Table des matières

Introduction

Fond

Versions recommandées par le TAC

IOS XE 17.18.1

IOS XE 17.17.1

IOS XE 17.16.1

IOS XE 17.15

17.15.4

17.15.3

17.15.2b

17.15.2

17.15.1

IOS XE 17.14.1

IOS XE 17.13.1

Dublin 17,12

17.12.5

17.12.4

17.12.3

17.12.2

Cupertino 17,9

17.9.7

17.9.6

17.9.5

17.9.4 bis

17.9.4

17.9.3

Bengaluru 17.6

17.6.8

Amsterdam 17.3

17.3.8 bis

Gibraltar 16,x

Micrologiciel programmable sur site (FPGA) sur contrôleur LAN sans fil 9800 matériel

Maintenance logicielle haute disponibilité sur contrôleur LAN sans fil 9800

ISSU

Correctif de mise à niveau de maintenance logicielle (SMU)

Ensemble de services pour points d’accès

Ensemble de périphériques pour points d’accès

Directives et exigences

Cisco.com Emplacement des SMU, images APSP et APDP pour différents 9800

Remarque pour l’accès défini par logiciel (Software Defined Access ou SDA)

Compatibilité IRCM (Inter-Release Controller Mobility)

Pour le code recommandé pour AireOS, reportez-vous à :

Fonctions prises en charge par les contrôleurs LAN sans fil Catalyst série 9800

Introduction

Ce document décrit comment trouver le logiciel Cisco IOS® XE le plus fiable pour les contrôleurs LAN sans fil Catalyst 9800 (WLC C9800).

Fond

Les informations contenues dans ce document s'appliquent à différents facteurs de forme du WLC C9800, notamment :

- Appareils (9800-40 980-80 9800-L, CW9800M, CW9800H1, CW9800H2)

- Contrôleurs virtuels (9800-CL dans les environnements de cloud privé et public)

- Contrôleurs sans fil intégrés sur commutateurs Catalyst série 9000

- Contrôleurs sans fil intégrés sur points d’accès Catalyst (EWC-AP)

Les modèles de point d'accès pris en charge par le C9800 incluent

- Points d'accès 11ac phase 1 basés sur Cisco IOS (1700/2700/3700/1572) (pas dans toutes les versions)

- Points d'accès 11ac phase 2 basés sur COS (1800/2800/3800/4800/1540/1560)

- Points d'accès de la gamme Catalyst 11ax 91xx basés sur COS (9105/9115/9117/9120/9130/9136/9164/9166)

- Points d'accès sans fil Cisco 917x (CW9176/CW9178)

La coexistence des WLC AireOS avec le WLC C9800 est prise en compte pour ces recommandations. Les recommandations couvrent toutes les versions du logiciel Cisco IOS XE applicables aux WLC Catalyst 9800. En règle générale, une nouvelle version (version de maintenance ou nouvelle séquence de codes) bénéficie d'un temps de stabilisation minimum de 6 à 8 semaines sur le terrain. Si aucun problème grave n'est signalé, elle peut faire l'objet d'une recommandation générale de Cisco. Ces recommandations sont mises à jour à mesure que nous recevons des commentaires par le biais de tests internes, de cas TAC, etc.

Versions recommandées par le TAC

Remarque :

1) Les PME et les fournisseurs de services avancés requièrent une licence Network Advantage. Pour les déploiements avec une licence Network Essentials, une image d'escalade peut être demandée auprès du TAC Cisco. La mise à niveau vers une image de remontée nécessite un temps d'arrêt.

2) Les PASA sont incrémentielles, c'est-à-dire que chaque version du PASA inclut des correctifs de toutes les versions précédentes des PASA.

3) Le dernier APSP est toujours recommandé. Évaluez les bogues sous APSP et appliquez les APSP qui incluent des correctifs pour les modèles AP dans votre déploiement.

4) La plupart des versions à durée de vie courte comme les versions 17.10.1, 17.11.1 de Cisco IOS XE et les versions de maintenance plus anciennes comme 17.9.1 et 17.9.2 ne sont pas mentionnées dans ce document car elles ont atteint la fin de la prise en charge de la vulnérabilité et de la sécurité. Les avis de fin de vie de toutes les versions de Cisco IOS XE pour WLC C9800 peuvent être consultés à l'adresse : bulletin EoL

5) Le document ne répertorie que les corrections de bogues pour les versions que nous voyons dans un grand ensemble de déploiements. Pour les bogues affectant des versions spécifiques, utilisez l'Outil de recherche de bogues.

Plate-forme sans fil Cisco

Version recommandée

Cisco Catalyst CW9800M

Cisco IOS XE 17.15.3 avec APSP et SMU

Cisco Catalyst CW9800H1 / Cisco Catalyst CW9800H2

Cisco IOS XE 17.15.3 avec APSP et SMU

Cisco Catalyst 9800-CL

Cisco IOS XE 17.12.5

Cisco Catalyst 9800-80

Cisco IOS XE 17.12.5

Cisco Catalyst 9800-40

Cisco IOS XE 17.12.5

Cisco Catalyst 9800-L

Cisco IOS XE 17.12.5

Contrôleur sans fil intégré (EWC) sur les points d'accès

Cisco IOS XE 17.12.5

Contrôleur sans fil intégré (EWC) sur les commutateurs Catalyst

Cisco IOS XE 17.12.5

Toute plate-forme de contrôleur WLC prenant en charge les points d'accès sans fil Cisco CW9176 ou CW9178

Cisco IOS XE 17.15.3 avec APSP et SMU

Toute plate-forme de contrôleur WLC prenant en charge les points d'accès sans fil Cisco CW9172

Cisco IOS XE 17.15.3 avec APSP et SMU

Tableau 1. Vue récapitulative de la version recommandée de Cisco IOS-XE pour différentes plates-formes WLC

IOS XE 17.18.1

Cisco IOS XE 17.18 est la dernière version à longue durée de vie. Les nouvelles fonctionnalités prises en charge dans cette version sont répertoriées dans les notes de version

Cisco est conscient des 2 régressions suivantes :

-9105 peut subir des pannes dues à NBAR (ID de bogue Cisco CSCwq77367) )

-9115/9120 présentent une liste de canaux très réduite dans le domaine ETSI après la mise à niveau vers 17.18.1 lorsque le profil RF est utilisé (ID de bogue Cisco CSCwq79688 )

IOS XE 17.17.1

Cisco IOS XE 17.17 est une version de courte durée sans MR planifiée. Les nouvelles fonctionnalités prises en charge dans cette version sont répertoriées dans les Notes de version 17.17.1.

IOS XE 17.16.1

Cisco IOS XE 17.16 est une version de courte durée sans MR planifiée. Il est important de noter que Cisco IOS XE 17.16 ne prend pas en charge les points d'accès Wi-Fi 7 et ne permet plus aux points d'accès basés sur Cisco IOS de se connecter. Les nouvelles fonctionnalités prises en charge dans cette version sont répertoriées dans les Notes de version 17.16.1.

IOS XE 17.15

Cisco IOS XE 17.15 est un train à longue durée de vie avec plusieurs versions de maintenance (MR) prévues. Les nouvelles fonctionnalités prises en charge dans cette version sont répertoriées dans les Notes de version 17.15.1.

17.15.4

Cisco IOS XE 17.15.4 est la dernière version de maintenance de la catégorie 17.15. Il contient tous les correctifs des PASA et des SMU publiés pour le 17.15.3. Il est actuellement en cours d'examen en vue d'une recommandation générale.

17.15.3

Cisco IOS XE 17.15.3 est la deuxième version de maintenance de la catégorie 17.15.

IOS XE 17.15.3 est la version recommandée avec les SMU et les APSP pour tous les déploiements avec les appareils WLC CW9800 ou avec les AP WiFi7 CW9176 et CW9178.

Cisco suggère d'envisager l'application de la mise à niveau de maintenance logicielle (SMU) CSCwo95396 sans rechargement , qui résout le problème du rechargement du contrôleur de réseau local sans fil (WLC) lors de la mise en service à partir de Catalyst Center, avec l'APSP3 CSCwp18505

pour les contrôleurs LAN sans fil Catalyst 9800

Les bogues suivants sont résolus dans cette APSP.

CSCwn18885 Redémarrage du point d'accès Wi-Fi6E/7 avec violation d'accès sans fichiers d'incident, raison de rechargement 'unknown' SF#07624324

CSCwo94810 Le client IOT avec module WiFi TI (camion PIT) ne peut pas s'associer à 916x/9130/917x [SF 07835314]

Remarque: Ce programme APSP comporte des correctifs de programmes APSP précédents

CSCwo81133 Une incohérence de canal a été observée sur plusieurs points d'accès IW9167 après le blocage de la balise et la récupération a pris beaucoup de temps

CSCwo70926 [CW9172I/CW9172H] Mise à jour du démarrage des images CCO 17.15.3 et 17.17.1

17.15.2b

Cisco IOS XE 17.15.2b est présenté uniquement pour la prise en charge des déploiements de points d'accès CW9172I et vous devez effectuer une mise à niveau vers IOS XE 17.15.3 si disponible.

17.15.2

Cisco IOS XE 17.15.2 est la première version de maintenance de la catégorie 17.15 et prend en charge

- WiFi7

- Points d'accès (CW9176I, CW9176D1, CW9178I)

- Fonctionnement multiliaison (MLO) pour points d'accès WiFi7

- Considérations relatives à la sécurité WPA3

- Utilisation globale AP (découplage du PID/SKU AP du mode d'amorçage et du domaine réglementaire)

- Abonnement au réseau Cisco

- Point d'accès AnyLocate / Technologie de plage UltraWide Band

Mise en garde : Pour les déploiements Flexconnect avec commutation locale, l'itinérance du client sur un SSID webauth pourrait provoquer aléatoirement une perte d'accessibilité du client à sa passerelle, consultez CSCwn17412 pour plus de détails.

17.15.1

Cisco IOS XE 17.15.1 est la première version de la catégorie 17.15. Pour tout le matériel et toutes les fonctionnalités pris en charge à partir des versions 17.13.1, 17.14.1 et 17.15.1, Cisco vous recommande de migrer votre déploiement vers 17.15.2

17.15.1 contient le correctif de la vulnérabilité « regreSSHion » sur les points d'accès décrits dans le bogue Cisco ID CVE-2024-6387 / CSCwk62269

IOS XE 17.14.1

La version 17.14.1 de Cisco IOS XE est une version de courte durée sans version de maintenance planifiée. Les nouvelles fonctionnalités prises en charge dans cette version sont répertoriées dans les Notes de version 17.14.1. Il s'agit de la première version à prendre en charge les WLC de la gamme Catalyst 9800 plus récents

- Contrôleur sans fil Cisco Catalyst CW9800M

- Contrôleur sans fil Cisco Catalyst CW9800H1 et CW9800H2

Pour tout nouveau matériel et toutes les nouvelles fonctionnalités pris en charge à partir de la version 17.13.1 ou 17.14.1, Cisco vous recommande de mettre à niveau vers la version 17.15.2.

IOS XE 17.13.1

La version 17.13.1 de Cisco IOS XE est une version de courte durée sans version de maintenance planifiée. Les nouvelles fonctionnalités prises en charge dans cette version sont répertoriées dans les Notes de version de 17.13.1. Pour tous les nouveaux matériels et fonctionnalités pris en charge à partir de la version 17.13.1, Cisco vous recommande de mettre à niveau vers la version 17.15.2.

Dublin 17,12

Les nouvelles fonctionnalités prises en charge dans cette version sont répertoriées dans les Notes de version 17.12.1.Cisco recommande 17.12.5 pour tous les déploiements.

Voici quelques-uns des principaux avantages de 17.12 par rapport à 17.9 :

- Prise en charge de 6 GHz par davantage de pays

- Possibilité d'utiliser un seul SSID WPA2+WPA3 pour 5 et 6 GHz.

- Algorithme basé sur RRM pour équilibrer la charge des points d'accès sur les processus WNCd

17.12.5

Cisco IOS XE 17.12.5 est la quatrième version de correction de bogue de la catégorie 17.12. Il intègre les correctifs dans les SMU et les APSP pour 17.12.4 et bien d'autres correctifs de bogues.

17.12.4

Cisco IOS XE 17.12.4 est la troisième version de correction de bogue de la catégorie 17.12.

17.12.4 SMU

SMU_CSCwj93876 (sans assistance) fournit un correctif pour la panne C9800 dans wncmgrd en raison d'une fuite de mémoire lente lorsqu'une ou plusieurs connexions NMSP existent vers Catalyst Center ou Cisco Spaces.

SMU_CSCwm3207 (nécessite le rechargement du WLC) fournit un correctif pour deux défauts connus sur les déploiements sans fil SDA qui ont un impact sur 17.12.4 et 17.9.5

SMU_CSCwi78109 (nécessite le rechargement du WLC) fournit un correctif pour que WebUI C9800 devienne inutilisable et que syslog reflète ce message d'erreur %CLI_AGENT-1-NVGEN_ERR : Erreur lors du traitement de la commande NVGEN.

SMU_CSCwn26561 (sans réponse) Mesure RFID d'envoi manquante pendant la fenêtre de collecte des statistiques RFID

SMU CSCwj04031 SDA Sans fil : WLC force SGT à 0 lorsque le client libère l'adresse link-local IPv6.

SMU CSCwk81268 Blocage dû à un dépassement de la mémoire tampon ipv6 lorsque la suppression de l'adresse ipv6 du client se produit dans un plus grand nombre.

17.12.4 APSP8 ou 17.12.4.208 inclut les correctifs répertoriés dans

17.12.4 Notes de version d'APSP8

17.12.3

Cisco IOS XE 17.12.3 est la deuxième version de correction de bogue de la catégorie 17.12.

Mise en garde :

1) Si vous disposez d'un déploiement SD-Access, prenez connaissance de CSCwj04031 : WLC force SGT à 0 lorsque le client libère l'adresse link-local IPv6. Contactez le TAC pour obtenir un correctif SMU si vous êtes concerné.

2) Pour les déploiements haute disponibilité, le basculement haute disponibilité peut entraîner une perte de configuration sur le WLC C9800 entraînant une panne sans fil. Il est suivi sous CSCwj73634 où la configuration peut être perdue lors du basculement HA.

17.12.2

Cisco IOS XE 17.12.2 est la première version de correction de bogue de la catégorie 17.12 et inclut le correctif pour CVE-2023-20198 CVE-2023-20273 / CSCwh87343.

Cupertino 17,9

17.9.7

Cisco IOS XE 17.9.7 devrait être la dernière version de la catégorie 17.9 (à l'exception des éventuelles futures mises à jour de vulnérabilité de sécurité).  Cisco vous recommande de migrer vers 17.12.5.

17.9.6

Cisco IOS XE 17.9.6 est une version de correction de bogue.

17.9.6 APSP3 ou 17.9.6.202

17.9.6 Notes de version d'APSP3

17.9.5

Cisco IOS XE 17.9.5 est une version de correction de bogue, qui corrige tous les problèmes couverts par 17.9.4a ainsi que les APSP. Si vous avez 9162 AP, soyez au courant de CSCwj45141 qui est un problème qui a commencé dans 17.9.4APSP8

Si vous avez un déploiement SD-Access, soyez conscient de l'ID de bogue Cisco CSCwj04031 : WLC force SGT à 0 lorsque le client libère l'adresse link-local IPv6. Contactez le TAC pour obtenir un correctif SMU si vous êtes concerné.

17.9.4 bis

Cisco IOS XE 17.9.4a est publié pour résoudre plusieurs vulnérabilités dans la fonctionnalité d'interface utilisateur Web du logiciel Cisco IOS XE décrite dans CVE-2023-20198 CVE-2023-20273 / CSCwh87343.

Si vous avez un déploiement SD-Access, soyez conscient de l'ID de bogue Cisco CSCwj04031 : WLC force SGT à 0 lorsque le client libère l'adresse link-local IPv6. Contactez le TAC pour obtenir un correctif SMU si vous êtes concerné.

17.9.4a APSP15 ou 17.9.4.215

17.9.4a Notes de version APSP15

17.9.4

Cisco IOS XE 17.9.4 est principalement une version de correction de bogue qui ajoute également

- Assistance Analytique des produits

- Prise en charge de ROW pour UAE

.

17.9.3

Cisco IOS XE 17.9.3 est une version de correction de bogue qui ajoute également

- Prise en charge de IW9167E

- Possibilité de spécifier la charge du site pour un meilleur équilibrage de charge des AP sur les instances WNCd (Wireless Network Control Daemon) sur le C9800

- Réintroduit la prise en charge des points d'accès de phase 1 (1700/2700/3700/1572), mais cette prise en charge ne s'étend pas au-delà de la prise en charge normale du cycle de vie du produit. Les fonctionnalités de ces points d'accès sont équivalentes à celles de la version 17.3 et la mise à niveau de la version 17.3.x vers la version 17.9.3 est prise en charge pour x >=4c. Pour plus de détails, consultez la FAQ

- Commande pour désactiver la comptabilité AAA provisoire sur le C9800

17.9.3 APSP6 ou 17.9.3.206

17.9.3 Notes de version d'APSP6

Bengaluru 17.6

Cisco IOS XE 17.6.x est un train de longue durée avec plusieurs versions de maintenance. Reportez-vous au bulletin de fin de vie 17.6 . Cisco vous recommande de migrer vers la version 17.12.5. Il s'agit d'une mise à niveau directe. Référez-vous Chemin de mise à niveau vers 17.12.x pour plus de détails.

17.6.8

Cisco IOS XE 17.6.8 est la dernière version de maintenance qui fournit des correctifs pour les avis de vulnérabilité récents.

Amsterdam 17.3

Cisco IOS XE 17.3.x est un train à longue durée de vie avec plusieurs versions de maintenance (MR). 17.3 a atteint la fin de la maintenance logicielle, comme indiqué dans le bulletin de fin de vie 17.3. La dernière version MR pour 17.3 est une version Psirt uniquement prévue pour septembre 2023. Cisco vous recommande de migrer vers 17.12.5. Cette migration peut nécessiter une mise à niveau échelonnée, selon la version 17.3.x que vous exécutez actuellement. Référez-vous à Chemin de mise à niveau vers 17.12.x pour plus de détails.

17.3.8 bis

Cisco IOS XE 17.3.8a est le dernier MR de correction de bogue de la version 17.3. Si vous ne pouvez pas migrer vers la version recommandée et que vous devez rester dans le train 17.3, Cisco recommande 17.3.8a.

Gibraltar 16,x

La version 16.10.1 de Cisco IOS XE est la première version du logiciel Cisco IOS XE à officiellement prendre en charge les UGS de Catalyst 9800 (appareils : 9800-40, 9800-80; 9800 sur nuage privé ou public; 9800-CL, ainsi que le logiciel 9800 sur les commutateurs Catalyst 9300) et est actuellement en fin de vie ( EoL ). Depuis la publication de deux versions pour la version 16.x, la version 16.11.1 (EoL) et la version 16.12.1 (EoL). Cisco IOS XE 16.12.1 a été le premier système d'échange à longue durée de vie pour les WLC C9800, qui a ajouté la prise en charge de 9800-L, 9800-CL sur Google Cloud et le contrôleur sans fil intégré sur Catalyst Access Point (EWC-AP), entre autres fonctionnalités.

16.12.8

Il s'agit de la dernière version de maintenance (MR) de la catégorie 16.x. Cisco vous recommande de migrer votre déploiement vers la version 17.12.5. Cette migration nécessite une mise à niveau échelonnée. Référez-vous Chemin de mise à niveau vers 17.12.x pour plus de détails.

Micrologiciel programmable sur site (FPGA) sur contrôleur LAN sans fil 9800 matériel

Sur les WLC physiques Catalyst 9800 (9800L, 9800-40, 9800-80), outre Cisco IOS XE, il existe deux autres éléments de code qui peuvent et peuvent nécessiter une mise à niveau.

- ROM Monitor (ROMMON) : programme d'amorçage qui initialise le matériel et démarre le logiciel IOS XE sur l'appliance C9800.   Vous pouvez vérifier la version de ROMMON de votre appareil en exécutant la commande ci-dessous.

#show rom-monitor chassis {active | standby} R0

- PHY : Il s’agit de la couche physique, en particulier du module de l’adaptateur de port partagé (SPA), qui prend en charge la distribution frontale et les ports de liaison ascendante sur les appareils C9800. Il peut également être appelé Ethernet/Hardware Programmables. Vous pouvez afficher la version PHY de votre appareil en exécutant la commande ci-dessous.

#show platform hardware chassis active qfp datapath pmd ifdev | include FW

Un nouveau micrologiciel est généralement publié pour protéger l'intégrité du système (capteurs de température, ventilateur, alimentation, etc.) et pour résoudre les problèmes liés au transfert des données vers et depuis les ports physiques. Cisco recommande la mise à niveau vers le dernier micrologiciel FPGA disponible.

Procédure de mise à niveau ainsi que les défauts pour lesquels un nouveau micrologiciel a été lancé, s’ils sont documentés lors de la mise à niveau du FPGA C9800.

Le tableau 1 dresse la liste des versions pour chaque plateforme.

ROMMON

PHY Ethernet

PHY fibre optique

9800-L-F

16.12(3r)

S/O

17.11.1

9800-L-C

16.12(3r)

17.11.1

S/O

9800-40

17.12(1r)

S/O

16.0.0

9800-80

17,12(2r)

S/O

16.0.0

CW9800M

17,15(1r)

S/O

S/O

CW9800H1

17,15(1r)

S/O

S/O

CW9800H2

17,15(1r)

S/O

S/O

Maintenance logicielle haute disponibilité sur contrôleur LAN sans fil 9800

Le C9800 offre plusieurs fonctions qui assurent la disponibilité pendant la phase de maintenance logicielle du cycle de vie du déploiement. Il s’agit notamment de la mise à niveau logicielle en service (ISSU), de la mise à niveau progressive des points d’accès, des correctifs à chaud et à froid pour traiter les défauts ou les PSIRT du contrôleur LAN sans fil, des correctifs pour traiter certains problèmes propres aux points d’accès ainsi que pour prendre en charge les nouveaux modèles de points d’accès sur le code de contrôleur existant.

ISSU

La prise en charge d’ISSU a été ajoutée dans la version 17.3.1 et se limite aux versions de longue durée (17.3.x, 17.6.x et 17.9.x). Autrement dit, l’ISSU fonctionne :

1. Dans les versions majeures de longue durée, par exemple, 17.3.x à 17.3.y, 17.6.x à 17.6.y et 17.9.x à 17.9.y

2. Entre les versions majeures de longue durée, par exemple, 17.3.x à 17.6.x et 17.3.x à 17.9.x

Remarque : Durée limitée à deux versions de longue durée après la version de longue durée actuellement prise en charge.

L’ISSU n’est PAS prise en charge :

1. Dans les versions mineures de séries de versions de courte durée, par exemple 17.4.x à 17.4.y ou 17.5.x à 17.5.y

2. Entre les versions mineures et majeures des séries de versions de courte durée, par exemple 17.4.x à 17.5.x

3. Entre les versions de longue durée et de courte durée 17.3.x à 17.4.x ou 17.5.x à 17.6.x.

Correctif de mise à niveau de maintenance logicielle (SMU)

Le C9800 prend en charge les correctifs à froid et à chaud, ce qui permet de fournir des corrections de bogues sous forme de fichier de mise à niveau de maintenance logicielle (SMU).

- Correctif à chaud : Le rechargement du système n’est pas nécessaire, ce qui signifie que le contrôleur LAN sans fil et les points d’accès continuent de fonctionner. Dans le cas d’une paire de basculement dynamique (SSO) 9800, le processus d’installation de la SMU applique le correctif aux deux châssis.

- Correctif à froid : Un rechargement du système est nécessaire pour un correctif à froid. Dans le cas d’une paire SSO 9800, le correctif à froid peut être appliqué sans temps d’arrêt.

Ensemble de services pour points d’accès

Les correctifs pour les défauts logiciels sur les points d’accès (AP) peuvent être fournis par l’intermédiaire d’ensembles de services pour points d’accès. Cette méthode nécessite le rechargement des points d’accès, mais pas du contrôleur LAN sans fil 9800.

Ensemble de périphériques pour points d’accès

La prise en charge des nouveaux modèles de points d’accès est possible sur le code du contrôleur LAN sans fil existant, sans qu’il soit nécessaire de mettre à niveau ce code. Ce point d'accès prend uniquement en charge les fonctionnalités disponibles dans le code WLC existant.

Directives et exigences

1. Les correctifs SMU ne sont générés que pour les versions à longue durée de vie telles que 16.12, 17.3, 17.6, 17.9 et ainsi de suite après leur version MD.

2. Les SMU peuvent seulement être appliquées aux contrôleurs LAN sans fil 9800 exécutant au minimum la licence Network Advantage. Reportez-vous au tableau des fonctions sans fil pour connaître les différentes licences.

3. Les SMU applicables à la plupart des déploiements sont disponibles à l'adresse cisco.com

4. Des SMU ou des correctifs ne sont pas offerts pour toutes les corrections de bogues. Les modifications de code en cause dans la correction de bogues déterminent généralement la possibilité d’appliquer des correctifs.

5. L'applicabilité de SMU est évaluée par défaut. Si votre C9800 est admissible à un correctif SMU, en fonction de sa licence et que vous avez besoin d'un SMU pour un défaut spécifique, contactez le Centre d'assistance technique Cisco (TAC) pour obtenir l'évaluation du bogue.

Reportez-vous au guide des correctifs du contrôleur LAN sans fil C9800 pour en savoir plus sur ces fonctions.

Cisco.com Emplacement des SMU, images APSP et APDP pour différents 9800

Étape 1. Accédez à Downloads Home, et recherchez 9800 dans la barre de recherche pour Select a Product, choisissez le format 9800 qui s'applique à vous.

Étape 2. Dans le menu Software Type, sélectionnez SMU ou APSP ou APDP selon les besoins.

Remarque pour l’accès défini par logiciel (Software Defined Access ou SDA)

Reportez-vous toujours à la matrice de compatibilité SDA pour connaître les recommandations de combinaisons de codes optimales pour le SDA. Elle répertorie les combinaisons données de codes sur Cisco DNA Center, le moteur du service de vérification des identités (ISE), les commutateurs, les routeurs et les codes de contrôleur LAN sans fil qui ont été testés par l’équipe de test de solutions SDA de Cisco.

Compatibilité IRCM (Inter-Release Controller Mobility)

- IRCM n'est pas pris en charge avec les contrôleurs 2504/7510/vWLC et est uniquement pris en charge avec les plates-formes 5508/8510/5520/8540/3504.

- Pour la compatibilité d'IRCM (Inter-Release Controller Mobility) avec les WLC AireOS, en général

- Cisco recommande AireOS 8.10.196.0 pour tous les déploiements.

- Pour les déploiements avec des WLC ou des points d'accès plus anciens dans leur environnement, qui ne peuvent pas être mis à niveau après AireOS 8.5, le TAC recommande le code IRCM 8.5.182.109 (8.5.182.111 pour 3504).

Remarque : toutes les versions du code 8.5 ne prennent pas en charge IRCM. Les versions 8.5 d'IRCM disponibles sur le site cisco.com incluent les versions 8.5.164.0, 8.5.164.216, 8.5.176.0, 8.5.176.1, 8.5.176.2 et 8.5.182.104.

Mise en garde :

Les déploiements avec des points d'accès de la gamme 1800 (1815/1830/1850) exécutant les versions 8.10.185.0 à 8.10.196.0 peuvent signaler une utilisation de canal anormalement élevée à 5 GHz, ce qui entraîne des problèmes de performances, en raison d'une régression provoquée par la validation de CSCwb51757

Pour les points d'accès de la gamme 1815, le correctif est dans 8.10.190.9 / 8.10.196.7, disponible auprès du TAC.

Pour les AP de la gamme 1830/1850, comme ce correctif n'est pas disponible dans le train de codes 8.10, pour éviter ce problème, les déploiements AireOS rencontrant ce problème devront effectuer une rétrogradation vers le code avant le CSCwb51757 commit, soit 8.10.183.0.

Pour le code recommandé pour AireOS, reportez-vous à :

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/wireless-lan-controller-software/200046-tac-recommended-aireos.html

Fonctions prises en charge par les contrôleurs LAN sans fil Catalyst série 9800

notes de version

Liste des fonctions sans fil de Cisco IOS XE par version

Tableau de comparaison des fonctions d’AireOS à Cisco IOS XE

Point d'accès et sélecteur WLC

��