Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Abréviations

Problème

Solution

Introduction

Ce document décrit comment associer l'adresse IP virtuelle aux adresses IP flottantes de la solution Ultra-M.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes

- Architecture de base Ultra-M

- STARO

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur la version Ultra 5.1.x.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Abréviations

Ces abréviations sont utilisées.

VNF

Fonction de réseau virtuel

OSPD

OpenStack Platform Director

FC

Fonction de contrôle

SF

Fonction de service

Échap

Contrôleur de service flexible

VIM

Gestionnaire d'infrastructure virtuelle

VM

Machine virtuelle

EM

Gestionnaire d'éléments

UAS

Services d’automatisation ultra

UUID

Identificateur unique

Problème

Dans la configuration Ultra-M, lorsque vous faites une nouvelle liste, vous obtenez un grand nombre de machines virtuelles créées ainsi que des réseaux internes qui ne sont pas nécessairement (par défaut) accessibles à partir du réseau OSPD ou externe.

Solution

Pour savoir quelle est l'adresse IP à laquelle vous pouvez contacter pour l'ESC, UAS (AutoVNF ou Auto-IT-VNF, qui dépend de la version ou de ce compteur, tout ce qui a une adresse IP flottante assignée en fonction de cette variable par version ), vous pouvez utiliser cette procédure :

Étape 1. Do neutron port-list | grep vip

neutron port-list | grep vip

| 749699c4-daae-4ecc-9f1e-20f455e47e25 | tb3-bxb-vnf1-autovnf-uas-vip | fa:16:3e:b0:20:ff | {"subnet_id": "deb106d0-3fc0-4e3c-895f-104955b0d8b2", "ip_address": "172.x.y.100"} |

| 8169725a-b968-4b6f-80b3-f16a39b5ebb0 | tb3-bxb-vnf1-vnfm-ESC-vip | fa:16:3e:03:92:ae | {"subnet_id": "deb106d0-3fc0-4e3c-895f-104955b0d8b2", "ip_address": "172.x.y.105"} |

| f18b0121-47ac-4d5a-9283-bfb099cab23d | auto-it-vnf-ISO-590-uas-vip | fa:16:3e:72:ab:2b | {"subnet_id": "f1e3ca42-f3ed-4595-8959-3251042722d7", "ip_address": "173.x.y.10"} |

De là, vous voyez :

AutoVNF UAS : 172.x.y.100

Échap : 172.x.y.105

Auto-IT-VNF UAS : 172.x.y.10

Étape 2. Examinez l'adresse IP flottante correspondante qui leur est attribuée.

[stack@bxb-undercloud-pod3 ~]$ liste ip flottante de neutrons

(neutron) floatingip-list

+--------------------------------------+------------------+---------------------+--------------------------------------+

| id | fixed_ip_address | floating_ip_address | port_id |

+--------------------------------------+------------------+---------------------+--------------------------------------+

| 04369b3e-d6b6-490a-becb-bc645b215b5e | 172.x.y.100 | 10.a.b.189 | 749699c4-daae-4ecc-9f1e-20f455e47e25 |

| 244ff3a4-9d2f-45e3-8ed4-0b0f2d3347af | 172.x.y.103 | 10.a.b.190 | 8ee48e89-285a-462c-b5b1-1b690b18c8c4 |

| 28eaea04-a3e9-4085-9e21-5cebd72a6e23 | 172.x.y.104 | 10.a.b.192 | efdf0e03-79f8-43a9-a8f1-8b8cde4bf306 |

| 63e93735-a558-4bf7-a593-2c008d079e6d | 173.x.y.10 | 10.a.b.188 | f18b0121-47ac-4d5a-9283-bfb099cab23d |

| 8bc1e28f-68d7-4d85-b0a0-0ec2568a1380 | 172.x.y.105 | 10.a.b.191 | 8169725a-b968-4b6f-80b3-f16a39b5ebb0 |

+--------------------------------------+------------------+---------------------+--------------------------------------+

(neutron)

À partir de ce résultat, vous pouvez voir les adresses IP qui peuvent être utilisées pour contacter pour des fonctions spécifiques :

AutoVNF UAS : 10.a.b.189

ESC : 10.a.b.191

Auto-IT-VNF UAS :  10.a.b.188

Cette plage est normalement accessible à partir d'OSPD ou d'un réseau externe.

Le délai d'attente de BJB s'est arrêté lors de la connexion au serveur principal BDB. Vérifiez que vous êtes connecté au réseau interne Cisco.[fermer]