Table des matières

Introduction

Tableau 1 - Versions logicielles avec prise en charge des points d'accès de domaine B

Remarque spéciale concernant l'AP802

Introduction

À partir du 1er mai 2016, la Federal Communications Commission (FCC) a restreint la distribution des nouveaux points d'accès du domaine A aux États-Unis.  Un nouveau domaine -B a été introduit pour se conformer aux nouvelles réglementations FCC.  Cisco a publié de nouvelles références de point d'accès pour le domaine -B. Le tableau suivant indique les versions logicielles dans lesquelles la prise en charge du domaine -B est introduite.

Pour plus d'informations sur la modification de la FCC, consultez le Nouveau Bulletin des produits de domaine B.

Tableau 1 - Versions logicielles avec prise en charge des points d'accès de domaine B

Gamme AP

7.4.150.0

(15.2(2)JB6)

8.0.132.0

(15.3(3)JA7)

8.2.110.0

(15.3(3)JC1)

8.3.102.0

(15,3(3)JD)

IOS-XE

3.6.5

IOS-XE

3.7.4

IOS-XE

3.8.2

IOS-XE

3.9.0

Polaris

16.1.3

Polaris 16.2.2

Polaris

16.3.1

AP-3700i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-2700i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1700i

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-3700p

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-3600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-2600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-700i/w

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1532i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1572

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1552 (IoT)

✓

✓

✓

✓

IW-3702

✓

✓

✓

AP803 (dans IR829)

✓

✓

ASA55xx (AP702 intégré)

✓

✓

Remarque spéciale concernant l'AP802

Le point d'accès AP802 (intégré dans divers modèles ISR de la gamme 800) n'est pas disponible dans une référence -B.  Les routeurs ISR de la gamme 800 avec référence -A AP802 vendus après le 1er mai 2016 sont conformes aux réglementations de la FCC (et prennent uniquement en charge les bandes UNII-1 et UNII-3).