Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations de fond

Pont de groupe de travail (WGB) Diffusion en aval sur plusieurs VLAN

Configurer

Diagramme du réseau

Configurations

Configuration WLC

Configuration WGB

Configuration du commutateur

Vérifier

Configuration WGB

Vérification de l'état d'un WGB sur le WLC

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment configurer un point d'accès 9105AXW en tant que WGB pour se connecter au réseau sans fil géré de la gamme WLC 9800.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande d'avoir des connaissances de base sur la gamme Cisco IOS® WLC 9800 et les points d'accès de phase 2.

Composants utilisés

Dans cet exemple, ces composants ont été utilisés :

- WLC 9800-CL avec version 17.6.3 ;

- Contrôle et mise en service des points d'accès sans fil (CAPWAP) modèle 2802I ;

- AP 9105AXW en tant que WGB avec la version 17.8.1 ;

- Commutateur compatible 802.1q ;

- Ordinateurs portables clients câblés avec Windows 10.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations de fond

Cet article explique comment configurer le point d'accès 9105AXW en tant que pont de groupe de travail (WGB) avec le contrôleur de réseau local sans fil (WLC) de la gamme 9800.

Un WGB est un mode AP qui fournit une connectivité sans fil aux clients câblés qui sont connectés au(x) port(s) Ethernet du WGB AP.  Un WGB connecte un réseau câblé sur un seul segment sans fil. Il apprend les adresses MAC de ses clients câblés sur l'interface Ethernet et les rapporte au WLC via l'infrastructure AP via des messages IAPP (Internet Access Point Protocol).

Le WGB établit une connexion sans fil unique au point d'accès racine, qui à son tour traite le WGB comme un client sans fil.

Consultez le Guide de configuration du logiciel du contrôleur sans fil de la gamme Cisco Catalyst 9800, Cisco IOS Cupertino 17.8.x pour des informations détaillées sur la matrice de fonctionnalités et la prise en charge des points d'accès pour le mode WGB :

Chapitre : Ponts de groupe de travail.

Diffusion en aval du pont de groupe de travail (WGB) sur plusieurs VLAN

Par défaut, l'implémentation du transfert de diffusion sur les WGB avec la prise en charge VLAN sur l'infrastructure unifiée est limitée au VLAN natif. Le trafic de diffusion provenant de l'infrastructure est transféré uniquement pour le VLAN natif et le même trafic est alors vu sur tous les VLAN du côté câblé WGB, alors qu'aucun trafic de diffusion n'est vu du côté WGB pour le ou les VLAN non natifs.

Pour étendre la diffusion en aval WGB sur plusieurs VLAN, il existe une fonctionnalité appelée étiquetage de diffusion qui permet la prise en charge du trafic de diffusion sur plusieurs déploiements de pont de groupe de travail VLAN 802.1Q (WGB).

Plus précisément, la prise en charge des diffusions WGB en aval sur plusieurs VLAN (pour différencier et hiérarchiser le trafic) ainsi que le pontage du trafic VLAN vers les clients câblés connectés au WGB. Les applications de cette fonctionnalité sont couramment utilisées dans les industries du transport et de l'exploitation minière.

Configurer

Diagramme du réseau

Dans ce document, toutes les configurations et vérifications sont effectuées avec la topologie présentée ici :

Diagramme du réseau

Cet exemple explique comment configurer un AP 9105AXW en tant que WGB avec la prise en charge de plusieurs VLAN, associés à un AP CAPWAP.

Le point d'accès peut être en mode local, FlexConnect ou Bridge (Mesh).

Ce document montre la configuration du mode local et du mode FlexConnect du point d'accès racine.

Ce scénario nécessite que le WGB soit connecté à un commutateur qui prend en charge 802.1q, sinon le WGB ne peut pas prendre en charge plusieurs VLAN. Dans cet exemple, le WGB est connecté à un commutateur Cisco de la gamme C1000.

Si le commutateur ne prend pas en charge 802.1q, tous les clients sont affectés au VLAN natif.

Dans cet exemple, le WGB se connecte au WLAN avec la sécurité WPA2-PSK et est affecté au VLAN 100. Les clients connectés au commutateur derrière le WGB sont affectés aux VLAN 101 et 102 comme indiqué dans la topologie.

Le point d'accès WGB AP 9105AXW dispose de 3 ports LAN supplémentaires, nous pouvons donc également les utiliser pour connecter des clients filaires. Dans cet exemple, un client est connecté au port LAN1.

Configurations

Configuration WLC

Dans le WLC, la configuration est une configuration WLAN normale avec l'exigence de prise en charge de CCX Aironet IE activée.

IUG:

Étape 1. Créez le WLAN et assurez-vous que Aironet IE est activé :

Étape 2. Créez le profil de stratégie et activez le marquage de diffusion et le VLAN WGB :

Étape 3. Créez la balise Policy et mappez le WLAN au profil Policy :

Étape 4. Application de la balise de stratégie aux points d’accès racine :

CLI :

WLC9800# configure terminal

WLC9800(config)# wlan WGBTest

WLC9800(config-wlan)# security wpa akm psk

WLC9800(config-wlan)# security wpa psk set-key ascii 0 cisco123

WLC9800(config-wlan)# ccx aironet-iesupport

WLC9800(config-wlan)# exit

WLC9800(config)# wireless profile policy Policy4VLAN100

WLC9800(config-wireless-policy)# description "test-wgb"

WLC9800(config-wireless-policy)# vlan 100

WLC9800(config-wireless-policy)# wgb vlan <-- Configures WGB VLAN client support.

WLC9800(config-wireless-policy)# wgb broadcast-tagging <-- Configures WGB broadcast tagging on a WLAN.

WLC9800(config-wireless-policy)# no shutdown

WLC9800(config-wireless-policy)# exit

WLC9800(config)# wireless tag policy WGBtestTag

WLC9800(config-policy-tag)# wlan WGBTest policy Policy4VLAN100

WLC9800(config-policy-tag)# end

WLC9800# configure terminal

WLC9800(config)# ap 7070.8b53.76fc

WLC9800(config-ap-tag)# policy-tag WGBtestTag

WLC9800(config)# ap 70db.9897.f946

WLC9800(config-ap-tag)# policy-tag WGBtestTag

Configuration WGB

Étape 1. Connectez-vous au point d’accès et déplacez-le en mode Workgroup Bridge :

WGB# ap-type workgroup-bridge

Étape 2. Vous pouvez ensuite configurer le nom d’hôte WGB, les informations d’identification de gestion et l’adresse IP en mode dhcp ou statique. Dans cet exemple, le protocole DHCP utilisé est le suivant :

WGB# configure ap address ipv4 dhcp

WGB# configure ap management add username Cisco password Cisco secret Cisco

WGB# configure ap hostname WGB

Étape 3 : configuration d’un profil SSID avec le nom SSID et les paramètres de sécurité Dans cet exemple, le WLAN utilise WPA2-PSK :

WGB# configure ssid-profile WGB_profile ssid WGBTest authentication psk cisco!123 key-management wpa2

Il existe plusieurs combinaisons possibles. La commande sintax est :

configure ssid-profilessid-profile-namessidSSID-Name-authentication{open| pskpreshared-key-management{dot11r| wpa2| dot11w|{optional| required}}| eap profile-profile-name-key-management{dot11r| wpa2| dot11w|{optional| required}}

Étape 4 : connexion du profil SSID à une interface radio Ici, il utilise la radio 0 (2,4 GHz) :

WGB# configure dot11radio r0 mode wgb ssid-profile WGB_profile

Pour supprimer un profil de la radio, utilisez la commande suivante :

WGB# configure ssid-profile WGB_profile delete

Étape 5. Les points d’accès Cisco Wave 2 et 11AXAP en tant que pont de groupe de travail reconnaissent les clients Ethernet uniquement lorsque le trafic a la balise de pontage. Utilisez la commande pour activer la balise de pontage :

WGB# configure wgb broadcast tagging enable

Configuration du commutateur

Il s'agit de la configuration du commutateur connecté au WGB.

Étape 1 : création des réseaux locaux virtuels

switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

switch(config)#vlan 101,102,103

switch(config-vlan)#end

Étape 2. Configurez les interfaces qui donneront lieu à la configuration :

!

interface GigabitEthernet1/0/1

description WGB trunk link

switchport trunk allowed vlan 1,100-102

switchport trunk native vlan 100

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet1/0/2

description Wired Client 1

switchport access vlan 101

switchport mode access

!

interface GigabitEthernet1/0/3

description Wired Client 2

switchport access vlan 102

switchport mode access

!

Vérifier

Configuration WGB

Vérifiez la configuration WGB :

WGB#show run

AP Name : WGB

AP Mode : WorkGroupBridge

CDP State : Enabled

Watchdog monitoring : Enabled

SSH State : Disabled

AP Username : Cisco

Session Timeout : 300

Radio and WLAN-Profile mapping:-

====================================

Radio ID Radio Mode SSID-Profile SSID Authentication

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 WGB WGB_profile WGBTest PSK

Radio configurations:-

===============================

Radio Id : 0

Admin state : ENABLED

Mode : WGB

Dot11 type : 11ax

Radio Id : NA

Admin state : NA

Mode : NA

WGB specific configuration:-

====================================

WGB Radio Id : 0

Mode State : Enable

SSID Profile : WGB_profile

UWGB Radio Id : NA

Mode Enable : NA

SSID Profile : NA

MAC Address : NA

Rx Beacon Missing Count : 30

Packet retries Value : 64

Packet retries Action : Drop

RSSI Threshold Value : -70 dBm

Threshold timeout : 20 sec

HSR-Scan status : Disable

Auth response timeout : 5000 Msec

Assoc response timeout : 5000 Msec

WGB channel scan timeout : 40 Msec

Dhcp response timeout : 60 Sec

EAP timeout : 3000 Msec

Bridge table aging-time : 1000000 Sec

Probe pak data rate type : NA

Probe pak data rate : 0

Antenna Band Mode : Dual

Broadcast tagging : Enable

Total configurations size on different structure:-

=====================================================

Total channels : 0

Total SSID-Profiles : 1

Total Root-AP SSID-Profile : 0

Total EAP Profiles : 0

Total QOS Profiles : 0

Total dot1x credentials : 0

Total PKI truspoints : 0

Total bridge groups : 0

Total SSID profiles configured are:

===========================================

SSID-Profile : WGB_profile

SSID Name : WGBTest

SSID Profile path : /data/platform/wbridge/WGB_profile

Auth type : PSK

Key management : WPA2

DTIM Period : 1

QOS profile :

[...]

*** End of WBridge configurations ***

WGB#show wgb ssid

Configured SSIDs details:

SSID-Profile SSID Authentication DTIM

=======================================================================================

WGB_profile WGBTest PSK 1

Connected SSIDs details:

Radio ID : 0

Radio Mode : RootAP

BSSID : 70:7D:B9:E3:2A:E0

SSID : WGBTest

Authentication : PSK

Vérification de l'état d'un WGB sur le WLC

Utilisez ces commandes pour vérifier l'état d'un WGB.

Pour afficher la configuration spécifique sans fil des clients actifs, utilisez la commande suivante :

WLC9800# show wireless client summary

Pour afficher les WGB sur votre réseau, utilisez la commande suivante :

WLC9800# show wireless wgb summary

Pour afficher les détails des clients filaires connectés à un WGB particulier, utilisez la commande suivante :

WLC9800# show wireless wgb mac-address xx:xx:xx:xx:xx:xx detail

Dépannage

Vérifiez que le WGB est connecté au point d'accès racine :

WGB#show wgb dot11 associations

Uplink Radio ID : 0

Uplink Radio MAC : F0:1D:2D:52:CB:60

SSID Name : WGBTest

Parent AP Name : AP500F.80F6.016

Parent AP MAC : 70:7D:B9:E3:2A:E0

Uplink State : CONNECTED

Auth Type : PSK

Key management Type : WPA2

Dot11 type : 11n

Channel : 1

Bandwidth : 20 MHz

Current Datarate : 144 Mbps

Max Datarate : 286 Mbps

RSSI : 18

IP : 192.168.100.21/24

Default Gateway : 192.168.100.1

DNS Server1 : 192.168.1.254

IPV6 : ::/128

Assoc timeout : 5000 Msec

Auth timeout : 5000 Msec

Dhcp timeout : 60 Sec

Vérifiez les statistiques WGB en ce qui concerne la gestion, le contrôle, les paquets de données et les statistiques d'itinérance :

WGB#show wgb statistic ?

packet Management, Control, Data packets

roaming roaming

WGB#show wgb statistic packet

Multicast/Unicast Packet statistics

Multicast Tx : 3345

Unicast Tx : 460

Multicast Rx : 2417

Unicast Rx : 3838

Multicast Bridge : 0

Unicast Flood : 3377

Interface Packet Statistics

Wbridge0 Tx : 2515

Wired0 Tx : 14196

Wbridge1 Tx : 0

Wired1 Tx : 488

AppHostIntf1 Tx : 435

Wbridge0 Rx : 5495

Wired0 Rx : 2519

Wbridge1 Rx : 0

Wired1 Rx : 127

AppHostIntf1 Rx : 315

Management Packet Statistics

Mgmt tx : 16

Mgmt scan tx : 0

Mgmt assoc req tx : 8

Mgmt reassoc req tx : 0

Mgmt deauth tx : 0

Mgmt disassoc tx : 0

Mgmt action tx : 0

Mgmt auth tx : 8

Mgmt rx : 52

Mgmt scan rx : 0

Mgmt beacon rx : 0

Mgmt assoc resp rx : 7

Mgmt reassoc resp rx : 0

Mgmt deauth rx : 3

Mgmt disassoc rx : 0

Mgmt action rx : 34

Mgmt auth rx : 8

Mgmt discard tx : 0

Mgmt discard rx : 0

Mgmt drop rx : 0

Eapol rx : 14

Eapol tx : 14

Eapol drop rx : 0

Rx Broadcast from multiple vlans

port VLAN_ID rx_bc2mc_cnt

0 101 43

0 102 17

Pour déboguer le WGB, vous avez plusieurs possibilités :

WGB#debug wgb ?

client Debug WGB and wired clients

configuration Enable configuration debugs

dot11 IEEE 802.11 debug command

dot11v 802.11v Processing

iapp Debug WGB IAPP

uplink Enable uplink debugs

Pour déboguer le WGB du côté du WLC, utilisez le processus de dépannage client comme pour n'importe quel client sans fil, avec la collection de trace RA pour l'adresse MAC WGB.

Pour plus de détails sur la façon de dépanner les connexions client sans fil, consultez ces documents :

- Problèmes courants de connectivité des clients sans fil des contrôleurs sans fil Catalyst 9800

- Comprendre les débogages sans fil et la collecte de journaux sur les contrôleurs LAN sans fil Catalyst 9800

Vérifiez les clients connectés au WGB du côté WGB. Exemple :

WGB#show wgb bridge

***Client ip table entries***

mac vap port vlan_id seen_ip confirm_ago fast_brg

F8:E4:3B:EE:53:AF 0 wired1 0 192.168.100.23 6.844000 true

3C:18:A0:1C:B0:E2 0 wired0 101 192.168.101.22 22.182000 true

F8:E4:3B:EE:4F:7A 0 wired0 102 192.168.102.21 65.144000 true

WGB#

Le client connecté au port LAN 1 (filaire1) apparaît avec vlan_id = 0 ce qui signifie que le trafic de ce client va dans le VLAN natif WGB. Dans cet exemple, son VLAN 100.

Les clients connectés sur le port wired0 sont les clients connectés au commutateur qui est à son tour connecté au port arrière du WGB (PoE dans le port 9105AXW). Ici, le trafic est reçu avec une étiquette VLAN que le WGB transmet ensuite via la liaison sans fil au RootAP.

Depuis l'interface graphique utilisateur du WLC, vous pouvez afficher les clients et différencier les WGB et les clients câblés derrière les WGB :