Contenu

Introduction

Qu'est-ce qu'un pont de groupe de travail ?

Où puis-je télécharger les derniers logiciels ?

Comment mettre à niveau le logiciel sur un pont de groupe de travail ?

Comment gérer le pont de groupe de travail ?

Les clients sans fil peuvent-ils s'associer au pont de groupe de travail ?

Comment enregistrer les configurations sur WorkGroup Bridge ?

Les ponts de groupe de travail peuvent-ils fonctionner avec d'autres périphériques IEEE 802.11b ?

Avec quels périphériques un pont de groupe de travail peut-il s'associer ?

À quelle fréquence un pont de groupe de travail communique-t-il ?

Comment sécuriser les données via la liaison radio d'un pont de groupe de travail ?

Quels types d'authentification EAP le WGB peut-il utiliser lorsqu'il parle au point d'accès en amont ?

Qu'est-ce qu'une clé WEP (Wired Equivalent Privacy) ?

Quelle est la plage type d'un pont de groupe de travail ?

Quelle est la vitesse du port Ethernet du pont de groupe de travail ?

Quelles sont les sources possibles d’interférence pour la liaison de radiofréquence du pont de groupe de travail ?

Comment rétablir les paramètres par défaut du pont de groupe de travail ?

Quelles fonctions de sécurité un pont de groupe de travail (WGB) prend-il en charge ?

Combien de périphériques le pont de groupe de travail peut-il prendre en charge ?

Quelles sont les applications typiques d'un pont de groupe de travail ?

Un pont de groupe de travail peut-il être utilisé en extérieur (de bâtiment à bâtiment) comme pont ?

Quels AP IOS autonomes peuvent agir en tant que WGB ?

Les AP LWAPP prennent-ils en charge le WGB ?

Quels sont les paramètres par défaut d'un WGB (série 350) ?

Un AP 340 peut-il être converti en WGB ?

Un 340 WGB peut-il être converti en pont ou en point d’accès ?

Quelle est l'adresse IP par défaut d'un WGB ?

Est-il nécessaire que l'unité IPSU installée sur le PC se trouve sur le même sous-réseau que le pont afin d'attribuer une adresse IP à un WGB via l'unité IPSU ?

Qu'entend-on par boucle de pont ? Quelles sont les causes possibles d’une boucle de pont ?

À quoi sert le paramètre de durée Staleout ?

Quelles sont les options d'antenne dans un WGB de la gamme 350 ?

Quelle est la spécification d'alimentation d'un WGB350 ?

Je ne parviens pas à accéder aux ponts de groupe de travail associés au point d'accès. Pourquoi ?

Quels sont les différents types de modulation pris en charge dans un 350 WGB ?

Quelle est la plage type couverte par un WGB de la gamme 350 ?

Quelles sont les options de configuration à distance prises en charge dans WGB ?

J'ai mon AP1200 comme WGB. Puis-je avoir mes deux antennes sur mon AP pour fonctionner en mode WGB ?

Comment configurer mon point d'accès agissant en tant que WGB pour basculer dynamiquement entre les points d'accès parents en fonction de la réception du signal ?

Quel est le nombre maximal de points d'accès qu'un WGB peut être configuré pour tenter une association ?

Comment un point d'accès traite-t-il un WGB par défaut ? Est-il possible de modifier cet état par défaut ?

Combien de WGB peuvent s'associer à un point d'accès unique ?

Que signifient les voyants situés en haut du pont Workgroup ?

Quel type de câble Ethernet dois-je utiliser pour connecter mon périphérique final au pont de groupe de travail ?

Comment savoir si mon pont de groupe de travail est associé ?

Un WGB prend-il en charge l'itinérance rapide et sécurisée ?

Un WGB prend-il en charge plusieurs VLAN ?

L’agrégation VLAN est-elle prise en charge par le biais du pont de groupe de travail ?

Existe-t-il une solution comparable pour le pont de groupe de travail disponible dans un environnement LWAPP (Lightweight Access Point Protocol) ?

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit des informations sur les questions les plus couramment posées à propos des ponts de groupe de travail Cisco Aironet.

Q. Qu'est-ce qu'un pont de groupe de travail ?

Un pont de groupe de travail (WGB) est une petite unité autonome qui peut fournir une connexion d'infrastructure sans fil pour les périphériques Ethernet. Les périphériques qui ne disposent pas d'adaptateur client sans fil pour se connecter au réseau sans fil peuvent être connectés au WGB via le port Ethernet. Le WGB s'associe au point d'accès racine via l'interface sans fil. De cette manière, les clients filaires ont accès au réseau sans fil. Le WGB se connecte à un concentrateur via un port Ethernet standard qui utilise un connecteur 10-Base-T.A.

Q. Où puis-je télécharger les derniers logiciels ?

L'équipement Cisco Aironet fonctionne mieux lorsque tous les composants sont chargés avec la version la plus récente du logiciel. Vous pouvez télécharger les derniers logiciels et pilotes sur le A.Cisco Wireless Software Center.

Q. Comment mettre à niveau le logiciel sur un pont de groupe de travail ?

La procédure peut varier en fonction de la version du micrologiciel vers laquelle vous effectuez la mise à niveau ainsi que du modèle WGB dans lequel la mise à niveau est effectuée. Complétez ces étapes expliquées dans A.Mise à niveau du microprogramme Bridge afin de mettre à niveau un WGB de la gamme 350 avec sa dernière version de microprogramme 8.89. Reportez-vous aux procédures appropriées expliquées dans les notes de version des différentes versions du micrologiciel pour toutes les autres versions du micrologiciel vxworks.

Q. Comment gérer le pont de groupe de travail ?

Un pont WorkGroup de la gamme 340 ne dispose pas de connecteur de console à configurer. Dans de tels cas, configurez le pont de groupe de travail avec l'une de ces méthodes.A.

- Installez l'utilitaire de configuration IP (IPSU) sur votre ordinateur, lancez l'IPSU et configurez une adresse IP et un SSID (Service Set Identifier) sur le pont de groupe de travail. IPSU est disponible à l'adresse Téléchargements Cisco (clients enregistrés uniquement).

- Par défaut, le SSID du pont de groupe de travail est tsunami, et il tente d'acquérir une adresse IP sur la liaison sans fil via DHCP. Le WEP (Wired Equivalent Privacy) est désactivé par défaut. Si une adresse IP est déjà configurée, vous pouvez établir une connexion Telnet ou accéder à cette adresse IP. Ces paramètres par défaut s'appliquent à un WGB de la gamme 350 qui exécute la version 8.89 du micrologiciel.

- Vous pouvez également réinitialiser le WGB aux paramètres d'usine, en utilisant un trombone sur le petit trou de réinitialisation, puis utiliser l'adresse par défaut 192.168.200.1 afin d'y accéder en cas d'échec du DHCP.

Q. Les clients sans fil peuvent-ils s'associer au pont de groupe de travail ?

Non, le pont de groupe de travail est lui-même un client sans fil. Il est utilisé pour relier des clients filaires au réseau fédérateur sans fil. A.

Q. Comment enregistrer les configurations sur WorkGroup Bridge ?

Il n'existe aucune méthode ou commande explicite pour enregistrer vos modifications de configuration. Les modifications que vous apportez sont automatiquement enregistrées dans la mémoire Flash non volatile chaque fois que vous définissez ou modifiez un paramètre. Cela garantit la maintenance de la configuration lors de pannes de courant ou de pannes intentionnelles de courant. La plupart des paramètres de configuration prennent effet dès que la commande est exécutée. Celles qui ne deviennent pas immédiatement efficaces sont notées dans les informations de commande. A.

Q. Les ponts de groupe de travail peuvent-ils fonctionner avec d'autres périphériques IEEE 802.11b ?

Non, le pont de groupe de travail fonctionne uniquement avec d'autres équipements Cisco. Il communique uniquement à un point d'accès Cisco ou à un pont Cisco. Il ne communique avec aucun autre périphérique réseau sans fil Cisco Aironet, pas même avec d'autres WGB, ni avec les périphériques fabriqués par d'autres fournisseurs. Il utilise les extensions Aironet, qui sont à toutes fins pratiques des balises propriétaires, afin de fonctionner avec les points d'accès Cisco. Il s'agit d'un périphérique spécifique à Cisco.A.

Q. Avec quels périphériques un pont de groupe de travail peut-il s'associer ?

- Pont de groupe de travail au point d'accès (AP)

- Pont de groupe de travail au pont (en mode AP)

- Pont de groupe de travail à la station de base (en mode AP)

- Pont de groupe de travail au point d'accès en mode répéteur, si le répéteur est associé à un point d'accès racine

Q. À quelle fréquence un pont de groupe de travail communique-t-il ?

Les ponts de groupe de travail transmettent et reçoivent sur l’un des 11 canaux à l’intérieur de la fréquence 2,4 GHz. Cette fréquence est publique. Référez-vous à A.Caractéristiques radio pour plus d'informations sur les spécifications radio.

Q. Comment sécuriser les données via la liaison radio d'un pont de groupe de travail ?

Activez le protocole WEP (Wired Equivalent Privacy) pour chiffrer la charge utile des paquets envoyés via une liaison radio. A.

Avec la version logicielle (8.8), vous pouvez ajouter le pont de groupe de travail en tant que client LEAP (Light Extensible Authentication Protocol). Le pont de groupe de travail s'authentifie auprès d'un serveur de contrôle d'accès (ACS). Référez-vous à Utilisation du menu Configuration du Guide de configuration du produit pour plus d'informations.

Q. Quels types d'authentification EAP le WGB peut-il utiliser lorsqu'il parle au point d'accès en amont ?

Tous les WGB IOS AP peuvent utiliser LEAP, EAP-FAST ou EAP-TLS pour s'authentifier auprès de l'AP en amont. La prise en charge PEAP ne doit pas être nécessaire pour les AP1130 et AP1240, car EAP-FAST peut prendre en charge PEAP en tant que type EAP interne EAP-FAST. La seule raison pour laquelle le manque de PEAP est un problème est si leur serveur AAA ne prend en charge que PEAP et non EAP-FAST ou EAP-TLS. Mais dans ce scénario, ils peuvent utiliser l'authentificateur local avec EAP-FAST.A.

Q. Qu'est-ce qu'une clé WEP (Wired Equivalent Privacy) ?

Une clé WEP est une chaîne de caractères définie par l'utilisateur utilisée pour chiffrer et déchiffrer les données. A.

Q. Quelle est la plage type d'un pont de groupe de travail ?

La plage type dépend de nombreux facteurs, tels que le débit de données (bande passante) souhaité, le type d'antenne et la longueur du câble d'antenne, et le périphérique qui reçoit la transmission. Dans une installation optimale, la portée peut atteindre 90 mètres. A.

Q. Quelle est la vitesse du port Ethernet du pont de groupe de travail ?

Le port Ethernet du pont prend en charge 10 Mbits/s sur un connecteur RJ-45 10baseT et seul le mode bidirectionnel non simultané est pris en charge. A.

Q. Quelles sont les sources possibles d’interférence pour la liaison de radiofréquence du pont de groupe de travail ?

Les interférences peuvent provenir de plusieurs sources, telles que les téléphones sans fil 2,4 GHz, les fours à micro-ondes mal blindés et les équipements sans fil fabriqués par d'autres sociétés. Les radars de police, les moteurs électriques et les pièces métalliques des machines qui se déplacent peuvent également causer des interférences. Référez-vous à A.Résolution des problèmes affectant la communication par radiofréquence pour plus d'informations.

Q. Comment rétablir les paramètres par défaut du pont de groupe de travail ?

Plusieurs options sont disponibles afin de réinitialiser un WGB de la gamme 350 à son paramètre d'usine par défaut.A.

Si vous établissez une connexion Telnet avec le WGB, entrez la commande Telnet, puis l'adresse IP du WGB. Sélectionnez l'option Diagnostics dans le menu principal de VxWorks. Dans Diagnostics, sélectionnez Defaults. L'option Defaults rétablit les paramètres d'usine par défaut de la configuration du pont. Le pont efface la configuration actuellement enregistrée et exécute une commande restart.

Choisissez l'option Reset du menu Diagnostics afin de réinitialiser uniquement les parties sélectionnées. Il existe trois options d'entrée :

- ident_save : toutes les parties de la configuration, à l'exception de l'adresse IP, sont par défaut.

- radio_default : seule la configuration radio est définie par défaut.

- filter_default : seules les informations de filtre sont définies par défaut.

Vous pouvez également réinitialiser le WGB aux paramètres d'usine, en utilisant un trombone sur le petit trou de réinitialisation, puis utiliser l'adresse par défaut 192.168.200.1 si DHCP échoue pour y accéder.

Vous pouvez également utiliser l'interface utilisateur graphique Web afin de réinitialiser le WGB de la gamme 350 à sa valeur par défaut. Ouvrez votre navigateur Web et saisissez l'adresse IP de WGB dans le champ Address. Dans la page principale de WGB, sélectionnez Autoriser les modifications de configuration. Puis cliquez sur Diagnostics.

La page résultante vous fournit un certain nombre d'éléments et la colonne de valeur correspondante afin de réinitialiser vos paramètres WGB aux paramètres d'usine par défaut. Parmi ces éléments, choisissez Retourner à la configuration par défaut afin de réinitialiser le WGB aux paramètres d'usine par défaut.

Choisissez l'une des trois valeurs ident_save:, radio_default:, filter_default: qui correspondent à l'élément « Parties par défaut de la configuration » afin de réinitialiser uniquement les parties sélectionnées.

Q. Quelles fonctions de sécurité un pont de groupe de travail (WGB) prend-il en charge ?

Le dernier micrologiciel WGB d'un périphérique WGB prend en charge : A.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) 40 bits et 128 bits

- Hachage de clé

- Vérification de l'intégrité des messages (MIC)

- Protocole 802.1x, version préliminaire 10

Tous les WGB IOS (AP) de point d'accès (AP) qui agissent en tant que WGB) prennent en charge LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol), EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) ou EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS) pour s'authentifier au point d'accès en amont. La prise en charge PEAP (Protected EAP) ne doit pas être nécessaire pour les modèles P1130 et AP1240, car EAP-FAST peut prendre en charge PEAP en tant que type EAP-FAST interne. La seule raison pour laquelle le manque de PEAP pourrait être un problème est si leur serveur AAA ne prend en charge que PEAP et non EAP-FAST ou EAP-TLS. Mais dans ce scénario, ils pourraient utiliser l'authentificateur local avec EAP-FAST. Ils prennent également en charge le Wi-Fi Protected Access (WPA).

Q. Combien de périphériques le pont de groupe de travail peut-il prendre en charge ?

Le pont de groupe de travail prend en charge jusqu’à huit adresses MAC sur le segment Ethernet câblé. Mais, lorsqu'un point d'accès de la gamme 1200 fonctionne comme un pont de groupe de travail, il peut gérer jusqu'à 254 clients du côté Ethernet, alors qu'il suppose qu'aucun autre client sans fil n'est associé au pont/point d'accès racine auquel ce point d'accès en mode WGB est associé. A.

Mais, gardez à l'esprit que lorsque le point d'accès agit en mode WGB, le point d'accès prend l'association au niveau du client, ce qui signifie que ce n'est pas un vrai pont. Il est donc toujours conseillé de limiter les utilisateurs à un nombre réduit ou raisonnable.

Q. Quelles sont les applications typiques d'un pont de groupe de travail ?

- Hôtels équipés d'un réseau fédérateur sans fil qui fournit une connectivité aux invités câblés

- Imprimantes avec adaptateurs Ethernet intégrés qui se connectent à un réseau fédérateur sans fil

- Extension de l'infrastructure sans fil aux clients câblés uniquement

- Des salles de classe prêtes pour le sans fil, adaptées aux ordinateurs portables filaires uniquement

Q. Un pont de groupe de travail peut-il être utilisé en extérieur (de bâtiment à bâtiment) comme pont ?

Oui. N'oubliez pas que le pont de groupe de travail est traité comme un client sans fil. Il ne peut pas s'associer à un autre pont de groupe de travail. La distance est limitée à environ un mille dans des circonstances idéales (ligne de vue, antennes, etc.) lorsqu'elle se connecte à un point d'accès.A.

Q. Quels AP IOS autonomes peuvent agir en tant que WGB ?

Les AP1100, AP1130, AP200, AP1240 et BR1310 prennent tous en charge le mode de fonctionnement WGB. L'AP350 et le BR1400 ne prennent pas en charge WGB.A.

Q. Les AP LWAPP prennent-ils en charge le WGB ?

La fonctionnalité WGB est A.seulement implémentée sur les AP IOS autonomes, pas sur les AP LWAPP.

Q. Quels sont les paramètres par défaut d'un WGB (série 350) ?

- Nom du réseau radio - tsunami

- Clé de cryptage WEP : 3031323334353637383930313233

- Type de réseau - Infrastructure

- Débit de données - Auto

- Chiffrement : activé

- Type d'authentification : ouvert

- Cryptage : cryptage 128 bits

- Association : cellules mixtes autorisées

Q. Un AP 340 peut-il être converti en WGB ?

Non. Les AP340 n'ont aucune fonctionnalité prise en charge pour leur permettre de servir de WGB.A.

Q. Un 340 WGB peut-il être converti en pont ou en point d’accès ?

Non. Le 340 WGB ne peut pas être converti en point d'accès ou pont. Le 340 WGB exécute VxWorks et les nouveaux produits Cisco IOS (tels que le br1310) ont adapté les fonctionnalités WGB, root/non-root et AP.A.

Q. Quelle est l'adresse IP par défaut d'un WGB ?

Une fois que le WGB est restauré aux paramètres d'usine par défaut, il s'attribue une adresse IP de 192.168.200.1.A.

Q. Est-il nécessaire que l'unité IPSU installée sur le PC se trouve sur le même sous-réseau que le pont afin d'attribuer une adresse IP à un WGB via l'unité IPSU ?

Non, comme IPSU utilise la multidiffusion IP, il peut définir l'adresse IP et le SSID du pont lorsque l'ordinateur qui exécute IPSU se trouve sur un sous-réseau différent de celui du pont.A.

Q. Qu'entend-on par boucle de pont ? Quelles sont les causes possibles d’une boucle de pont ?

Si le pont de groupe de travail est connecté au réseau local câblé et communique avec un point d’accès sur le même réseau local, un problème réseau appelé boucle de pont peut se produire. Déconnectez le pont de groupe de travail du réseau local filaire immédiatement après l'avoir configuré afin d'éviter une boucle de pont. Une boucle de pont peut également se produire si deux ponts de groupe de travail ou plus sont connectés au même concentrateur distant. Connectez toujours un seul pont de groupe de travail à un concentrateur distant afin d'empêcher cette boucle de pont.A.

Q. À quoi sert le paramètre de durée Staleout ?

Le système de gestion Workgroup Bridge inclut un paramètre de délai d'attente LAN filaire sur la page Configuration > Ethernet. Utilisez ce paramètre afin de contrôler le nombre de secondes pendant lesquelles le pont de groupe de travail continue à suivre un périphérique dans sa table d'association lorsque le périphérique est inactif. Entrez une valeur comprise entre 5 et 1 000 secondes. Cinq minutes équivaut à 300 secondes ; dix minutes équivaut à 600 secondes. A.

Si les mêmes périphériques sont toujours connectés au pont de groupe de travail, saisissez 5 pour le paramètre de délai d'attente. Si les périphériques connectés au pont de groupe de travail changent fréquemment, saisissez 300 (soit cinq minutes) pour le paramètre de délai d'attente. Si vous déconnectez le câble Ethernet du pont de groupe de travail et que vous le reconnectez, le pont de groupe de travail supprime tous les périphériques de sa table d'association et les réapprend, quel que soit le paramètre de délai d'attente.

Q. Quelles sont les options d'antenne dans un WGB de la gamme 350 ?

Le pont est fourni avec deux configurations d'antenne possibles : une antenne capturée ou deux connecteurs d'antenne TNC inversée auxquels l'utilisateur peut connecter une ou deux antennes. A.

Q. Quelle est la spécification d'alimentation d'un WGB350 ?

L'alimentation en courant continu du WGB 350 est de +5 volts et 1,25 ampères. Le courant réel est de 600 millimètres. La plage maximale et minimale est de 5 volts ou très proche de 4,8 à 5,2 volts CC. A.

En outre, un WGB de la gamme 350 ne prend pas en charge l'alimentation en ligne. Il ne prend en charge que le pouvoir direct. Utilisez un adaptateur d'alimentation, afin de le mettre sous tension, qui se termine directement dans le port d'alimentation WGB350 situé sur le panneau arrière du WGB. Le modèle d'adaptateur secteur est de 100-120 V~1,0 A/50-60 Hz et la sortie est de +5 V à 1,25 A.

Q. Je ne parviens pas à accéder aux ponts de groupe de travail associés au point d'accès. Pourquoi ?

Lorsqu'un pont de groupe de travail (WGB34x ou WGB352) est associé à un point d'accès, vous ne pouvez pas accéder aux menus de la console WGB ou envoyer une requête ping au WGB à partir d'une station du réseau local câblé connecté au port Ethernet du point d'accès. Mais vous pouvez accéder au WGB à partir de n'importe quel périphérique client connecté au port Ethernet WGB et de n'importe quel périphérique client associé au point d'accès associé au WGB. Le trafic radio entre le point d'accès et le WGB n'est pas affecté.A.

Q. Quels sont les différents types de modulation pris en charge dans un 350 WGB ?

Les différents types de modulation pris en charge sur un 350 WGB sont les suivants : A.

- DBPSK à 1 Mbit/s

La technique DBPSK (Differential Binary Phase Shift Keying) Modulation est utilisée par les LAN sans fil conformes à la norme IEEE 802.11 pour une transmission à 1 Mbit/s.

- DQPSK à 2 Mbits/s

La technique de modulation différentielle de la commutation de la phase de quadrature (DQPSK) est utilisée par les réseaux locaux sans fil conformes à la norme IEEE 802.11 pour une transmission à 2 Mbits/s.

- CCK à 5,5 et 11 Mbits/s

La technique de modulation CCK (Complementary Code Keying) est utilisée par les réseaux locaux sans fil conformes à la norme IEEE 802.11 pour une transmission à 5,5 et 11 Mbits/s.

Q. Quelle est la plage type couverte par un WGB de la gamme 350 ?

Il varie en fonction de l'utilisation intérieure/extérieure et du débit de données utilisé.A.

Intérieur :

- 40 m à 11 Mbits/s

- 107 m à 1 Mbit/s

Extérieur :

- 244 m à 11 Mbit/s

- 610 m à 1 Mbit/s

Q. Quelles sont les options de configuration à distance prises en charge dans WGB ?

Utilisez l'une de ces options afin de configurer WGB à partir d'un emplacement distant :A.

- Telnet

- HTTP

- FTP

- TFTP

- SNMP

Q. J'ai mon AP1200 comme WGB. Puis-je avoir mes deux antennes sur mon AP pour fonctionner en mode WGB ?

Si votre point d'accès comporte deux radios, la radio 2,4 GHz ou la radio 5 GHz peut fonctionner en mode Pont de groupe de travail. Lorsque vous configurez une interface radio en tant que pont de groupe de travail, l'autre interface radio est automatiquement désactivée.A.

Q. Comment configurer mon point d'accès agissant en tant que WGB pour basculer dynamiquement entre les points d'accès parents en fonction de la réception du signal ?

Utilisez cette commande afin de configurer le pont de groupe de travail en tant que station mobile : A.

ap(config)#mobile station

Lorsque vous activez ce paramètre, le pont de groupe de travail recherche une nouvelle association parente lorsqu'il rencontre un indicateur RSSI (Received Signal Strength Indicator) incorrect, une interférence radio excessive ou un pourcentage élevé de perte de trame. Avec l'utilisation de ces critères, un pont de groupe de travail configuré en tant que station mobile recherche une nouvelle association parent et se déplace vers un nouveau parent avant de perdre son association actuelle. Lorsque le paramètre de station mobile est désactivé, paramètre par défaut, le pont de groupe de travail ne recherche pas une nouvelle association tant qu'il n'a pas perdu son association actuelle.

Référez-vous à la section Configuration d'un pont de groupe de travail pour l'itinérance pour plus d'informations.

Q. Quel est le nombre maximal de points d'accès qu'un WGB peut être configuré pour tenter une association ?

Vous pouvez saisir des adresses MAC pour un maximum de quatre points d'accès parents. Le pont de groupe de travail tente d'abord de s'associer à l'adresse MAC 1. Si ce point d'accès ne répond pas, le pont de groupe de travail tente le point d'accès suivant dans sa liste parent, etc. Mais gardez à l'esprit qu'à un moment donné un WGB peut être associé à un seul AP. Cette liste d'adresses MAC indique uniquement le nombre maximal d'AP auxquels un WGB peut envoyer séquentiellement sa demande d'association et tenter de s'associer.A.

Q. Comment un point d'accès traite-t-il un WGB par défaut ? Est-il possible de modifier cet état par défaut ?

Un point d'accès traite un WGB par défaut en tant que périphérique client. Utilisez la commande A.infrastructure-client comme commande de configuration d'interface radio afin de configurer les points d'accès et les ponts pour traiter les ponts de groupe de travail comme des périphériques d'infrastructure. Le traitement d'un pont de groupe de travail en tant que périphérique d'infrastructure signifie que le point d'accès livre de manière fiable des paquets de multidiffusion, qui incluent des paquets ARP (Address Resolution Protocol), au pont de groupe de travail. La configuration des points d'accès et des ponts pour traiter un pont de groupe de travail comme un périphérique client permet à davantage de ponts de groupe de travail de s'associer au même point d'accès, mais en même temps, cela ne garantit pas une livraison fiable des paquets de multidiffusion. Avec une fiabilité réduite, le point d'accès ne peut pas confirmer si les paquets de multidiffusion atteignent le pont de groupe de travail prévu, de sorte que les ponts de groupe de travail à la périphérie de la zone de couverture du point d'accès risquent de perdre la connectivité IP.

Q. Combien de WGB peuvent s'associer à un point d'accès unique ?

Lorsque le point d'accès traite le WGB comme un périphérique client, ce qui se produit par défaut, le minimum de 20 WGB peut être associé à un point d'accès.A.

Q. Que signifient les voyants situés en haut du pont Workgroup ?

Reportez-vous à A.Vérification des indicateurs du panneau supérieur.

Q. Quel type de câble Ethernet dois-je utiliser pour connecter mon périphérique final au pont de groupe de travail ?

Le type de câble dépend du type de périphérique auquel vous vous connectez. Le port Ethernet du pont de groupe de travail n'est pas croisé en interne. Utilisez donc les mêmes consignes que pour tout autre périphérique final : câble droit vers un concentrateur ou un commutateur, câble croisé vers un autre périphérique final. A.

PC --> [Crossover Cable] --> Workgroup Bridge

Hub --> [Straight-through Cable] --> Workgroup Bridge

Q. Comment savoir si mon pont de groupe de travail est associé ?

Vous pouvez utiliser trois méthodes différentes pour déterminer si votre pont de groupe de travail est associé :A.

1. Vérifiez le voyant système sur le panneau supérieur. S'il est vert fixe, le pont de groupe de travail est associé.

2. Établissez une connexion Telnet à votre pont de groupe de travail. Choisissez Main > Association > Display dans le menu.

3. Vérifiez la table d'association de votre point d'accès (AP) ou de votre pont en mode AP afin de voir si le pont de groupe de travail apparaît sous Répéteurs.

Q. Un WGB prend-il en charge l'itinérance rapide et sécurisée ?

Un périphérique Workgroup Bridge ne prend pas en charge l'itinérance sécurisée rapide. En effet, l'itinérance sécurisée rapide nécessite la prise en charge de CCKM, qui n'est pas disponible dans un périphérique WGB, alors qu'un pont sans fil de la gamme 1300 qui agit en mode WGB prend en charge l'itinérance sécurisée rapide. A.

Q. Un WGB prend-il en charge plusieurs VLAN ?

Non. Un périphérique Cisco WGB ne prend pas en charge plusieurs VLAN. Cependant, un AP 1100 qui agit en mode WGB peut prendre en charge plusieurs VLAN dedans, mais avec ces restrictions :A.

- Les VLAN doivent être attribués à la fois sur le point d'accès racine et sur le côté WGB.

- Le WGB doit être connecté à un commutateur compatible dot1Q.

- Le SSID d'infrastructure doit être mappé au VLAN natif sur la racine et le WGB.

Remarque : le WGB s'associe au SSID d'infrastructure.

Avec cette configuration, il est possible d'associer WGB (interface BVI WGB) en tant que VLAN natif et de configurer des clients filaires derrière un commutateur dot1q associé à différents VLAN (non natifs).

Q. L’agrégation VLAN est-elle prise en charge par le biais du pont de groupe de travail ?

Le rôle d'un pont de groupe de travail consiste à étendre le backbone sans fil à un client câblé. Lorsque vous utilisez un WGB, les clients filaires ne peuvent pas se trouver dans plusieurs VLAN. Une construction de pontage racine/non racine est utilisée pour l'extension du réseau câblé à un autre site via le réseau sans fil. Les ponts racine/non racine peuvent gérer plusieurs VLAN.A.

Les WGB prennent en charge les VLAN lorsqu'ils fonctionnent en mode infrastructure. Le problème est que le mode d'infrastructure est configuré sur le point d'accès racine (commande d'interface infrastructure-client). Comme le client d'infrastructure n'est pas disponible dans LWAPP, les VLAN ne sont pas pris en charge sur les WGB lorsque les WGB s'associent aux AP LWAPP.

Q. Existe-t-il une solution comparable pour le pont de groupe de travail disponible dans un environnement LWAPP (Lightweight Access Point Protocol) ?

Les points d'accès autonomes Cisco Aironet fonctionnant en mode WGB peuvent désormais s'associer aux points d'accès légers Cisco Aironet (à l'exception des points d'accès Cisco Airespace AP1000) pour fournir une connexion sans fil 802.11 aux périphériques filaires. Le WGB est pris en charge uniquement en mode client et non en mode infrastructure et doit exécuter le logiciel Cisco IOS Version 12.4(3g)JA ou ultérieure (sur des points d'accès de 32 Mo) ou le logiciel Cisco IOS Version 12.3(8)JEB ou ultérieure (sur des points d'accès de 16 Mo). La fonctionnalité WGB n'est pas prise en charge pour une utilisation avec le protocole REAP hybride. A.

Informations connexes

- Prise en charge de la technologie LAN sans fil Cisco

- Documentation relative aux produits sans fil Cisco

- Notes de version pour les ponts de groupe de travail Cisco Aironet 350 exécutant le microprogramme version 8.89

- Guide de démarrage rapide du pont de groupe de travail Cisco Aironet 350

- Guide d'installation matérielle du pont de groupe de travail Cisco Aironet 350

- Configuration des points d'accès de répéteur et de secours et du mode de pont de groupe de travail pour le pont sans fil de la gamme 1300

- Configuration des points d'accès de répéteur et de secours et du mode de pont de groupe de travail pour les points d'accès Cisco Aironet

- Support et documentation techniques - Cisco Systems