Table des matières

Introduction

Configuration

Comparaison entre UDP et TCP

Dépannage des commandes

show dns-client statistics client <Nom du client DNS>

show dns-client cache client <nom du client> [nom_requête <nom_requête>

[query-type <NAPTR | AAAA | A>] | [query-type <NAPTR | AAAA | A>]]

dns-client query nom-client <nom-client> type-requête <NAPTR | AAAA> [nom_requête <nom_requête>]

Protocole de surveillance (option pour DNS)

Journaux

Capture de paquets

Dépanner DNS en ce qui concerne le contrôle des appels

show hsgw-service statistics

Surveiller l'abonné

Journaux

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment dépanner les problèmes liés à l'infrastructure DNS (Domain Name Service). Cela inclut les différentes interfaces de ligne de commande (CLI), les concepts DNS et les données supplémentaires qui doivent éventuellement être collectées. Un exemple de sortie est fourni si nécessaire afin de mieux expliquer certains points.

Infrastructure DNS sur Cisco Aggregation Services Router (ASR) 5000 / 5500 est responsable de la résolution des noms de domaine complets (FQDN) dans le contexte où il est configuré. Ceci est généralement afin de prendre en charge divers aspects du contrôle d'appel dans le contexte d'entrée.  En voici quelques exemples :

- Résolution de tous les homologues de point d'extrémité Diameter au format FQDN au lieu de l'adresse IP

- Résolution des FQDN de fonction de contrôle de session d'appel proxy (P-CSCF) renvoyés dans des réponses de diamètre S6b qui sont nécessaires à l'équipement utilisateur (UE) afin de s'enregistrer avec le coeur du système multimédia IP (IIMS)

- High Rate Packet Data Serving Gateway (HSGW) doit effectuer des requêtes DNS Named Application Naming Authority Pointer (NAPTR) afin d'obtenir une liste de PGW (Packet Data Network Gateway) à laquelle se connecter (nouvelle ou transfert), puis effectuer des requêtes DNS AAAA afin de récupérer l'adresse IP de l'adresse PGW Local Mobility Anchor (LMA) afin de connecter l'appel.

- L'entité de gestion de mobilité (MME) doit effectuer des requêtes DNS NAPTR afin d'obtenir une liste de paires de passerelles de service (SGW) / PGW auxquelles se connecter. Cela inclut la création de requêtes DNS AAAA/A afin de récupérer les adresses IP de ces noeuds.

Configuration

DNS est mis en oeuvre en tant qu’application cliente très simplement dans le contexte où elle est nécessaire. Voici un exemple d'une telle mise en oeuvre :

context ingress

ip name-servers 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 2001:5555:203:fffe:c0:e:0:3

dns-client HSGW-DNS

bind address 2001:5555:200:1011:342:281::

resolver retransmission-interval 2

resolver number-of-retries 3

exit

exit

Le minimum requis pour être configuré est une adresse de service/liaison et une adresse de serveur DNS principale (et éventuellement secondaire).

Comparaison entre UDP et TCP

La couche transport rend le DNS potentiellement plus complexe. Alors que les requêtes DNS sont normalement basées sur UDP, les requêtes NAPTR, basées sur la requête, peuvent aboutir à des requêtes basées sur TCP. La raison en est qu'il y a une restriction dans la taille des réponses avec UDP qui nécessite TCP afin de transmettre les réponses sur plusieurs paquets. Le flux de paquets implique une requête initiale, puis une réponse du serveur DNS. Cela entraîne une nouvelle requête sur TCP via une réponse de charge utile 0 avec l'indicateur TrunCated (TC) défini. Cela signifie que le client doit réessayer en tant que TCP/IP conformément à la RFC 5966. Un échange TCP en trois étapes classique s’ensuit, suivi d’une seconde requête. Quand les tailles sont-elles assez grandes pour exiger cela ? Par exemple, dans le cas d'un HSGW, si la requête est un transfert, UDP devrait être suffisant puisqu'il ne devrait y avoir qu'un ou quelques (si plusieurs services ont retourné) PGW FQDN afin que le HSGW se connecte. Cependant, pour les nouveaux appels, la liste de tous les PGW possibles sur l'ensemble du réseau qui peuvent être renvoyés peut être suffisamment longue pour nécessiter l'approche TCP.

Voici un exemple de réponse (de Wireshark) qui demande TCP :

Frame 85: 143 bytes on wire (1144 bits), 143 bytes captured (1144 bits)

Ethernet II, Src: JuniperN_20:e7:f0 (64:87:88:20:e7:f0), Dst:

StarentN_02:b1:9d (00:05:47:02:b1:9d)

802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, CFI: 0, ID: 2010

Internet Protocol Version 6, Src: 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3

(2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3), Dst: 2001:5555:200:1011:304:281::

(2001:5555:200:1011:304:281::) User Datagram Protocol, Src Port: domain (53),

Dst Port: 35049 (35049)

Domain Name System (response)

[Request In: 81]

[Time: 0.088530870 seconds]

Transaction ID: 0x3b2b

Flags: 0x8780 Standard query response, No error

1... .... .... .... = Response: Message is a response

.000 0... .... .... = Opcode: Standard query (0)

.... .1.. .... .... = Authoritative: Server is an authority for domain

.... ..1. .... .... = Truncated: Message is truncated

.... ...1 .... .... = Recursion desired: Do query recursively

.... .... 1... .... = Recursion available: Server can do recursive queries

.... .... .0.. .... = Z: reserved (0)

.... .... ..0. .... = Answer authenticated: Answer/authority portion

was not authenticated by the server

.... .... ...0 .... = Non-authenticated data&colon; Unacceptable

.... .... .... 0000 = Reply code: No error (0)

Questions: 1

Answer RRs: 0

Authority RRs: 0

Additional RRs: 1

Queries

APN1.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org: type NAPTR, class IN

Name: APN1.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Type: NAPTR (Naming authority pointer)

Class: IN (0x0001)

Additional records

Dépannage des commandes

show dns-client statistics client <Nom du client DNS>

Il s'agit de la commande principale afin de dépanner les problèmes DNS. Voici quelques points forts afin d'exécuter cette commande :

- Il doit être exécuté dans le contexte où le client est défini.

- Exécutez-le plusieurs fois et notez les augmentations des statistiques appropriées telles que les délais d'attente.

- Les statistiques d'utilisation comptent les échecs/réussites d'appels réels résultant de la capacité/incapacité à résoudre DNS.

- Les échecs des statistiques du résolveur DNS comptent le nombre de dépassements de délai et d'autres échecs tels que la connexion refusée. Les délais peuvent être dus à des problèmes d'établissement de connexion TCP.

- Le seuil configuré pour les échecs DNS est capturé avec une interruption SNMP (et une alarme) ThreshDNSLookupFailure sur la base de ces statistiques. Exemple : threshold dns-lookup-failure 5 clear 5.

- Si le primaire échoue, le secondaire tente environ 2 secondes plus tard (non configurable).

- Les variables Bulkstat des schémas CONTEXTSch1 et CONTEXTSch2 contiennent toutes les variables d'infrastructure DNS pertinentes liées à cette commande. Les exemples de types de requêtes NAPTR sont les suivants et ils s'appliquent également aux requêtes de type AAAA et A :

- dns-primary-ns-naptr-atmpts

- dns-primary-ns-naptr-fail

- dns-primary-ns-naptr-succs

- dns-secondary-ns-naptr-atmpts

- dns-secondary-ns-naptr-fail

- dns-secondary-ns-query-timeouts

Dans cet exemple de résultat, notez l'augmentation des pannes NAPTR, telle qu'elle apparaît dans les statistiques d'utilisation et de résolution, de manière égale pour les serveurs principal et secondaire (panne totale) :

[Ingress]HSGW> show dns-client statistics client HSGW-DNS

Monday June 02 00:26:29 UTC 2014

DNS Usage Statistics:

---------------------

Query Type             Attempts       Successes        Failures

A                         21802               0           21802

SRV                           0               0               0

AAAA                 3934082666      3934060659           21831

NAPTR                1393765619      1387607858         6156730

PTR                           0               0               0

Total                1032902791      1026701221         6200363

DNS Cache Statistics:

---------------------

Total   Cache Hits  Cache Hits   Not Found    Hit Ratio

Lookups  (Positive   (Negative     in Cache   (Percentage)

Response)   Response)

----------------------------------------------------------------------------

Central Cache:   94085256   89157603         6114     4921539         94.77%

Local Cache:     1032902770  926126458        20175   106756137       89.66%

DNS Resolver Statistics:

------------------------

Primary Name Server : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3

Query Type             Attempts       Successes        Failures

A                             0               0               0

SRV                           0               0               0

AAAA                         66              64               2

NAPTR                       746              37             709

PTR                           0               0               0

Total Resolver Queries: 812

Successful Queries:     101

Query Timeouts:         705

Domain Not Found:       1

Connection Refused:     0

Other Failures:         5

Secondary Name Server : 2001:5555:203:fffe:c0:e:0:3

Query Type             Attempts       Successes        Failures

A                             0               0               0

SRV                           0               0               0

AAAA                          0               0               0

NAPTR                       705               0             703

PTR                           0               0               0

Total Resolver Queries: 705

Successful Queries:     0

Query Timeouts:         703

Domain Not Found:       0

Connection Refused:     0

Other Failures:         0

---------------------------------------------------

[Ingress]HSGW> show dns-client statistics client HSGW-DNS

Monday June 02 00:32:00 UTC 2014

DNS Usage Statistics:

---------------------

Query Type             Attempts       Successes        Failures

A                         21802               0           21802

SRV                           0               0               0

AAAA                 3934232613      3934210617           21831

NAPTR                1393923407      1387654707         6267989

PTR                           0               0               0

Total                1033210526      1026898028         6320622

DNS Cache Statistics:

---------------------

Total   Cache Hits  Cache Hits   Not Found    Hit Ratio

Lookups  (Positive   (Negative     in Cache   (Percentage)

Response)   Response)

----------------------------------------------------------------------------

Central Cache:   94120194   89157771      6114     4956309         94.73%

Local Cache:     1033210498  926323077    20175   106867246         89.66%

DNS Resolver Statistics:

------------------------

Primary Name Server : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3

Query Type             Attempts       Successes        Failures

A                             0               0               0

SRV                           0               0               0

AAAA                         66              64               2

NAPTR                       913              38             873

PTR                           0               0               0

Total Resolver Queries: 979

Successful Queries:     102

Query Timeouts:         869

Domain Not Found:       1

Connection Refused:     0

Other Failures:         5

Secondary Name Server : 2001:5555:203:fffe:c0:e:0:3

Query Type             Attempts       Successes        Failures

A                             0               0               0

SRV                           0               0               0

AAAA                          0               0               0

NAPTR                       869               0             869

PTR                           0               0               0

Total Resolver Queries: 869

Successful Queries:     0

Query Timeouts:         869

Domain Not Found:       0

Connection Refused:     0

Other Failures:         0

show dns-client cache client <nom du client> [nom_requête <nom_requête>

[query-type <NAPTR | AAAA | A>] | [query-type <NAPTR | AAAA | A>]]

Cette commande signale toutes les réponses enregistrées dans le cache (qui n'ont pas encore expiré) pour les différents types de requêtes et inclut A, AAAA et NAPTR. Cela donne l'état actuel du cache à partir duquel on peut tirer des conclusions quant à l'existence éventuelle d'échecs d'appels en fonction des entrées manquantes :

Sans qualificatifs, le cache entier s'affiche, ce qui peut être plus que nécessaire pour ce que vous avez l'intention de dépanner. Les entrées de cache ont une durée de vie (TTL), de sorte que les entrées retournées ne sont applicables que tant que les TTL respectifs restent également. Les durées de vie sont susceptibles d'être différentes lorsque vous comparez toutes les entrées, de sorte que les entrées expirent à des moments différents. C'est prévu.

Choisissez un type de requête spécifique tel que NAPTR et recherchez les résultats APN (Application Point Name) ou les résultats FQDN (handoffs) spécifiques. Les éléments à rechercher incluent un APN spécifique manquant, tous les APN manquants ou des résultats de transfert manquants.

Exemple :

Ce résultat montre quelques entrées du cache pour APN1 et APN2 qui pourraient être nécessaires pour de nouveaux appels pour ces APN. La liste réelle inclut des entrées pour chaque PGW possible pour chaque APN possible, pour LTE (x-S5-gtp) et eHRPD (x-s2a-pmip) dans l'ensemble du réseau du fournisseur de services. Seul x-s2a-pmip est pertinent ici car il s'agit d'un HSGW qui doit se connecter à une connexion PGW sur S2a. Notez la même durée de vie (TTL) (1307, 631) pour les entrées avec le même emplacement APN/PGW qui ont été retournées par le serveur DNS en même temps, par rapport à une durée de vie différente (TTL) (1307 vs. 631) pour les entrées qui s'appliquent à un emplacement APN/PGW différent.

[Ingress]HSGW> show dns-client cache client HSGW-DNS

Monday June 02 00:26:59 UTC 2014

Query Name: so01.APN1.apn.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 1307 seconds

Answer:

Order: 100            Preference: 50000

Flags: a              Service: x-3gpp-pgw:x-s5-gtp

Regular Expression:

Replacement: topon.lb1.pgw01.NYNY.sa008.so.node.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Name: so01.APN1.apn.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 1307 seconds

Answer:

Order: 100            Preference: 50000

Flags: a              Service: x-3gpp-pgw:x-s2a-pmip

Regular Expression:

Replacement: topon.lb2.pgw01.NYNY.sa008.so.node.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Name: APN2.apn.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 631 seconds

Answer:

Order: 100            Preference: 50000

Flags: a              Service: x-3gpp-pgw:x-s2a-pmip

Regular Expression:

Replacement: topon.lb2.pgw01.BOMA.sa001.mw.node.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Name: APN2.apn.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 631 seconds

Answer:

Order: 100            Preference: 50000

Flags: a              Service: x-3gpp-pgw:x-s5-gtp

Regular Expression:

Replacement: topon.lb1.pgw01.BOMA.sa001.mw.node.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Dans ce deuxième exemple de sortie, des entrées NAPTR sont nécessaires pour les transferts de Long Term Evolution (LTE) vers eHRPD, comme le démontre l'entrée d'emplacement FQDN spécifique de PGW (pgw01.PHLA.xxxxxx). Comme pour la sortie précédente, l'entrée appropriée utilisée est celle avec Service = x-s2a-pmip. Notez la même durée de vie (TTL) (515) pour toutes ces entrées renvoyées en même temps. La seule différence est le service. L'entrée AAAA résout l'entrée s2a qui représente l'adresse de service LMA PGW de sorte qu'une demande MIPv6 de proxy suivante puisse être envoyée à PGW afin de poursuivre la configuration de l'appel.

Query Name: pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 515 seconds

Answer:

Order: 100            Preference: 50000

Flags: a              Service: x-3gpp-pgw:x-s2b-gtp

Regular Expression:

Replacement: topon.lb4.pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Name: pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 515 seconds

Answer:

Order: 100            Preference: 50000

Flags: a              Service: x-3gpp-pgw:x-s2a-pmip

Regular Expression:

Replacement: topon.lb2.pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Name: pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 515 seconds

Answer:

Order: 100            Preference: 50000

Flags: a              Service: x-3gpp-pgw:x-s5-gtp

Regular Expression:

Replacement: topon.lb1.pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Name: topon.lb2.pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Type: AAAA       TTL: 646 seconds

Answer:

IPv6 Address: 2001:5555:200:1000:304:200::

dns-client query nom-client <nom-client> type-requête <NAPTR | AAAA> [nom_requête <nom_requête>]

Il s’agit d’une commande de test manuel qui lance le client DSN afin de vérifier immédiatement le cache et de signaler les réponses si elles sont présentes. Dans le cas contraire, il tente la requête et rapporte les résultats. Assurez-vous que la chaîne de requête est correctement orthographiée si elle est complexe :

- Par défaut, si seul le nom_requête est spécifié, le client suppose un type de requête = A, de sorte que le type de requête est nécessaire pour les requêtes NAPTR et AAAA.

- Les résultats ici sont les mêmes que ceux qui seraient retournés si vous interrogez le cache avec show dns-client cache. L'exception est que si ce qui est interrogé n'est pas dans le cache, les résultats ont une nouvelle durée de vie. Alors que si déjà dans le cache, la durée de vie a une valeur entre ce qui est retourné dans une nouvelle requête et 0.

Exemple (même requête que dans la sortie précédente) :

[Ingress]HSGW> dns-client query client-name HSGW-DNS query-type NAPTR

query-name pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Name: pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 188 seconds

Answer:

Order: 100            Preference: 50000

Flags: a              Service: x-3gpp-pgw:x-s5-gtp

Regular Expression:

Replacement: topon.lb1.pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Name: pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 188 seconds

Answer:

Order: 100            Preference: 50000

Flags: a              Service: x-3gpp-pgw:x-s2b-gtp

Regular Expression:

Replacement: topon.lb4.pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Name: pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 188 seconds

Answer:

Order: 100            Preference: 50000

Flags: a              Service: x-3gpp-pgw:x-s2a-pmip

Regular Expression:

Replacement: topon.lb2.pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

[Ingress]HSGW> dns-client query client-name HSGW-DNS query-type AAAA

query-name topon.lb2.pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Name: topon.lb2.pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Type: AAAA       TTL: 117 seconds

Answer:

IPv6 Address: 2001:5555:200:1000:304:200::

Ce résultat montre un exemple d'échecs pour une requête basée sur TCP. Vous ne pouvez pas dire qu'il s'agit d'une requête TCP uniquement à partir de la requête elle-même, mais vous savez qu'une réponse de requête NAPTR basée sur APN est trop volumineuse pour UDP.

[Ingress]HSW> dns-client query client-name HSGW-DNS query-type NAPTR

query-name APN1.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Name: APN1.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 0 seconds

Answer: -Negative Reply-

Failure Reason: DNS query timed out

...

[Ingress]HSGW> dns-client query client-name HSGW-DNS query-type NAPTR

query-name APN2.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Name: APN2.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 60 seconds

Answer: -Negative Reply-

Failure Reason: Connection Refused

Protocole de surveillance (option pour DNS)

Le protocole de surveillance signale tous les échanges de paquets d'infrastructure DNS. L'abonné de surveillance (traité ultérieurement) ne capture pas les paquets DNS même si l'activité de l'abonné est à l'origine d'un échange DNS.

- L'ID de requête est utile pour faire correspondre les demandes et les réponses.

Mais :

- Dans le cas d'un commutateur vers TCP, la sortie n'indique pas ce fait (comme le montre la sortie).

- Les numéros de port ne sont pas nécessairement précis dans le résultat, par exemple port = 0.

- Le système peut combiner plusieurs paquets, tels que des requêtes APN, en un seul paquet sur le câble qui n'est pas reflété à ce niveau de sortie. Cela continue à afficher des paquets distincts pour chaque APN.

- Veillez à utiliser le protocole de surveillance afin de ne pas surcharger le système. Consultez le support technique avant de procéder à cette opération.

<<<<OUTBOUND  00:58:57:284 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:304:281:: : 52816

to   : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 0

bytes : 73

Query ID              : 17034

Type                  : Query

Question              : NAPTR ? APN2.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

INBOUND>>>>>  00:58:57:469 Eventid:5956(3)

DNS PDU Rx

from : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 0

to   : 2001:5555:200:1011:304:281:: : 0

bytes : 16738

Query ID              : 17034

Type                  : Response

Authoritative Answer  : Yes

Response code         : Success

Question              : NAPTR ? APN2.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Answer                :

Name                : APN2.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

TTL                 : 1800

Type                : NAPTR

Order               : 100

Preference          : 50000

Flags               : a

Service             : x-3gpp-pgw:x-s2a-pmip

Regexp              :

Replacement         : topon.lb2.pgw01.PHLA.sa001.we.node.epc.mnc420.

mcc300.3gppnetwork.org.

Name                : APN2.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

TTL                 : 1800

Type                : NAPTR

Order               : 100

Preference          : 50000

Flags               : a

Service             : x-3gpp-pgw:x-s5-gtp

Regexp              :

Replacement         : topon.lb1.pgw01.PHLA.sa001.we.node.epc.

mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Cet exemple montre trois APN qui ont fini par être encapsulés dans un paquet, basculés vers TCP, 2 secondes de délai d'attente pour chaque APN, et finalement retentés vers les serveurs secondaires qui ont également échoué.

Serveur principal : 2001:555:202:fffe:a0:e:0:3

Serveur secondaire : 2001:555:203:fffe:c0:e:0:3

<<<<OUTBOUND  13:03:08:056 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 35428

to   : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 53

bytes : 78

Query ID              : 23363

Type                  : Query

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Authentication reqd.  : No

Question count        : 1

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN1.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

<<<<OUTBOUND  13:03:08:057 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 60489

to   : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 53

bytes : 73

Query ID              : 48443

Type                  : Query

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Authentication reqd.  : No

Question count        : 1

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN3.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

<<<<OUTBOUND  13:03:08:057 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 34309

to   : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 53

bytes : 73

Query ID              : 51787

Type                  : Query

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Authentication reqd.  : No

Question count        : 1

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN2.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

INBOUND>>>>  13:03:08:064 Eventid:5956(3)

DNS PDU Rx

from : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 53

to   : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 35428

bytes : 78

Query ID              : 23363

Type                  : Response

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : Yes

Recursion Desired     : Yes

Recursion Available   : Yes

Authenticated Answer  : No

Authoritative Answer  : Yes

Response code         : Success

Question count        : 1

Answer count          : 0

Authoritative count   : 0

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN1.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

INBOUND>>>>  13:03:08:064 Eventid:5956(3)

DNS PDU Rx

from : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 53

to   : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 60489

bytes : 73

Query ID              : 48443

Type                  : Response

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : Yes

Recursion Desired     : Yes

Recursion Available   : Yes

Authenticated Answer  : No

Authoritative Answer  : Yes

Response code         : Success

Question count        : 1

Answer count          : 0

Authoritative count   : 0

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN3.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

INBOUND>>>>  13:03:08:069 Eventid:5956(3)

DNS PDU Rx

from : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 53

to   : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 34309

bytes : 73

Query ID              : 51787

Type                  : Response

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : Yes

Recursion Desired     : Yes

Recursion Available   : Yes

Authenticated Answer  : No

Authoritative Answer  : Yes

Response code         : Success

Question count        : 1

Answer count          : 0

Authoritative count   : 0

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN2.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

<<<<OUTBOUND  13:03:08:147 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 36524

to   : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 0

bytes : 78

Query ID              : 23363

Type                  : Query

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Authentication reqd.  : No

Question count        : 1

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN1.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

<<<<OUTBOUND  13:03:08:147 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 36524

to   : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 0

bytes : 73

Query ID              : 48443

Type                  : Query

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Authentication reqd.  : No

Question count        : 1

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN3.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

<<<<OUTBOUND  13:03:08:147 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 36524

to   : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 0

bytes : 73

Query ID              : 51787

Type                  : Query

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Authentication reqd.  : No

Question count        : 1

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN2.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

<<<<OUTBOUND  13:03:10:157 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 57041

to   : 2001:5555:203:fffe:c0:e:0:3 : 0

bytes : 78

Query ID              : 23363

Type                  : Query

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Authentication reqd.  : No

Question count        : 1

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN1.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

<<<<OUTBOUND  13:03:10:157 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 57041

to   : 2001:5555:203:fffe:c0:e:0:3 : 0

bytes : 73

Query ID              : 48443

Type                  : Query

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Authentication reqd.  : No

Question count        : 1

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN3.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

<<<<OUTBOUND  13:03:10:157 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 57041

to   : 2001:5555:203:fffe:c0:e:0:3 : 0

bytes : 73

Query ID              : 51787

Type                  : Query

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Authentication reqd.  : No

Question count        : 1

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN2.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Cette image montre les trois APN enveloppés dans un paquet #10. Les requêtes UDP d'origine de 1 à 3 reçoivent une réponse de 4, 5 et 7, et la connexion TCP se compose des paquets 6, 8 et 9. Dans ce cas, la connexion a été immédiatement réinitialisée dans le paquet 12 par le serveur après qu'il a initialement accusé réception de la requête TCP via le paquet 11. Voici les types de problèmes que vous devrez peut-être résoudre :

Enfin, à partir de la même capture, voici une requête et une réponse réussies pour une requête NAPTR sur UDP suivie immédiatement par la requête et la réponse AAAA requises afin de résoudre le FQDN retourné par la requête NAPTR. Cette sortie correspond à la trace Wireshark enregistrée sous forme de texte :

Monday October 13 2014

<<<<OUTBOUND  13:03:11:535 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 38819

to   : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 53

bytes : 87

Query ID              : 55982

Type                  : Query

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Authentication reqd.  : No

Question count        : 1

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

INBOUND>>>>>  13:03:11:543 Eventid:5956(3)

DNS PDU Rx

from : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 53

to   : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 38819

bytes : 307

Query ID              : 55982

Type                  : Response

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Recursion Available   : Yes

Authenticated Answer  : No

Authoritative Answer  : Yes

Response code         : Success

Question count        : 1

Answer count          : 2

Authoritative count   : 0

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.

mcc300.3gppnetwork.org.

Answer                :

Name                : pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

TTL                 : 1800

Class               : IN

Data Length         : 99

Type                : NAPTR

Order               : 100

Preference          : 50000

Flags               : a

Service             : x-3gpp-pgw:x-s2a-pmip

Regexp              :

Replacement         : topon.lb2.pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.

mcc300.3gppnetwork.org.

Name                : pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.

3gppnetwork.org.

TTL                 : 1800

Class               : IN

Data Length         : 97

Type                : NAPTR

Order               : 100

Preference          : 50000

Flags               : a

Service             : x-3gpp-pgw:x-s5-gtp

Regexp              :

Replacement         : topon.lb1.pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.

mcc300.3gppnetwork.org.

Additional          :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

<<<<OUTBOUND  13:03:11:543 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 50002

to   : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 53

bytes : 97

Query ID              : 1974

Type                  : Query

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Authentication reqd.  : No

Question count        : 1

Additional count      : 1

Question              : AAAA? topon.lb2.pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.

mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

INBOUND>>>>>  13:03:11:551 Eventid:5956(3)

DNS PDU Rx

from : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 53

to   : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 50002

bytes : 125

Query ID              : 1974

Type                  : Response

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Recursion Available   : Yes

Authenticated Answer  : No

Authoritative Answer  : Yes

Response code         : Success

Question count        : 1

Answer count          : 1

Authoritative count   : 0

Additional count      : 1

Question              : AAAA? topon.lb2.pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.

mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Answer                :

Name                : topon.lb2.pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.

mcc300.3gppnetwork.org.

TTL                 : 1800

Class               : IN

Data Length         : 16

Type                : AAAA

Address             : 2001:5555:200:1000:201:201::

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Corresponding Wireshark trace:

Frame 25: 151 bytes on wire (1208 bits), 151 bytes captured (1208 bits)

Linux cooked capture

Internet Protocol Version 6, Src: HSGW, Dst: DNS_Server

User Datagram Protocol, Src Port: 38819 (38819), Dst Port: domain (53)

Domain Name System (query)

[Response In: 26]

Transaction ID: 0xdaae

Flags: 0x0100 Standard query

Questions: 1

Answer RRs: 0

Authority RRs: 0

Additional RRs: 1

Queries

pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org: type NAPTR, class IN

Additional records

<Root>: type OPT

Name: <Root>

Type: OPT (EDNS0 option)

UDP payload size: 4096

Higher bits in extended RCODE: 0x0

EDNS0 version: 0

Z: 0x0

Data length: 0

Frame 26: 371 bytes on wire (2968 bits), 371 bytes captured (2968 bits)

Linux cooked capture

Internet Protocol Version 6, Src: DNS_Server, Dst: HSGW

User Datagram Protocol, Src Port: domain (53), Dst Port: 38819 (38819)

Domain Name System (response)

[Request In: 25]

[Time: 0.008125000 seconds]

Transaction ID: 0xdaae

Flags: 0x8580 Standard query response, No error

Questions: 1

Answer RRs: 2

Authority RRs: 0

Additional RRs: 1

Queries

pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org: type NAPTR, class IN

Answers

pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org:

type NAPTR, class IN, order 100, preference 50000, flags a

Name: pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Type: NAPTR (Naming authority pointer)

Class: IN (0x0001)

Time to live: 30 minutes

Data length: 99

Order: 100

Preference: 50000

Flags length: 1

Flags: "a"

Service length: 21

Service: "x-3gpp-pgw:x-s2a-pmip"

Regex length: 0

Regex: ""

Replacement length: 70

Replacement: topon.lb2.pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.

mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org:

type NAPTR, class IN, order 100, preference 50000, flags a

Name: pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Type: NAPTR (Naming authority pointer)

Class: IN (0x0001)

Time to live: 30 minutes

Data length: 97

Order: 100

Preference: 50000

Flags length: 1

Flags: "a"

Service length: 19

Service: "x-3gpp-pgw:x-s5-gtp"

Regex length: 0

Regex: ""

Replacement length: 70

Replacement: topon.lb1.pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.

mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Additional records

<Root>: type OPT

Name: <Root>

Type: OPT (EDNS0 option)

UDP payload size: 4096

Higher bits in extended RCODE: 0x0

EDNS0 version: 0

Z: 0x0

Data length: 0

Frame 27: 161 bytes on wire (1288 bits), 161 bytes captured (1288 bits)

Linux cooked capture

Internet Protocol Version 6, Src: HSGW, Dst: DNS_Server

User Datagram Protocol, Src Port: 50002 (50002), Dst Port: domain (53)

Domain Name System (query)

[Response In: 28]

Transaction ID: 0x07b6

Flags: 0x0100 Standard query

Questions: 1

Answer RRs: 0

Authority RRs: 0

Additional RRs: 1

Queries

topon.lb2.pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org:

type AAAA, class IN

Additional records

<Root>: type OPT

Name: <Root>

Type: OPT (EDNS0 option)

UDP payload size: 4096

Higher bits in extended RCODE: 0x0

EDNS0 version: 0

Z: 0x0

Data length: 0

Frame 28: 189 bytes on wire (1512 bits), 189 bytes captured (1512 bits)

Linux cooked capture

Internet Protocol Version 6, Src: DNS_Server , Dst: HSGW

User Datagram Protocol, Src Port: domain (53), Dst Port: 50002 (50002)

Domain Name System (response)

[Request In: 27]

[Time: 0.007622000 seconds]

Transaction ID: 0x07b6

Flags: 0x8580 Standard query response, No error

Questions: 1

Answer RRs: 1

Authority RRs: 0

Additional RRs: 1

Queries

topon.lb2.pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org:

type AAAA, class IN

Answers

topon.lb2.pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org:

type AAAA, class IN, addr 2001:5555:200:1000:201:201::

Name: topon.lb2.pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Type: AAAA (IPv6 address)

Class: IN (0x0001)

Time to live: 30 minutes

Data length: 16

Addr: 2001:5555:200:1000:201:201::

Additional records

<Root>: type OPT

Name: <Root>

Type: OPT (EDNS0 option)

UDP payload size: 4096

Higher bits in extended RCODE: 0x0

EDNS0 version: 0

Z: 0x0

Data length: 0

Journaux

Une fonctionnalité a été ajoutée dans la version 12.2 où un nombre élevé d'erreurs de refus de connexion en deux minutes déclenche une nouvelle liaison de l'adresse IP configurée pour le client DNS dans les scénarios d'interruption. Exemple d'entrée de journal :

[vpn 5795 error] [1/0/30805 <vpnmgr:4> vpnmgr_msg.c:13773]

[context: Ingress, contextID: 4]  [software internal system syslog]

Ingress: Rebinding DNS-CLIENT as connection refused errors

(<# of failures>) occuring continously

Exemple :

Jun  2 00:03:36 [10.142.250.226.171.216] evlogd: [local-60sec36.031]

[vpn 5450 error] [1/0/30805 <vpnmgr:4> vpnmgr_msg.c:13680] [context: Ingress,

contextID: 4]  [software internal system syslog] Connection

refused for DNS query on QNAME:APN1.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

and QTYPE:NAPTR....... Many more of these logs

Jun  2 00:05:35 [10.142.250.226.171.216] evlogd: [local-60sec35.058]

[vpn 5450 error] [1/0/30805 <vpnmgr:4> vpnmgr_msg.c:13680]

[context: Ingress, contextID: 4]  [software internal system syslog]

Connection refused for DNS query on QNAME:APN1.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

and QTYPE:NAPTR

Jun  2 00:05:35 [10.142.250.226.171.216] evlogd: [local-60sec35.058]

[vpn 5795 error] [1/0/30805 <vpnmgr:4> vpnmgr_msg.c:13773]

[context: Ingress, contextID: 4]  [software internal system syslog]

Ingress: Rebinding DNS-CLIENT as connection refused errors (3132) occuring continously

Capture de paquets

Certains problèmes DNS délicats ont été détectés lorsqu’une capture de paquet était nécessaire afin de déterminer ce qui a été envoyé et reçu du serveur DNS. Les statistiques et le protocole de surveillance peuvent ne pas fournir suffisamment d'informations.

- Le support technique peut capturer des paquets DNS avec une fonction de vidage TCP et peut suggérer cette approche dans le cadre du processus de dépannage.

- Le point de capture peut être important en fonction des pare-feu qui interviennent et qui peuvent négocier des connexions TCP/IP. Plusieurs points de capture peuvent être nécessaires pour trouver la cause première d'un problème.

- Utilisez l'option de menu Follow TCP stream dans Wireshark afin de filtrer des connexions TCP spécifiques afin de naviguer plus facilement dans plusieurs flux TCP dans un fichier volumineux.

Dépanner DNS en ce qui concerne le contrôle des appels

Comme mentionné précédemment, le DNS ne fonctionne pas de lui-même, mais il est un activateur ou un composant des flux de contrôle d'appel. Par exemple, dans le cas de eHRPD, le DNS est requis au point de l'appel où le PGW auquel se connecter doit être déterminé. Si une panne se produit à ce stade du flux, les statistiques de contrôle d'appel appropriées le reflètent.

show hsgw-service statistics

Attendez-vous à ce que le compteur « No PGW Available » augmente si le DNS a échoué. Étant donné que l'appel échoue avant d'essayer de faire une requête à un PGW, la commande « show mag statistics » ne peut pas capturer cette information (il n'y aurait tout simplement pas de mises à jour de liaison envoyées comptées pour ces événements)

Exemple :

[Ingress]HSGW> show hsgw statistics all

Monday June 02 00:49:06 UTC 2014

Total PDNs Rejected Reason:

No PGW Available:   9549866

[Ingress]HSGW> show hsgw statistics all

Monday June 02 00:49:16 UTC 2014

No PGW Available:   9554113

Surveiller l'abonné

Notez que les paquets DNS ne sont PAS capturés dans l'abonné de surveillance. Bien qu'ils soient déclenchés par l'activité d'un abonné individuel, ils fonctionnent indépendamment d'un abonné donné et doivent être capturés par le protocole de surveillance comme indiqué précédemment.

Des messages de contrôle d'infrastructure DNS tels que « Aucune adresse LMA disponible pour APN <Nom APN> dans le profil d'abonné, échec de la connexion PDN » s'affichent et un message VSNCP Conf-Rej est envoyé à l'abonné avec « Error-Code(6)=No-PDN-GW-Available(3) ».

Exemple :

INBOUND>>>>  00:25:26:925 Eventid:25000(0) PPP Rx PDU (72) VSNCP 72:

Conf-Req(2), OUI=cf0002(3GPP2) , PDN-ID(1)=00, PDN-APN-Name(2)=\013APN1,

PDN-Type(3)=IPv4,IPv6(3), PDN-Address(4)=(Null), PCO(5)

{Protocol(0) = PPP(0),{IPCP

(1):  Conf-Req(1), Pri-DNS=0.0.0.0, Sec-DNS=0.0.0.0},IPv6-DNS-Address(2)=Req,IP-Address-

Allocation-via-NAS-Signaling(3),}, Attach-Type(7)=Initial(1),

IPv4-Default-Router-Address(8)=0.0.0.0, Address-Allocation-Cause(9)=Null(0)

***CONTROL*** 00:25:27:054 Eventid:11813

No LMA address available for APN

in subscriber profile, PDN connection  failed

Monday June 02 2014

<<<<OUTBOUND  00:25:27:054 Eventid:25001(0)

PPP Tx PDU (14)

VSNCP 14:          Conf-Req(1), OUI=cf0002(3GPP2) , PDN-ID(1)=00

Monday June 02 2014

<<<<OUTBOUND  00:25:27:054 Eventid:25001(0)

PPP Tx PDU (52)

VSNCP 52: Conf-Rej(2), OUI=cf0002(3GPP2) , PDN-ID(1)=00, PDN-APN-Name(2)=\013APN1,

PDN-Type(3)=IPv4,IPv6(3), PDN-Address(4)=(Null), PCO(5){Protocol(0)

= PPP(0),}, Attach-Type(7)=Initial(1), IPv4-Default-Router-Address(8)=0.0.0.0,

Address-Allocation-Cause(9)=Null(0), Error-Code(6)=No-PDN-GW-Available(3)

Journaux

Recherchez les journaux d'erreurs liés au contrôle des appels.

Exemple :

Jun  2 00:25:27 [10.142.250.226.171.216] evlogd: [local-60sec27.054]

[sessmgr 11813 error] [15/0/5827 <sessmgr:71> sessmgr_mag.c:3595]

[callid 14ec7ad1] [context: Ingress, contextID: 4]  [software internal

system protocol-log syslog] No LMA address available for APN

in

subscriber profile, PDN connection failed

Informations connexes

- Guide d'administration du système ASR5000 - Cisco Systems

- RFC 5966

- Assistance et documentation techniques - Cisco Systems