-elles dans le Centre de licences après l'installation ?

Les licences de poste d'évaluation et les licences de balise ne sont pas affichées dans le centre de licences.A.

Q. Que se passe-t-il si une licence d'évaluation MSE expire ?

Si la licence d'évaluation expire et que le MSE n'est pas redémarré, les services MSE principaux continuent à s'exécuter et les services sous licence comme Context Aware continuent également à s'exécuter, mais les périphériques ne sont pas suivis. Si la licence d'évaluation expire et que le MSE est redémarré, les services sous licence ne démarrent pas. Les périphériques ne sont pas suivis.A.

Q. Combien de temps faut-il pour qu'un MSE apparaisse après l'installation de la licence Context Aware Service ?

En règle générale, il faut de trois à quatre minutes pour que les services soient activés une fois qu'une licence Context Aware est installée. Une bonne façon de vérifier est d'exécuter la commande A.getserverinfo sur la CLI MSE, afin de vérifier si le MSE est prêt.

Q. Un client peut-il mettre à niveau sa licence client ?

Oui, vous pouvez facilement mettre à niveau la licence client. Les licences client sont additifs. Par exemple, si vous disposez d'une licence client 3K et qu'une autre licence client 12K est chargée, les licences client sont ajoutées automatiquement et peuvent désormais suivre 15K clients.A.

Q. Un client peut-il mettre à niveau sa licence de balise ?

La licence de balise existante est remplacée par la nouvelle licence de balise. Par exemple, si vous disposez d'une licence existante pour le suivi des balises 3K et que vous souhaitez effectuer une mise à niveau vers les balises 6K, la licence des balises 3K doit être ajoutée à votre licence 3K existante. Comme la licence actuelle est remplacée par la nouvelle licence, AeroScout émet une licence de balise 6K afin de couvrir l'ensemble du nouveau nombre de balises.A.

Q. Les clients, les balises et les licences wIPS sont-ils liés à un numéro de série particulier ?

Oui, les licences client et wIPS sont liées à un UDI particulier et les licences de balise à un numéro de série particulier, mais elles peuvent être réhébergées si nécessaire. Le réhébergement a été conçu pour permettre aux clients de déplacer une licence d'une unité défaillante. Il s'agit d'un appel TAC. Vous ne pouvez pas réhéberger la licence fractionnelle. Toute la licence doit être déplacée.A.

Q. Lorsqu'un MSE est en cours de RMA, le nouveau numéro de série du MSE doit-il être enregistré pour l'enregistrement PAK sur les pages Cisco ou AeroScout ?

La licence MSE est liée à l'UDI (Unique Device Identifier). Si la même unité est réparable, l'UDI est identique et la même licence peut être réhébergée. Mais si l'unité doit être remplacée, l'UDI change, et une nouvelle licence doit donc être générée. MSE n'accepte pas la licence si l'UDI ne correspond pas. Mais le centre d'assistance technique de Cisco aide les clients dans ce processus. Vous devez appeler le centre d'assistance technique et fournir l'ancien et le nouvel UDI. Le TAC désactive l'ancienne licence et en émet une nouvelle.A.

Opération de base de données/historique MSE

Q. Quelle est la différence entre les tables d'emplacement actuelles et les tables d'historique ?

Les tables d'historique sont séparées des tables d'emplacement actuelles et la durée d'archivage de l'historique est configurable via WCS (30 jours par défaut) dans la section Paramètres d'historique. L'intervalle d'élagage est le planning configurable par lequel les tables d'historique sont élaguées (par défaut, 1 440 minutes). Les données d'emplacement dans les tables actuelles pour les balises, les clients, les points d'accès non autorisés et les clients non autorisés sont mises à jour chaque fois que l'emplacement est calculé ; essentiellement, il n'y a qu'une ligne pour chaque ID MAC dans les tables actuelles. Lorsque l'emplacement d'un périphérique change de plus de dix mètres ou que le changement d'étage se produit et que la consignation historique des transitions d'emplacement est activée dans la configuration des paramètres d'historique, les données d'emplacement actuelles sont déplacées pour ce périphérique dans la table d'historique des emplacements (nouvelle ligne insérée) et la ligne de table d'emplacement actuelle est mise à jour avec un nouvel emplacement. Remarque : seules les insertions de ligne se produisent dans les tables Historique, aucune mise à jour de ligne ; et pendant l'élagage, les lignes sont supprimées en fonction des paramètres de configuration d'archivage.A.

Q. Comment afficher l'historique des emplacements des balises et des clients ?

L'historique de l'emplacement du client ou de la balise peut être affiché si vous accédez à la page Détails de l'élément particulier. Choisissez ensuite l'A.historique de localisation dans le menu déroulant situé dans le coin supérieur droit. Ces points sont importants à noter au sujet de l'historique des lieux :

- Le suivi de l'historique doit être activé pour récupérer toutes les informations d'historique d'un élément.

- Le nombre de jours de l'historique et le temps d'élagage doivent être correctement sélectionnés.

- Bien que le nombre de jours d'enregistrement de l'historique ne soit pas limité sur l'interface utilisateur, l'historique stocké sur le serveur est limité par l'espace disque et l'impact sur les performances du système dans son ensemble. Reportez-vous aux notes de version/documentation produit afin de trouver une valeur optimale pour la période d'archivage

- L'historique d'un élément n'est enregistré que si :

- Elle mesure plus de dix mètres ou 10 pieds.

- Si le bouton d'urgence ou de panique est enfoncé sur les étiquettes

- Si la balise rencontre un Exéditimee

- En cas de déplacement de l'élément entre les étages

- Si l'élément devient inactif pendant une heure, il est déclaré comme élément inactif par le système. Si l'élément reste inactif pendant 24 heures par défaut, il n'est plus suivi par CAS. Il n'est pas possible de voir l'historique des emplacements dans ce cas.

Q. Quelle est la fonction de nettoyage des données absentes dans les paramètres de localisation avancés ?

Essentiellement, tous les périphériques des tableaux actuels comptent pour le nombre total de licences. Après l'expiration du délai de nettoyage des données absentes, l'élément n'est plus enregistré dans la table Suivi. Cela permet de conserver la mémoire des périphériques qui sont absents pendant une durée donnée.Les données de la table d'historique du périphérique restent intactes indépendamment des données présentes/absentes de la table actuelle jusqu'à la fin de la période d'archivage. Une fois les éléments supprimés de la table de suivi, il n'est pas possible de voir l'emplacement historique de ce périphérique via WCS, mais il peut toujours être récupéré à l'aide des API.A.

Q. Existe-t-il un moyen de réinitialiser les données dans MSE et d'effacer toutes les données historiques ?

À partir de l'interface utilisateur WCS, utilisez le bouton A.Effacer la configuration de la page Système > Paramètres avancés de MSE afin de réinitialiser les données dans MSE. Cette opération efface toutes les données de configuration et d'emplacement sur le MSE. Il convient donc de les utiliser avec prudence.

Q. Comment vérifier si les services fonctionnent correctement ?

Utilisez la commande A.getserverinfo sur MSE. Dans la partie supérieure du résultat, il indique l'état des services.

Sécurité MSE

Q. Comment le nom d'utilisateur/mot de passe Cisco 2710/MSE est-il stocké dans WCS ? Est-il chiffré, et si oui, avec quels chiffrements ?

Le nom d'utilisateur/mot de passe sont chiffrés dans la version 6.0 et ultérieure de WCS avec le chiffrement par mot de passe (PBE) avec MD5 et DES. Lorsque vous utilisez HTTPS entre WCS et MSE, toutes les données sont cryptées avec le transport TLS/SSL. Lorsque vous utilisez HTTP, aucun chiffrement n'est utilisé. HTTPS utilise le port TCP/UDP 443.A.

Q. Le compte d'administration par défaut utilisé pour la communication entre WLA et WCS peut-il être modifié ?

Utilisez le script de configuration, appelé via A.opt > locserver > setup > setup.sh afin de modifier les paramètres d'administration.

Q. Quels sont les différents types de mots de passe dans MSE ?

Le script d'installation automatique sur le MSE vous guide à travers tous les types de mots de passe. Premièrement, la connexion par défaut, qui est A.root/password. Puis vient le mode utilisateur unique.

Le mode utilisateur unique est généralement utilisé pour les opérations de récupération. Par exemple, lorsque le mot de passe racine est oublié, vous pouvez vous connecter en mode utilisateur unique et réinitialiser le mot de passe racine. Si la vérification du mot de passe en mode utilisateur unique est activée et que le mot de passe racine est oublié, l'appliance est inutilisable car il n'est pas possible de se connecter correctement. N'activez cette option que si elle est requise. En cas de perte du mot de passe du mode utilisateur unique, vous devez contacter le TAC pour organiser la RMA. Maintenant, l'utilisateur a la possibilité de changer le mot de passe racine. Puis vient le mot de passe GRUB (Grand Unified Bootloader). Cisco ne vous recommande pas non plus de modifier ce mot de passe à partir de la valeur par défaut. Si le mot de passe GRUB est perdu, le TAC doit être contacté pour organiser la RMA.

Enfin, l'utilisateur voit l'option de configuration du mot de passe de communication WCS. Ce mot de passe est utilisé pour l'authentification SOAP/XML entre WCS et MSE. Vous devez donner le même mot de passe, le mot de passe de communication WCS, sur le WCS pendant que vous ajoutez MSE au WCS.

Q. Pourquoi le mot de passe ftp pour WCS est-il important de se rappeler pour MSE ?

Lorsque vous installez WCS, un mot de passe ftp vous est demandé. Un utilisateur avec un utilisateur ftp et un mot de passe donné est stocké dans la base de données WCS. Ces informations d'identification sont utilisées pour les opérations liées à MSE/LESB telles que la sauvegarde et la restauration, le téléchargement de logiciels, les journaux de téléchargement, l'importation/exportation de ressources, etc. Ce mot de passe peut être modifié si vous exécutez le script passwd.sh sur WCS.A.

API contextuelle

Q. Comment puis-je accéder au SDK du service Context-Aware ?

Pour accéder au Kit de développement logiciel (SDK) associé au service Context-Aware qui s'exécute sur MSE, vous devez souscrire au contrat de licence technologique (TLA) disponible sur le A.portail des développeurs Cisco.

Q. Qu'est-ce que le SDK contextuel ?

Voici les étapes du Kit de développement logiciel Context-Aware :A.

- Guide de démarrage

- Simulateur

- Spécification API

- Exemple de code pour les environnements de développement .Net et Eclipse

- Plugin pour environnement de développement .Net et Eclipse

Q. Les informations de classification pour les points d'accès indésirables (non classifiés, malveillants, amicaux) sont-elles disponibles dans GetRogueAPInfolist ou GetRogueAPLocationList ? Si ce n'est pas le cas, comment puis-je obtenir les informations dans le cadre de l'API ?

Non, actuellement, il n'est pas fourni via l'API. Votre application peut obtenir ces informations du WLC si elle est enregistrée pour recevoir des interruptions SNMP.A.

Q. Quelle est l'importance du facteur de confiance retourné avec l'emplacement. Existe-t-il une plage valide ? Par exemple, que signifie un chiffre 224 ?

Il s'agit de la valeur en pieds utilisée pour indiquer la région de confiance de 95 %. Par exemple, si l'emplacement retourné est (x, y) et le facteur de confiance est cf, alors nous avons 95% de confiance que l'appareil est situé dans un carré avec le centre (x, y) et la longueur 2 x cf. Donc les coordonnées de haut à gauche et de bas à droite de la région sont (x-cf, y-cf) et (x+cf, y+cf). Notez que la valeur est en pieds.A.

Q. Quel est le délai d'expiration de la session d'une application cliente ? L'ID dans AesBusinessSession peut-il être partagé par de nombreux threads dans une application cliente ? Combien de sessions simultanées peuvent être configurées ?

Le délai d'expiration de la session est de 30 minutes et n'est pas configurable. Oui, un seul ID de session peut être partagé entre les threads de l'application cliente. Il n'y a pas de limite de conception au nombre de sessions.A.

Q. Nous voyons 5-6 clients dans WCS, mais quand j'interroge MSE via des API, je reçois des multiples d'entre eux et avec des ID de plancher différents. Pourquoi cela se produit-il alors qu'actuellement il n'y a qu'un étage configuré ?

Plusieurs API peuvent provenir d'une ancienne configuration sur MSE. Cisco recommande de réinitialiser la base de données. Supprimez la base de données, puis démarrez le serveur afin de réinitialiser les données dans MSE pour arrêter le serveur MSE.A.

Appliance de localisation du 2710

Q. Quelles sont les principales différences entre les modèles 2710 et MSE 3350 ?

Le 2710 utilise un modèle RSSI pour l'environnement intérieur à plafond bas, qui suit un maximum de 2 500 périphériques Wi-Fi. 2710 utilise le même étalonnage pour les clients et les étiquettes. Le 2710 ne peut exécuter qu'un seul service, à savoir Emplacement. MSE utilise des modèles RSSI et TDOA pour les environnements intérieurs et extérieurs (plafond bas et haut) permettant de suivre jusqu'à 18 000 périphériques Wi-Fi. MSE peut exécuter plusieurs services en même temps avec le code 6.0.MSE peut également indiquer l'emplacement des clients filaires. MSE dispose également d'une alimentation redondante, de ventilateurs de refroidissement redondants et de disques durs amovibles. MSE a également construit dans le support d'Exéditieux, alors qu'en 2710 on a besoin de logiciels séparés pour les excitateurs.A.

Appliance de localisation2710

MSE 3350

Évolutivité

2 500 périphériques Wi-Fi suivis

18 000 périphériques Wi-Fi suivis

Services pris en charge

CAS

CAS, WiPS

Environnements pris en charge

Plafond intérieur bas

Plafond bas intérieur, plafond haut intérieur, extérieur

Technologies de suivi prises en charge

RSSI

RSSI, TDoA

Suivi des clients

Moteur de suivi Cisco

Cisco Client Tracking Engine

Suivi des balises

Moteur de suivi Cisco

Moteur de suivi des étiquettes des partenaires

Informations de surveillance des balises sur WCS Monitor > Balises

Reportez-vous aux notes de version pour connaître les différences.

Étalonnage

Étalonnage unique pour les clients et les étiquettes

L'étalonnage est effectué séparément pour les clients et les balises

Paramètres d'emplacement avancés (reportez-vous aux notes de version pour des paramètres spécifiques)

Applicable aux clients et aux balises

Applicable uniquement aux clients

Récepteurs Wi-Fi TDoA

Non pris en charge

Pris en charge

Prise en charge d'Exédifier

Logiciel séparé requis

Intégré

Q. Un réseau qui utilise le dispositif de localisation Cisco 2710 peut-il être déplacé en toute transparence vers MSE ?

Oui, il est possible de migrer du Cisco 2710 vers MSE. Référez-vous au A.Guide de migration du dispositif de localisation vers MSE (Mobility Services Engine) et du service de mobilité sensible au contexte pour plus d'informations sur les étapes de la migration d'un dispositif de localisation de la gamme Cisco 2700 vers le moteur de services de mobilité de la gamme Cisco 3300.

Q. Comment configurez-vous les éléments à suivre sur l'appareil de localisation Cisco 2710 ?

L'appliance de localisation permet d'activer des catégories de périphériques suivis spécifiques via A.Location > Location Server > Administration > Polling Parameters. Afin de tirer le meilleur parti de la capacité de chaque appareil de localisation, Cisco vous recommande d'activer uniquement les catégories d'interrogation, par exemple, les postes clients, les rogues, les balises de ressources ou les statistiques, dans lesquelles il existe un intérêt réel et qui nécessitent un suivi simultané/emplacement historique.

Q. Peut-on ajouter 2710 et MSE dans le même réseau au même WCS ?

Oui, le système ne vous empêche pas de le faire. Mais, afin de mieux utiliser les ressources, essayez de distribuer le MSE et le serveur d'emplacement à travers différentes conceptions de réseau, par exemple Campus, Building or Floor, et WLC.A.

Q. Combien de clients et de balises le 2710 peut-il suivre ?

Le 2710 peut suivre jusqu'à 2 500 périphériques, par exemple, des balises, des clients, des points d'accès non autorisés et des clients non autorisés.A.

Q. 2710 est-il pris en charge sur la version 6.0 ?

2710 est pris en charge sur la version 6.0. Veuillez noter que 2710 ne sera pas pris en charge au-delà de la version 6.0.A.

Q. La licence est-elle appliquée sur le 2710 avec la version 6.0 comme elle l'est sur MSE ?

Non, la licence n'est pas appliquée sur l'appareil de localisation. Mais vous avez certainement besoin d'une licence WCS Plus pour suivre les clients et les balises.A.

Q. Peut-on suivre les balises et les clients utilisant le 2710 avec la licence de base WCS ?

Il est certain qu'une licence WCS PLUS est nécessaire sur le WCS afin de suivre les balises et les clients. Avec la licence de base WCS, un seul client à la fois peut être suivi jusqu'à la précision de point d'accès la plus proche. Emplacement à la demande qui fournit uniquement l'emplacement actuel et ne fournit pas d'informations historiques sur l'emplacement.A.

Q. La fonction Rails and Areas peut-elle être appliquée aux clients et aux balises en 2710 ?

Location Rails and Areas fonctionne avec le 2710 et le MSE. Quant au 2710, les chemins et les régions sont appliqués à tous les périphériques suivis. Mais, pour MSE, Rails et Régions s'applique aux clients, pas aux balises, puisque les balises sont gérées par AeroScout Engine. Pour la mise en oeuvre de MSE-CAS, Rails et Régions n'ont aucun impact sur les balises gérées par AeroScout Engine.A.

FAQ AeroScout

Q. Qu'est-ce que l'interopérabilité avec Mobile View ?

AeroScout MobileView utilise l'API Location afin de récupérer les informations d'emplacement à partir du 2710 et/ou du MSE. L'API d'emplacement est identique entre 2710 et MSE. Par conséquent, si vous migrez du 2710 vers le MSE, vous pouvez utiliser l'application MobileView sans devoir apporter de modifications.A.

Q. Comment les amplificateurs sont-ils configurés ?

Le logiciel AeroScout Exéditiste Manager est utilisé pour configurer les paramètres d'exciter.A.

Q. Le suivi des balises peut-il lire des cartes à partir de WCS, ou doit-il être introduit par le biais de l'application de gestion AeroScouts ?

Toutes les cartes sont envoyées de WCS à MSE pendant le processus de synchronisation et lues par AeroScout System Manager à partir de MSE.A.

Q. Quels modèles AeroScout Chokepoint sont pris en charge ?

EX2000, EX3200, EX4000.A.

Q. Quelles sont les recommandations pour définir l'intervalle de trame de notification des balises et si cela dépend de la balise définie pour la mobilité, l'accélération ou la décélération ?

L'intervalle de trame de notification de balise régulière pour une balise stationnaire doit être défini sur 3 à 5 minutes. Pour les balises de déplacement, l'intervalle de trame doit être défini sur 3 à 5 secondes.A.

Q. Que dois-je utiliser pour activer les balises ?

Un logiciel d'activation de balise spécifique au constructeur est utilisé pour activer les balises, par exemple pour les balises Aeroscout que vous devez utiliser l'activateur de balise Aeroscout.A.

Q. Qu'est-ce que le Gestionnaire de systèmes d'Aéroscout ?

Il s'agit d'une plate-forme Windows, qui est utilisée pour pousser la licence des balises vers MSE. La dernière version d'AeroScout System Manager 3.2 doit être utilisée avec le code logiciel MSE 6.0.A.

Q. Qu'est-ce qu'AeroScout Analyzer ?

Il s'agit d'un outil d'étalonnage d'AeroScout afin d'effectuer l'étalonnage des étiquettes.A.

Q. Quelles sont les étiquettes certifiées CCX ?

Les étiquettes T2 et T3 d'AeroScout sont certifiées CCX. Référez-vous à A.Balises Wi-Fi compatibles Cisco pour plus d'informations sur CCX sur les balises d'autres fournisseurs.

Informations connexes

- Guide de démarrage de Cisco 3310 Mobility Services Engine

- Guide de démarrage de Cisco 3350 Mobility Services Engine

- Guide de commande et de licence du moteur de services de mobilité de la gamme Cisco 3300

- Guide de conception des services Wi-Fi géodépendants 4.1