Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Configurer

Diagramme du réseau

Configurations

Étape 1. Sur le WLC

Étape 2. Sur le module CSSM

Étape 3. Sur le WLC

Vérifier

Dépannage

Références

Introduction

Ce document décrit comment configurer la licence hors ligne (à entrefer) sur le contrôleur LAN sans fil (WLC) Catalyst 9800.

Conditions préalables

Exigences

Connaissance recommandée du fonctionnement de base du portail 9800 WLC et CSSM (Cisco Smart Software Manager).

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur ces versions logicielles et matérielles, mais s'appliquent à toutes les versions postérieures à la version 17.3 :

- WLC virtuel 9800-CL version 17.9.5

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configurer

Diagramme du réseau

Configurations

Étape 1. Sur le WLC

1. Définissez le mode de connexion de licence sur Air Gap et la fonctionnalité AirGap sur Enabled :

The CLI equivalent is:

9800-17-09-05(config)#license smart transport off

2. Exportez le rapport RUM du WLC. La consommation actuelle de votre licence est enregistrée dans un fichier :

9800-17-09-05#license smart save usage all file bootflash:rum.txt

Étape 2. Sur le module CSSM

1. Connectez-vous à votre compte CSSM.

2. Accédez à l'onglet Rapports, puis Fichiers de données d'utilisation. Cliquez sur Fichiers de données d'utilisation :

3. Cliquez sur Browse, puis sélectionnez le rapport RUM qui a été obtenu à partir du WLC. Cliquez sur Télécharger les données :

4. Une fois le rapport RUM téléchargé dans le CSSM, le bouton Download apparaît sous la colonne Acknowledgement. Cliquez sur Télécharger :

Étape 3. Sur le WLC

Importez l'ACK sur le WLC :

9800-17-09-05#license smart import bootflash:ACK_rum.txt

Import Data Successful

Remarque : Après la réinitialisation d'une usine de licences, vous devez attendre au moins 1 heure pour générer le rapport RUM.

Vérifier

Après avoir appliqué les étapes de configuration ci-dessus, le WLC apparaît sur le CSSM sous Inventory > Product Instances.

Si un WLC actif de la paire HA a été enregistré, les WLC actifs et en veille sont affichés sous l'onglet Product Instances sur CSSM.

Exemple d'une sortie d'un WLC correctement configuré :

------------------ show license status ------------------

Utility:

Status: DISABLED

Smart Licensing Using Policy:

Status: ENABLED

Account Information:

Smart Account:

As of Feb 29 15:24:40 2024 UTC

Virtual Account:

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: Transport Off

Policy:

Policy in use: Merged from multiple sources.

Reporting ACK required: yes (CISCO default)

Unenforced/Non-Export Perpetual Attributes:

First report requirement (days): 365 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 90 (CISCO default)

Unenforced/Non-Export Subscription Attributes:

First report requirement (days): 90 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 90 (CISCO default)

Report on change (days): 90 (CISCO default)

Enforced (Perpetual/Subscription) License Attributes:

First report requirement (days): 0 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 0 (CISCO default)

Export (Perpetual/Subscription) License Attributes:

First report requirement (days): 0 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 0 (CISCO default)

Miscellaneous:

Custom Id:

Usage Reporting:

Last ACK received: Feb 29 15:27:53 2024 UTC

Next ACK deadline: May 29 15:27:54 2024 UTC

Reporting push interval: 30 days

Next ACK push check:

Next report push: Mar 30 15:27:54 2024 UTC

Last report push: Feb 29 15:27:54 2024 UTC

Last report file write:

Trust Code Installed:

Active: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC

Standby: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC

Dépannage

Si le téléchargement RUM vers le portail CSSM échoue, cela peut être parce que votre WLC est déjà enregistré via une connexion directe sur le portail. Supprimez le périphérique de l'inventaire CSSM. Vous pouvez ensuite télécharger le rapport RUM.

Références

- Configurer les licences avec SLUP