Contenu

Introduction

Configuration et positionnement requis par le PSC

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit les exigences de la carte de services de paquets (PSC), en ce qui concerne l'emplacement et la configuration, qui doivent être satisfaites afin de s'assurer que toutes les cartes de ligne sont utilisables sur le châssis de la gamme Cisco ASR 5000.

Configuration et positionnement requis par le PSC

Il y a certaines exigences relatives à l'emplacement et à la configuration de la CFP en ce qui concerne le fonctionnement de la carte de ligne. Lorsque vous essayez de configurer un port de carte de ligne avec le port Ethernet, vous risquez de rencontrer une défaillance : aucun message d'erreur de ce type.

Pour qu'une carte de ligne soit utilisable, le mode PSC physiquement derrière lui doit être configuré comme actif. Si le PSC est configuré en mode veille, même s'il y a suffisamment de PSC configurés avec le mode actif qui peuvent s'y connecter, alors la carte de ligne n'est pas utilisable et signale un état prêt. Cela s'applique aux cartes de ligne XGLC de taille réelle (10 Gigabit Ethernet) et aux cartes de ligne de taille intermédiaire. Ceci est mieux expliqué par l'utilisation d'un exemple.

Dans cet exemple, le point de départ est sept sur huit PSC configurés en mode actif et le PSC 16 en mode veille. En outre, PSC 16 est activé par une migration antérieure. Notez l'état de la carte de ligne 32 dans le résultat suivant, qui est physiquement connectée à PSC 16 (16 + 16 = 32) et est dans l'état Prêt. En effet, PSC 16 est configuré en mode veille.

card 4

mode active

#exit

card 5

mode active

#exit

card 6

mode active

#exit

card 11

mode active

#exit

card 12

mode active

#exit

card 13

mode active

#exit

card 14

mode active

#exit

port ethernet 28/1

link-aggregation member global group 40

no shutdown

#exit

port ethernet 29/1

link-aggregation master global group 40

link-aggregation redundancy standard hold-time 10 preferred slot 28

no shutdown

vlan 2016

no shutdown

#exit

vlan 2020

no shutdown

#exit

vlan 2019

no shutdown

#exit

vlan 2021

no shutdown

#exit

vlan 2010

no shutdown

bind interface 28/1_gn ivan_gn

#exit

vlan 2011

no shutdown

bind interface 28/1_internet ivan_gi

#exit

vlan 2012

no shutdown

bind interface 28/1_gy ivan_gy

#exit

#exit

port ethernet 30/1

no shutdown

#exit

port ethernet 37/1

no shutdown

#exit

port ethernet 37/2

no shutdown

#exit

port ethernet 37/3

no shutdown

#exit

[local]ASR5000-2# show card table all

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: PSC      None                                    -              -       -  -

2: PSC      None                                    -              -       -  -

3: PSC      None                                    -              -       -  -

4: PSC      Packet Services Card 2                  Standby        -       -  -

5: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No      - 37

6: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No      -  -

7: PSC      None                                    -              -       -  -

8: SMC      System Management Card                  Standby        No      -  -

9: SMC      System Management Card                  Active         No     24 25

10: PSC      None                                    -              -       -  -

11: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No     27  -

12: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No     28  -

13: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No     29  -

14: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No     30  -

15: PSC      None                                    -              -       -  -

16: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No      -  -

17: LC       None                                    -              -       -

18: LC       None                                    -              -       -

19: LC       10/100 Ethernet Line Card               Ready          -       -

20: LC       None                                    -              -       -

21: LC       None                                    -              -       -

22: LC       None                                    -              -       -

23: LC       1000 Ethernet Line Card                 Ready          -       -

24: SPIO     Switch Processor I/O (BNC) Card         Standby        -       9

25: SPIO     Switch Processor I/O (BNC) Card         Active         No      9

26: LC       None                                    -              -       -

27: LC       10/100 Ethernet Line Card               Standby        -      11

28: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Active         Yes    12

29: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Active         Yes    13

30: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Standby        -      14

31: LC       None                                    -              -       -

32: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Ready          -       -

33: LC       None                                    -              -       -

34: LC       None                                    -              -       -

35: LC       10/100 Ethernet Line Card               Ready          -       -

36: LC       None                                    -              -       -

37: LC       Quad 1000 Ethernet Line Card            Standby        -       5

38: LC       None                                    -              -       -

39: LC       1000 Ethernet Line Card                 Ready          -       -

40: RCC      Redundancy Crossbar Card                Standby        -

41: RCC      Redundancy Crossbar Card                Standby        -

42: LC       None                                    -              -       -

43: LC       None                                    -              -       -

44: LC       None                                    -              -       -

45: LC       None                                    -              -       -

46: LC       None                                    -              -       -

47: LC       None                                    -              -       -

48: LC       None                                    -              -       -

Par la suite, PSC 16 est configuré en mode actif :

[local]ASR5000-2(config)# card 16

[local]ASR5000-2(config-card-16)# mode active

[local]ASR5000-2(config-card-16)# end

Cela entraîne la transition de PSC 4 vers le mode actif, car en concevant le système tente d'activer autant de PSC qui sont configurés actifs. Elle entraîne également la transition de la carte de ligne 32 à l'état veille, ce qui permet de la configurer/utiliser et de la connecter à PSC 16 :

Thu Jun 11 17:59:40 2015 Internal trap notification 55 (CardActive) card 4 type

Packet Services Card 2

Thu Jun 11 17:59:40 2015 Internal trap notification 55 (CardActive) card 32 type

10 Gig Ethernet Line Card

Thu Jun 11 17:59:41 2015 Internal trap notification 93 (CardStandby) card 32 type

10 Gig Ethernet Line Card

[local]ASR5000-2# show card table all

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: PSC      None                                    -              -       -  -

2: PSC      None                                    -              -       -  -

3: PSC      None                                    -              -       -  -

4: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     -  -

16: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    32  -

32: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Standby        -      16

Dans le résultat suivant, PSC 16 est ensuite reconfiguré en mode veille et la carte de ligne connectée 32 passe à l'état Prêt. Par mesure de précaution dans le système pour éviter la perte de session imprévue, lorsqu'une PSC est configurée en mode veille, elle reste active, sauf si elle est redémarrée de force :

[local]ASR5000-2(config)# card 16

[local]ASR5000-2(config-card-16)# mode standby

[local]ASR5000-2(config-card-16)# end

Thu Jun 11 18:02:05 2015 Internal trap notification 60 (CardDown) card 32 type 10

Gig Ethernet Line Card

Thu Jun 11 18:02:06 2015 Internal trap notification 5 (CardUp) card 32 type 10

Gig Ethernet Line Card

[local]ASR5000-2# show card table all

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: PSC      None                                    -              -       -  -

2: PSC      None                                    -              -       -  -

3: PSC      None                                    -              -       -  -

4: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     -  -

5: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     - 37

6: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     -  -

7: PSC      None                                    -              -       -  -

8: SMC      System Management Card                  Standby        No      -  -

9: SMC      System Management Card                  Active         No     24 25

10: PSC      None                                    -              -       -  -

11: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    27  -

12: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    28  -

13: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    29  -

14: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    30  -

15: PSC      None                                    -              -       -  -

16: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     -  -

17: LC       None                                    -              -       -

18: LC       None                                    -              -       -

19: LC       10/100 Ethernet Line Card               Ready          -       -

20: LC       None                                    -              -       -

21: LC       None                                    -              -       -

22: LC       None                                    -              -       -

23: LC       1000 Ethernet Line Card                 Ready          -       -

24: SPIO     Switch Processor I/O (BNC) Card         Standby        -       9

25: SPIO     Switch Processor I/O (BNC) Card         Active         No      9

26: LC       None                                    -              -       -

27: LC       10/100 Ethernet Line Card               Standby        -      11

28: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Active         Yes    12

29: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Active         Yes    13

30: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Standby        -      14

31: LC       None                                    -              -       -

32: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Ready          -       -

33: LC       None                                    -              -       -

34: LC       None                                    -              -       -

35: LC       10/100 Ethernet Line Card               Ready          -       -

36: LC       None                                    -              -       -

37: LC       Quad 1000 Ethernet Line Card            Standby        -       5

38: LC       None                                    -              -       -

39: LC       1000 Ethernet Line Card                 Ready          -       -

40: RCC      Redundancy Crossbar Card                Standby        -

41: RCC      Redundancy Crossbar Card                Standby        -

42: LC       None                                    -              -       -

43: LC       None                                    -              -       -

44: LC       None                                    -              -       -

45: LC       None                                    -              -       -

46: LC       None                                    -              -       -

47: LC       None                                    -              -       -

Si une carte de ligne est configurée (sans arrêt) et que le PSC auquel elle est connectée est configuré en mode veille, la configuration de la carte de ligne est définitivement perdue :

show config

...

port ethernet 32/1

no shutdown

vlan 30

#exit

#exit

[local]ASR5000-2# config

[local]ASR5000-2(config)# card 16

[local]ASR5000-2(config-card-16)# mode standby

[local]ASR5000-2(config-card-16)# end

show config

...

no config for port 32/1

Une tentative de configuration d'un port à l'état Prêt entraîne l'échec : aucune erreur de port de ce type :

[local]ASR5000-2# config

[local]ASR5000-2(config)# port ethernet 32/1

Failure: no such port

[local]ASR5000-2(config)#

Informations connexes

- Guide d'installation de l'ASR 5000 - Cisco Systems

- Support et documentation techniques - Cisco Systems